Copyright: Copyright (c) 1999 DSound


Parametric EQ
DirectX Parametric EQ Plug-In

 Übersicht der Eigenschaften ...

•	Output

•	Filter Enable/Select

•	Filter Gain

•	Filter Selector

•	Filter Type

•	Filter Frequency

•	Filter Secondary Parameter

•	Range

•	Flat

•	Frequency response

Copyright © 1999 DSound. Alle Rechte vorbehalten.

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Info http://www.disk.cz/dsound

Diese Hilfedatei wurde zuletzt am 7. August 1999 aktualisiert.


des Parametric EQ
Übersicht der Eigenschaften

DirectX Parametric EQ Plug-In gehört zu der PlugIn-Produktreihe genannt Simple Audio Plug-In Pack I, die von der Firma DSound geliefert wird.

Dieses Plug-In, ebenso wie alle weiteren Plug-Ins der Firma DSound, verfügt über eine hochwertige grafische Benutzeroberfläche und als erstes Plug-In erkennt es, ob es bei der Verarbeitung von Mono- oder Stereo-Signalen genutzt wird. So modifiziert es seine graphische Oberfläche, um eine einfache und übersichtliche Steuerung des Plug-Ins zu ermöglichen.

Bei der Stereo-Signalverarbeitung können die Steuerelemente dieses Plug-Ins unabhängig für den linken oder rechten Kanal eingestellt werden. Bei allen Effekten kann deshalb dem Ergebnis eine hervorragende Stereo- oder Raum-Impression verliehen werden.

Der grösste Vorteil des DSound Parametric EQ Plug-Ins liegt zweifellos in dem Frequency Response Diagramm, das den tatsächlichen Frequenzverlauf der einzelnen Filter F1 bis F7, sowie den gesamten Frequenzverlauf aller eingeschalteten Filter in Echtzeit, darstellt. Hier werden  auch die Bezugspunkte aller Filterverläufe dargestellt. Mit Hilfe dieser Bezugspunkte kann der gewünschte Verlauf der Equalisierungskurve sehr schnell und effektiv eingestellt werden. Mit der Mausverschiebung des Bezugspunktes können die zwei Parameter des aktiven Filters - Filter Gain und Filter Frequency - gleichzeitig eingestellt werden. Ausserdem können Sie die Shift Taste und die Maus zur unabhängigen Einstellung dieser Parameter für den linken und den rechten Kanal verwenden.

Selbstverständlich können Sie auch die Darstellungsauflösung des Frequency Response Diagramms ändern. Dies ist eine sehr gute Funktion für eine detailierte Ansicht des Verlaufes der Equalisierungskurve für den Fall, dass ihr Verlauf ein wenig korrigiert werden soll. Folgende Darstellungen sind möglich: +/-6 dB, +/-12 dB, +/-24 dB und +/-48 dB. Der zuletzt gennanter Darstellungsbereich, d.h. +/-48 dB, ist hauptsächlich dann geeignet, wenn es zu einer starken Anhebung oder Dämpfung des Signals kommt, so dass der Verlauf in den Bereich von +/-24 dB nicht hineingehen würde.

Das DSound Parametric EQ Plug-In besitzt ebenfalls eine hervorragende Lösung für die gleichzeitige Steuerung von mehreren Filtern. Dies wird dadurch ermöglicht, dass der gegebene Filter in die Gruppe für gemeinsame Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter eingereiht wird. Nach der Einreihung in die Gruppe sind die entsprechenden Filter als Grouped bezeichnet und alle diese Filter können gleichzeitig gesteuert werden als ob nur ein Filter gesteuert wäre; gegenseitige Einstellungsverhältnisse zwischen einzelnen Filtern bleiben erhalten. Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn der Gesamtverlauf der Equalisierungskurve durch mehrere Filter erreicht wird und der Verlauf auf andere Frequenz oder anderen Gewinn verschoben werden muss. Die entsprechenden Filter werden einfach in eine Gruppe zusammengebracht und die entsprechende Änderung wird mit der ganzen Gruppe durchgeführt. Es ist also nicht notwendig, diese Änderung mit jedem Filter einzeln durchzuführen.

