Copyright: « 1994 miro Computer Products AG


miroVIDEO DC1 tv Hilfe
miroVIDEO DC1 tv Hardware Einstellungen

Hier können Sie die I/O-Adresse, den Interruptvektor, den DMA-Kanal und die Videospeicheradresse ändern.

Weiterhin können Sie Null-Wait-State (No Waitstates on Memory access) aktivieren/deaktivieren.

Für weitere Informationen über die einzelnen Einstellungen klicken sie mit der Maus auf den entsprechenden Eintrag.

I/O-Adressbereich

Videospeicherbereich

0 Wait State

Interrupt

DMA-Kanal


 Interrupt

Es stehen vier verschiedene Interrupts (10, 11, 12, 15) zur Verfügung. Es werden nur unbelegte Interrupts zur Auswahl angeboten. Belegte Interrupts sind ausgegraut und nicht anwählbar.


Videospeicherbereich

miroVIDEO DC1 tv belegt ab der eingestellten Adresse einen 16 KByte großen Speicherbereich.

Falls noch nicht geschehen, schließen Sie den gewählten Speicherbereich sowohl über das BIOS-Setup-Programm Ihres Rechners als auch in der CONFIG.SYS-Datei in der Aufrufzeile des von Ihnen verwendeten Memory Managers (EMM386, QEMM, 386Max) aus. Evtl. muß auch in der SYSTEM.INI-Datei ein Eintrag für den Ausschluß des verwendeten Speicherbereichs hinzugefügt werden.

Beispiel: Nehmen wir an Sie haben als Videospeicheradresse CC00 eingestellt.

Bei Verwendung des Windows Memory Managers EMM386 würden Sie für die obige Konfiguration in der Aufrufzeile des Memory Managers in der CONFIG.SYS-Datei z.B. einfügen: X=CC00-CFFF. Lesen Sie dazu auch Ihre Windows-Dokumentation. Nachdem Sie diesen Eintrag hinzugefügt haben, müssen Sie ihren Rechner neu starten damit die Änderung wirksam wird.

Um denselben Speicherbereich auch in der SYSTEM.INI auszuschließen ist in der Sektion [386Enh] folgender Eintrag nötig: EMMExclude=CC00-CFFF. Dieser Eintrag sollte nur eingefügt werden, wenn unter WINDOWS Probleme auftreten. Nach Hinzufügen dieses Eintrags müssen Sie WINDOWS neu starten damit die Änderung wirksam wird.

Der Speicherbereich, der über das miroVIDEO DC1 tv Hardware Setup gewählt wird, darf nicht »gecacht« oder »geshadowt« sein, ansonsten erscheint kein Videobild. Ziehen Sie dazu die Dokumentation zu Ihrem Rechner zu Rate.


 DMA-Kanal

Der DMA-Kanal für den Datentransport zwischen der miroVIDEO DC1 tv und dem Hauptspeicher des Rechners kann zwischen 5, 6 und 7 gewählt werden.

Achten Sie darauf, daß der gewählte DMA-Kanal nicht von einer anderen Hardware benutzt wird.


I/O-Adressbereich

miroVIDEO DC1 tv belegt 16 Adressen ab der eingestellten Adresse. Es ist darauf zu achten das der gewählte Adressbereich nicht von anderer Hardware benutzt wird.


0 Wait State

Der Zugriff auf den Speicher der miroVIDEO DC1 tv kann mit einem oder mit Null Waitstates erfolgen. Bei Null-Waitstates wird der Datentransfer über den ISA-Bus beschleunigt. Falls es - vor allem bei älteren Rechnermodellen- zu Konflikten kommt, sollte dieses Kontrollfeld deaktiviert werden.


Copyright  (c)1994  by

miro Computer Products AG,

Carl-Miele-Str.4,

D-38112 Braunschweig