Jak uniknąć wydruków w trybie graficznym?

System zaprojektowano tak, by wszystkie wydruki wykonywane były w trybie tekstowym. Dzięki temu dokumenty są drukowane dużo szybciej, niż w większości programów pracujących w środowisku Windows. Jeśli program drukuje w trybie graficznym, to zwykle znaczy, że nie jest dobrze skonfigurowany. Prawdopodobnie w Panelu Sterowania wybrano niewłaściwy sterownik drukarki. Nawet jeśli nazwa sterownika zgadza się z nazwą drukarki, to nie oznacza to jeszcze, że ustawienie jest poprawne. Większość drukarek ma bowiem możliwość pracy w więcej niż jednym trybie. Poza trybem normalnym jest to zwykle tryb emulacji innego typu drukarki (np. Epson dla drukarek igłowych). Należy dostosować ustawienie drukarki w Panelu Sterowania do aktualnego trybu pracy urządzenia. Dobrze jest sprawdzić, w którym trybie wydruki wychodzą najlepiej. Niestety, poprawny wybór sterownika drukarki w Panelu Sterowania może nie wystarczyć. Niektóre sterowniki nie zawierają bowiem potrzebnej programowi informacji n.t. czcionek drukarki. O tym, czy aktualnie wybrany sterownik zawiera taką informację, można się przekonać uruchamiając np. MS Word lub MS Excel: jeśli na liście czcionek do wyboru nie ma pozycji z symbolem drukarki, to możliwy jest tylko wydruk graficzny. W takim przypadku można spróbować pozyskać nowszą wersję sterownika np. przez Internet. W ostateczności należy wybrać sterownik “Generic / Text Only” i podać kody sterujące dla używanej drukarki. Ten sterownik nie umożliwia jednak dokładnego (w pionie) wydruku na formularzach deklaracji. Pozostałe wydruki, w tym wydruki raportów deklaracji, powinny działać poprawnie.


Dlaczego na drukarce igłowej program wymusza druk w trybie NLQ a nie DRAFT?

Wydruk w trybie NLQ (jakości listowej) jest wolniejszy niż w trybie DRAFT. Druk w trybie NLQ jest wymuszany przez sterownik drukarki i program nie ma możliwości bezpośredniej zmiany tego parametru. Dla wielu drukarek można w Panelu Sterowania zmienić jakość wydruku z listowej na roboczą. Jeżeli drukujemy w trybie tekstowym, wówczas powinno to skutkować przełączeniem w tryb DRAFT.


Dlaczego drukarka nie drukuje polskich liter ?
Dlaczego drukarka nie drukuje polskich liter, pomimo że są one zdefiniowane sprzętowo i w programie wybrałem(am) odpowiedni tryb konwersji MAZOVIA lub LATIN2?

W większości sterowników drukarkowych dla WINDOWS nie ma możliwości odwołania się do określonej strony kodowej (czyli tej, dla której producent lub dystrybutor drukarki umieścił polskie znaki). Sterownik wymusza zatem stronę kodową 437 co skutkuje ”robaczkami” w miejscu polskich liter. Sytuację tę można rozwiązać kilkoma sposobami:

1. Możemy w opcji Konwersja wybrać opcję EMULOWANE. Powinno to pozwolić na uzyskanie polskich znaków o nieco niższej jakości od tych, które są zdefiniowane w drukarce ale jest to metoda skuteczna dla wszystkich typów drukarek.

2. Można drukować poprzez sterownik ”Generic / Text Only”, który nie wymusza żadnych ustawień drukarki. Wadą tego rozwiązania jest konieczność wpisania do tego sterownika kilku podstawowych kodów sterujących (np. <ESC>@ - reset drukarki, <ESC><SI> - zagęszczenie itp.).

3. Ostatnia możliwość to zmiana domyślnej czcionki, którą są drukowane teksty. Wchodząc w opcję Czcionki wybieramy polecenie Ustaw i z podanej listy czcionek wybieramy np. Courier New lub Courier New CE. W przypadku Windows 95 należy ustawić również skrypt na Środkowoeuropejski. Ustawienie takie powtarzamy dla wszystkich trzech trybów wydruku (10 cpi, 12 cpi i 17cpi). Należy pamiętać, że w tym wypadku nie stosujemy żadnej konwersji znaków (Konwersja - żadna). Wadą tego rozwiązania jest wolniejszy wydruk (graficzny) na drukarkach igłowych. Opcję tę polecamy natomiast dla drukarek laserowych i atramentowych.


Dlaczego program zgłasza problem przy odczytywaniu bazy danych przy instalacji sieciowej?

Należy skopiować katalog TAXDANE do podkatalogu, który jest udostępniony dla końcówki. Nie może on być w katalogu głównym, chyba że udostępniamy cały dysk.

Należy również zmodyfikować plik WINDOWS\TAX.INI w celu wpisania nowej ścieżki do bazy danych.

Warunkiem powodzenia jest oznaczenie udostępnianego katalogu określoną literą alfabetu np. F (mapowanie).


Dlaczego program nie wykazuje kwot sprzedaży i podatku naliczonego w deklaracji VAT-7?

Prawdopodobnie w opcji Podział sprzedaży wg proporcji zakupów wyłączono zaznaczenie w polu Do deklaracji VAT-7 - dane z rejestru sprzedaży. Po ponownym zaznaczeniu dane sprzedaży ukazują się w deklaracji.


Dlaczego przy wprowadzaniu liczb nie działa kropka w części numerycznej klawiatury?

Pola do wprowadzania liczb w programie dostosowują się do regionalnych ustawień liczb, dokonywanych w Panelu sterowania. Niestety jeśli wybierzemy (również w Panelu sterowania) polski język klawiatury, to kropka w części numerycznej klawiatury będzie automatycznie tłumaczona na przecinek, bez względu na regionalne ustawienia liczb. Wygląda to na błąd w sterowniku klawiatury. Efekt jest taki, że my naciskamy kropkę, a komputer bierze ją za przecinek. Jeśli w dodatku w Panelu sterowania podaliśmy, że znakiem dziesiętnym jest kropka, to przecinek jest ignorowany, bo nic nie znaczy. Ten problem można ominąć, ustawiając w Panelu sterowania przecinek jako znak dziesiętny. Jest to w dodatku zgodne z (egzotyczną) polską normą.


Dlaczego przy próbie ustawienia czcionek drukarki podpowiadają się tylko czcionki TrueType?

Niektóre drukarki (laserowe i atramentowe) rzeczywiście nie drukują innymi czcionkami. Zwykle jednak, drukarki (zwłaszcza igłowe) mają wbudowane czcionki pozwalające na wydruk w trybie tekstowym. Żeby taka czcionka podpowiadała się do wyboru, nie może być w dialogu do ustawiania czcionek TrueType (w Panelu sterowania) zaznaczona opcja "W programach pokazuj tylko czcionki TrueType".