Der Algorithmus:

   Das Parametric EQ Plug-In besteht aus sieben Stereo-parametrischen Filtern, bezeichnet mit F1 bis F7. Bei jedem von diesen Filtern können folgende Parameter eingestellt werden: Filter Gain, Filter Frequency, Filter Secondary Parameter und Filter Type. Diese Parameter können unterschiedlich für den linken und den rechten Kanal des bestimmten Filters eingeschaltet werden.

Filter Gain	Anhebung des Filters

Filter Frequency	Grenz- oder Mittelfrequenz des Filters

Filter Secondary

Parameter	Flankensteilheit, Bandbreite oder Filtergüte (Q)

Filter Type	Typ des Filters

Der ausgewählte Filter kann auf verschiedene Weise aktiviert werden - mit dem Mausklick auf den Bezugspunkt im Frequency Response Diagramm, auf das Gleitpotentiometer oder auf die Taste des Filter Selector Steuerelementes.

Unter jedem Zugpotentiometer für die Einstellung des Filter Gain Parameters befindet sich die En./Sel. Taste für alle sieben Filter F1 bis F7. Mit dieser Taste kann der ausgewählte Filter ein- oder ausgeschaltet werden. Die F (Flat) Taste dient zum Reset von allen sieben Filtern. Die R+ und R- (Range) Tasten dienen zur Änderung des Einstellbereiches des Filter Gain Parameters. Wenn die Steuerung des Bereiches des Filter Gain Steuerelementes mit der Steuerung des Bereiches der Darstellung des Frequency Response Diagramms gekoppelt ist, wird mit den R+ und R- Tasten auch der Bereich der Darstellung des Frequency Response Diagramms gleichzeitig eingestellt.

Der gesamte Ausgangspegel aller Filter F1 bis F7 wird mit dem Output Gleitpotentiometer eingestellt.


Parametric EQ Output
Output

Stellt die Lautstärke des Ausgangssignals im gesamten Frequenzbereich ein. Steuerungsart:

Bereich:	 minus unendlich bis 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Parametric EQ Filter Enable/Select
Filter Enable/Select

Schaltet den gewählten Filter ein- oder aus. Das Ausschalten des gewählten Filters führt zur Verringerung der CPU-Resourcenanforderungen.


Parametric EQ Filter Gain
Filter Gain

Hebt das am Eingang des aktiven Filters anliegende Signal an, wenn es sich um den Filtertyp Peak, High-shelving oder Low-shelving handelt. Bei den übrigen Filtertypen kann dieses Parameter nicht eingestellt werden. Steuerungsart:

Bereich: -R dB bis +R dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Parametric EQ Filter Selector
Filter Selector

Aktiviert den gewählten Filter; gleichzeitig wird der Filter Frequency Parameter aktiviert. Steuerungsart:


Parametric EQ Filter Type
Filter Type

Wählt den Filtertyp des aktiven Filters. Es stehen Ihnen für den linken und den rechten Kanal die folgenden Filtertypen zur Verfügung:

Filter type:	   Filter Secondary Parameter:

   Low-shelving filter 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/Oct.

   High-shelving filter 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/Oct.

   Peak Filter	 	Bandbreite:	1/12 Oct. bis 3 Oct.

   Low-pass filter	 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/ Oct.

   High-pass filter	 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/ Oct.

   Notch filter	 	Gütefaktor:	1 bis 36


Parametric EQ Filter Frequency
Filter Frequency

Hiermit wird die Mittel- oder die Grenzfrequenz des aktiven Filters eingestellt (abhängig vom Filtertyp). Steuerungsart:


Parametric EQ Range
Range

Ändert den Gaineinstellbereich aller Filtertypen. Die R+ Taste erhöht schrittweise den Einstellbereich, die R- Taste vermindert ihn schrittweise. Wenn der Einstellbereich auf einen niedrigeren Wert als die momentane Einstellung des Filter Gain Parameters vermindert wird, bleibt diese Filter Gain Einstellung bis zu der nächsten Änderung dieses Parameters erhalten. Eine neue Einstellung ist nur im aktuellen Bereich möglich.


Parametric EQ Flat
Flat

Führt ein Reset aller sieben Filter aus und setzt damit die Gaineinstellungen aller Filter auf 0 dB.


Parametric EQ Frequency Response
Frequency Response

Ist ein aktives grafisches Diagram, indem die tatsächliche Frequenzcharakteristik in Echtzeit dargestellt wird. Steuerungsart:


Parametric EQ Filter Secondary Parameter
Filter Secondary Parameter

Je nach dem Filtertyp stellt er den Sekundärparameter des aktiven Filters ein. Steuerungsart:.

Filter type:	   Filter Secondary Parameter:

   Low-shelving filter 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/Oct.

   High-shelving filter 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/Oct.

   Peak Filter	 	Bandbreite:	1/12 Oct. bis 3 Oct.

   Low-pass filter	 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/ Oct.

   High-pass filter	 	Flankensteilheit:	6 oder 12 dB/ Oct.

   Notch filter	 	Gütefaktor:	1 bis 36


Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen des Parametric EQ Plug-In:

•	Microsoft Windows 95 oder Windows NT4.0 oder höher*

•	DirectX - kompatible Hostapplikation (Sound Forge 4.0a, Cubase VST 3.5, ACID ...)

•	Intel Pentium 120 für Echtzeitverarbeitung*

•	SVGA-Karte, Auflösung von mindestens 800x600 (1024x768 empfohlen) in 65536 Farben (16 bit Hi-Color)

•	16MB RAM*

•	2MB Speicherplatz auf der Festplatte

•	Windows - kompatible Soundkarte

* hängt von der Hostapplikation ab


des Parametric EQ
Beschreibung der mitgelieferten Presets

Beschreibung des Preset:

•	Loudness - simuliert die Loudness Funktion, die in kommerziellen Geräten eingesetzt wird (Betonung der Nieder- und Hochfrequenzen).

•	No bass - Demonstration der Anwendung von PEQ zum Unterdrücken von Niederfrequenzen.

•	No middle - Demonstration der Anwendung von PEQ zum Unterdrücken von Mittelfrequenzen.

•	No high - Demonstration der Anwendung von PEQ zum Unterdrücken von Hochfrequenzen.

•	Multimedia 22 kHz - Simulation eines mit 22 KHz gesampleten Klanges.

•	Radio - Simulation eines durch Radio mit AM Modulation übertragenen Klanges

•	Telephone - Simulation eines durch ein Telefon übertragenen Klanges.

•	Wall - Simulation eines Empfanges "hinter der Wand".

•	Wall+Telephone - Simulation eines durch ein Telefon übertragenen Klanges (rechter Kanal) und Simulation eines Empfanges "hinter der Wand".

•	Crossover - Das Preset entfernt die Hochfrequenzen aus dem linken Kanal und aus dem der rechten Kanal die Niederfrequenzen.

•	Pseudostereo - Erzeugt ein Stereo Effekte durch die spiegelgedrehte Kombinierung von Frequenzschuben und Frequenzabfällen im rechten und linken Kanal.

•	Hi-hat 1 - Preset zur Betonung von Hi-hats.

•	Hi-hat 2 - Preset zur Betonung von Hi-hats.

•	Kick drum 1 - Preset zur Betonung von Kickdrums.

•	Kick drum 2 - Preset zur Betonung von Kickdrums.

•	Kick drum 3 - Preset zur Betonung von Kickdrums.

•	Kick-click - eine effektvolle Demonstration der PEQ Einstellung, die aus einer Kickdrum einen Click erzeugt.

•	Snare - Preset zur Betonung von Snares.

•	Notch - demonstriert die Effektivität der nichtdestruktiven Brummbeseitigung aus einer Audioaufnahme (Störfrequenzen 100 + 200 Hz).

•	El. Guitar - Preset für die Betonung der feinen Mitten von einer verzerrten el. Gitarre in einen kompakten metallischen Klang.


den Filtern bei der gemeinsamen Parametereinstellung gearbeitet wird
Wie mit den Filtern bei der gemeinsamen Parametereinstellung gearbeitet wird

Wenn Sie den ausgewählten Filter in die Gruppe für die gemeinsame Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter hinzufügen möchten, können Sie dies mit den drei folgenden Möglichkeiten tun:

•	In dem Frequency Response Diagramm ist es möglich, mit einem Rechteck einen Auschnitt des Diagrams auszuwählen, innerhalb dessen alle Bezugspunkte in die Gruppe für gemeinsame Parametereinstellung zugeordnet werden können. Wenn der Bezugspunkt des gegebenen Filters für unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals verdoppelt ist, ist die Anwesenheit nur eines der Bezugspunkte des gegebenen Filters für die Zuordnung in die Gruppe genügend. Durch das clicken mit der linken Maustaste in dem Frequency Response Diagram und darauffolgendes halten und ziehen der Maus in gewünschter Richtung, zeichnen Sie einen Rechteck in dem sich die gewünschten Bezugspunkte befinden. Nach dem Loslassen der linken Maustaste  erscheint dieses Menü:

 Sein erster Menüeintrag, Group, fügt alle innerhalb des Rechteckes sich befindlichen Bezugspunkte zu einer neuen Gruppe zusammen. Der zweite Menüeintrag, Add, fügt die Bezugspunkte innerhalb zu der bereits bestehenden Gruppe hinzu. Der letzte Menüeintrag, Ungroup, entfernt die Bezugspunkte innerhalb des Rechteckes aus der bereits bestehenden Gruppe.

•	Wenn Sie auf die Steuerelemente Filter Gain, Filter Frequency und Filter Selector mit der rechten Maustaste clicken, erscheint ein Menü, indem sich der Grouped Menüeintrag befindet, mit dessen Hilfe Sie einen ausgewählten Filter in die Gruppe hinzufügen oder aus der Gruppe entfernen können. Wenn sich ein Filter in der Gruppe befindet, ist er mit [image] bezeichnet.

•	Ein anderes Menü erreichen Sie durch das clicken mit der rechten Maustaste auf dem Frequency Response Diagramm. Der erste Eintrag in diesem Menü heisst Filter Grouping, unter welchem sich auch das folgende Untermenü befindet:

 Der erste Menüeintrag, Filter Grouping, verbildlicht jene Filter, die sich in einer Gruppe befinden. Durch die Wahl eines Menüeintrages können Sie einen der Filter 1 bis Filter 7 je nach Ihrem Wunsch in die Gruppe hinzufügen oder aus der Gruppe entfernen. Jene Filter, die sich in der Gruppe befinden, sind mit [image] bezeichnet. Der All Enabled Menüeintrag fügt alle aktiven Filter zu der Gruppe hinzu und der letzte Menüeintrag, Ungroup All, entfernt die Filter aus der Gruppe.

Das folgende Bild illustriert die Einstellung von drei Filtern, bevor sie in die Gruppe für die gemeinsame Parametereinstellung hinzugefügt werden. Der weisse Quadrat bezeichnet den verdoppelten Bezugspunkt des aktiven Filters. Die Bezugspunkte der nicht-aktiven Filter sind auch verdoppelt und besitzen einen dunklen Farbton. Die Farbfläche verbildlicht den Verlauf der Equalisierungskurve des ersten Filters:

Das nächste Bild zeigt den Zustand nach der Gruppierung der drei Filtern für gemeinsame Parametereinstellung. Der aktive Filter ist wieder mit einem weissen Quadrat bezeichnet, aber die Bezugspunkte der nicht-aktiven Filter werden nach der Gruppierung hell-grün dargestellt. Die Farbfläche stellt jetzt die Equalisierungskurve aller gruppierten Filter dar:

Nach der Gruppierung der Filter, können Sie mit dieser Gruppe wie mit einem Steuerelement arbeiten. Zum Beispiel können Sie eine Änderung des Mittelfrequenzverlaufes der ganzen Gruppe mittels der Maus, mittels der Tastatur oder mittels der direkten Eingabe des neuen Mittelfrequenzwertes gleichzeitig vornehmen. Gegenseitige Verhältnisse zwischen den Mittelfrequenzen der einzelnen Filter bleiben erhalten, wie im letzten Bild gezeigt wird:


den Quick Presets gearbeitet wird
Wie die DSound Quick Presets verwendet werden

Steuerung:

   Das Paneel, genannt Quick Presets/Compare , hat bei allen DSound Plug-Ins das gleiche Aussehen und befindet sich in der rechten oberen Ecke des Plug-Ins.

   Das Paneel beinhaltet das Display und vier Tasten, bezeichnet mit 1, 2, 3, 4. Das Display hat vier Zeilen, genauso numeriert wie die Tasten mit 1,2,3,4. Nach der Nummer auf dem Display wird der Name des Presets dargestellt, das unter den entsprechenden Tasten gespeichert ist. Das aktuell aktive Preset ist gelb, die nicht aktiven Presets sind grau dargestellt.

 Durch einfaches clicken auf die Steuerpaneeltasten mit der linken Maustaste, werden die vier Presets umgeschaltet.

Beim Start des Plug-Ins ist das zuletzt aus dem Quick Presets/Compare gewählte Preset aktiv. Dies gilt nur in dem Fall, wenn die Hostapplikation ihr Standard-Preset nicht aufdrängt. Es ist deshalb notwendig, die neu erstellten Presets vor Beendigung des Plug-Ins zu speichern.

 Falls die Hostapplikation ihr Standard Preset aufdrängt, ist der Name des zuletzt gewählten Presets mit einem Sternchen bezeichnet und in weißer Farbe dargestellt - dies gibt Auskunft über die momentane Änderung der Einstellungen der Steuerelemente des aktiven Presets.

Quick Preset menu:

   Bei der Auswahl, Speichern und Zurücksetzen der Plug-In Parameter unter den Tasten 1 bis 4 des Paneels Quick Presets/Compare ruft man mit der rechten Maustaste das folgende Menü auf:

 Der erste Menüteil beinhaltet den Menüeintrag Save für sofortige Speicherung der Parameter unter den aktuellen Namen des Presets; das ursprüngliche aktive Preset wird überschrieben. Der Menüeintrag Save As öffnet einen Dialog für die Speicherung des neuen Presets, mit der Möglichkeit, den Namen des Presets einzugeben. Das ursprüngliche Preset bleibt erhalten, wenn das zu speicherende Preset unter einem anderen Namen gespeichert wird. Der Menüeintrag Delete löscht das ausgewählte Preset. Der zweite Menüteil beinhaltet den Menüeintrag New, der ein ganz neues Preset erstellt. Die vom Anwender gespeicherten Presets erscheinen unter dem Menüeintrag User Presets. Unter dem Menüeintrag Built-In Presets sind vom Hersteller mitgelieferte Presets zu finden, die nicht geändert werden können. Sie können lediglich benutzt werden. Eine eventuelle Änderung der Parameter muß mittels Save As unter einem anderen Namen gespeichert werden. Für die betreffende Presetnummer ist der Name des Presets mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This ?, verweist auf die Hilfe.

Eine andere Möglichkeit mit der ein neues Preset gespeichert werden kann ist, bei gehaltener Shift Taste eine der Tasten 1 bis 4 des Quick Preset/Compare Paneels mit der linken Maustaste anzuclicken. Wenn Sie die Shift Taste halten und gleichzeitig mit der linken Maustaste auf die gewählte Taste des Quick Preset/Compare Paneels clicken, öffnet sich der Dialog Save As für die Speicherung des neuen Anwenderpresets. Das neue Preset wird im Display unter der gewählten Taste des Quick Preset/Compare Paneels sowie in dem User Presets Menü eingetragen.


dem Compare gearbeitet wird
Wie das Compare verwendet wird

 Sobald das Plugin Parameteränderungen registriert, erscheint links neben den Tasten 1-4 eine weitere Taste mit der Bezeichnung C (Compare). Das ausgewählte Preset wird mit den späteren Einstellungsänderungen der Steuerelemente verglichen.

 In der Abbildung ist das Preset unter der Taste 1 ausgewählt. Dies geschieht durch das clicken auf die Taste 1 mit der linken Maustaste. Auf dem Display des Paneels Quick Preset/Compare wird das aktivierte Preset gelb gekennzeichnet (durchgeleuchtet). Nach der Auswahl des Presets ist die Taste C nicht aktiv, da die Steuerelementeinstellungen noch nicht geändert wurden.

 Nach der ersten Änderung der Steuerelementeinstellungen wird die Taste C aktiviert und die Abbildung auf dem Paneeldisplay geändert. Das ursprünglich aktivierte Preset wird auf dem Display weiß kenngezeichnet. Vor dem Presetnamen erscheint ein Sternchen. So ist zu sehen, von welchem Preset man ausgegangen ist.

 Nach der Aktivierung der Taste C kann die momentane Einstellung der Steuerelemente  mit dem ursprünglich ausgewählten Preset verglichen werden. Beim Vergleich sind die Tasten 1 bis 4 des Paneels nicht aktiv und Änderungen der Einstellungen sind nicht möglich. Der Name des ursprünglich ausgewählten Preset wird gelb gekennzeichnet.


der rechten Maustaste gearbeitet wird
Wie mit der rechten Maustaste gearbeitet wird

Das Gleitpotentiometer und das Filter Frequency Steuerelement:

   Bei der Arbeit mit dem Gleitpotentiometer oder dem Filter Frequency Steuerelement können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken der rechten Maustaste auf den Steuerelement erscheint, je nach Potentiometertyp, das folgende Menü:

 Der Menüeintrag Left -> Right (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals auf den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der weitere Menüeintrag, Grouped, signaliziert, ob sich dieses Steuerelement in einer Parameter-Gruppe angehört. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Einstellung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter aller gruppierten Filter. Wenn sich der gegebene Filter in der Gruppe für gleichzeitige Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter befindet, wird der Grouped Menüeintrag mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Im Untermenü des Copy Parameter To Menüs sind die Einträge Filter 1 bis Filter 7 und All Enabled immer enthalten. Wenn Sie den Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters des gegebenen Filters in einen anderen Filter kopieren wollen, wählen Sie ihn aus diesem Menü. Dabei gilt, dass der Einstellwert nicht in den selben Filter kopiert werden kann. Durch die Wahl von All Enabled wird der Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters in alle aktiven Filter kopiert.

 Bei dem Output Gleitpotentiometer befindet sich der Left->Right Menüeintrag (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv), der die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal kopiert. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

Die Steuerelemente Filter Secondary Parameter und Filter Type:

   Bei der Arbeit mit dem Steuerelement Filter Secondary Parameter oder Filter Type können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesem Steuerelement erscheint das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy Parameter To, öffnet das oben beschriebene Menü, das mit dem vorherigen Menü funktionell identisch ist, mit dem Unterschied, dass hier der Filter Secondary Parameter und Filter Type Parameter kopiert werden kann. Der Menüeintrag Left -> Right (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

Das Steuerelement Filter Selector:

   Bei der Arbeit mit dem Filter Selector können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesem Steuerelement erscheint das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy All Parameters To, öffnet das oben beschriebene Menü, das mit dem vorherigen Menü funktionell identisch ist, mit dem Unterschied, dass hier alle Parameter kopiert werden können. Der Menüeintrag Left -> Right (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der weitere Menüeintrag, Grouped, stellt dar, ob sich dieses Steuerelement in einer Gruppe befindet. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Einstellung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter aller Filter, die sich in der Gruppe befinden. Wenn sich der gegebene Filter in der Gruppe für gleichzeitige Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter befindet, wird er in dem Grouped Menüeintrag mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

Das Quick Presets Paneel:

 Zum Auswählen, Speichern und Zurücksetzen der Plug-In Parameter der Tasten 1 bis 4 verwendet man die rechte Maustaste. Folgendes Menü wird aufgerufen:

 Der erste Menüteil beinhaltet den Menüeintrag Save für sofortige Speicherung des Parameters unter dem aktuellen Namen des Presets; das ursprüngliche aktive Preset wird überschrieben. Der Menüeintrag Save As öffnet einen Dialog für die Speicherung des neuen Presets, mit der Möglichkeit, den Namen des Presets einzugeben; das ursprüngliche Preset bleibt erhalten, wenn das zu speicherende Preset unter einem anderen Namen gespeichert wird. Der Menüeintrag Delete löscht das ausgewählte Preset. Der zweite Menüteil beinhaltet den Menüeintrag New, der ein ganz neues Preset erstellt. Die vom Benutzer gespeicherten Presets befinden sich unter dem Menüeintrag User Presets. Unter Built-In Presets sind die vom Hersteller mitgelieferten Presets, die nich geändert werden können. Sie können aber mit Save As unter einem anderen Namen gespeichert werden. Das ausgewählte Preset ist mit [image] gekennzeichnet.  What Is This? verweist auf die Hilfe.

Das Frequency Response Diagramm:

   Durch das clicken mit der rechten Maustaste irgendwo auf dem Frequency Response Diagramms wird das folgende Menü geöffnet:

 Der erste Menüeintrag, Filter Grouping, verbildlicht jene Filter, die sich in einer Gruppe befinden. Durch die Wahl eines Menüeintrages können Sie einen der Filter 1 bis Filter 7 je nach Ihrem Wunsch in die Gruppe hinzufügen oder aus der Gruppe entfernen. Jene Filter, die in der Gruppe befinden, sind mit [image] bezeichnet. Der All Enabled Menüeintrag fügt alle aktiven Filter zu der Gruppe hinzu und der letzte Menüeintrag, Ungroup All, entfernt die Filter aus der Gruppe.

Der zweite Menüeintrag, Graph Range, öffnet dieses Menü:

 Hier sind die Bereiche des Frequenzverlaufes im Frequency Response Diagramm dargestellt. Der Anzeigebereich wird durch direkte Wahl aus diesem Menü ausgewählt oder der Linked Posten wird aktiviert, der eine automatische Änderung des Verbildlichungsbereiches garantiert, wenn sich der Range Parameter verändert, der den Einstellbereich des Filter Gain Parameters ändert.

 Der dritte Menüeintrag, Graph Mode, öffnet ein Menü, das uns informiert, ob die Anzeige des Frequenzverlaufes des aktiven Filters eingeschaltet ist (Shows Active Filter Freq. Response) und ob die Anzeige von Bezugspunkten aller Filter eingeschaltet ist (Shows Enabled Filter Reference Points). Wenn die gegebene Anzeige eingeschaltet ist, ist der gegebene Menüeintrag mit [image] bezeichnet.

 Der vierte Menüeintrag, Quick Preset Manager, öffnet das Menü, dessen erste sechs Posten dem Quick Preset Menü entsprechen, das oben beschrieben wurde. Der Menüeintrag Save To File öffnet den Dialog für das speichern aller User-Presets in eine Datei im *.dpa Format (DSound presets archive), wodurch die Benutzung der Presets auf einen anderen Rechner möglich ist. Der Menüeintrag Load From File ermöglicht die in der Datei gespeicherten Presets zu laden, um sie in dem Plug-In weiter verwenden zu können. Der letzte Menüeintrag, Delete All Presets, löscht alle User-Presets.

Der Menüeintrag Help öffnet die Hilfethemen für das ganze Plug-In oder für eine Reihe von Plug-Ins. Der Menüeintrag, About..., öffnet ein Fenster mit Grundinformationen über das Plug-In und einen schnellen Zugang zu der örtlichen Webseite.

Der letzte Posten, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

Die Tasten:

 Durch das clicken mit der rechten Maustaste auf die Funktionstasten des Plug-Ins erscheint ein einfaches Menü mit dem Menüeintrag What Is This?, der auf die Hilfe zu der Arbeitsweise der Taste verweist.

Die übrigen Bestandteiledes Plug-In:

   Durch das Drücken der rechten Maustaste auf einer anderen Stelle als in den vorhergehenden Fällen wird das folgende Menü geöffnet.

 Der erste Menüeintrag, Quick Preset Manager, öffnet das Menü, dessen erste sechs Menüeinträge dem oben beschriebenen Quick Presets Menü entsprechen.

 Der Menüeintrag Save To File öffnet den Dialog für das speichern aller User-Presets in eine Datei im *.dpa Format (DSound presets archive), wodurch die Benutzung der Presets auf einen anderen Rechner möglich ist. Der Menüeintrag Load From File ermöglicht die in der Datei gespeicherten Presets zu laden, um sie in dem Plug-In weiter verwenden zu können. Der letzte Menüeintrag, Delete All Presets, löscht alle User-Presets.

Der Menüeintrag Help öffnet die Hilfethemen für das ganze Plug-In oder für eine Reihe von Plug-Ins. Der letzte Menüeintrag, About..., öffnet ein Fenster mit Grundinformationen über das Plug-In und einen schnellen Zugang zu der örtlichen Webseite.


der Tastatur für Parametereinstellung gearbeitet wird
Wie mit der Tastatur gearbeitet wird

Das Gleitpotentiometer:

   Mit der Tab Taste können alle Gleitpotentiometer gewählt and aktiviert werden. Zur Steuerung eines aktiven Gleitpotentiometers können Sie die folgenden Tasten verwenden:

      Der aufwärts-Pfeil erhöht den Gleitpotentiometerwert um die möglichst kleinste Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei der Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Der abwärts-Pfeil vermindert den Gleitpotentiometerwert um die möglichst kleinste Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei der Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Der links-Pfeil oder der rechts-Pfeil wechselt bei dem aktiven Filter von der Filter Gain Parametereinstellung zur Filter Frequency Parametereinstellung. Den umgekehrten Wechsel bei der Parametereinstellung des aktiven Filters (von Filter Frequency zu Filter Gain) ermöglicht der aufwärts-Pfeil und der abwärts-Pfeil.

      Page Up erhöht den Gleitpotentiometerwert um eine grössere Änderung; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Page Down vermindert den Gleitpotentiometerwert um eine grössere Änderung; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Home  stellt den Gleitpotentiometerwert auf 0 dB ein.

      End schaltet zwischen den Parametern des aktiven Filters um, und zwar in dieser Reihenfolge Filter Frequency, Filter Secondary Parameter, Filter Type, und Filter Gain.

      Delete  schaltet bei der Stereosignalverarbeitung zwischen den aktiven Zuständen des Gleitpotentiometers um. Die Reihenfolge ist folgendermassen: der linke Kanal, der rechte Kanal und danach die beiden Kanäle.

      Insert ermöglicht die direkte Eingabe des Parameterwertes des aktiven Gleitpotentiometers.

Steuerelemente Filter Frequency, Filter Secondary Parameter und Filter Type:

   Diese Steuerelemente können Sie entweder mit der Maus oder auf die oben beschriebene Weise aktivieren. Bei der Umschaltung der aktiven Steuerelemente mit der Tab Taste können diese Steuerelemente auch aktiviert werden. Mit der Tab Taste können Sie allerdings nur zwischen den Parametern eines Filters.

      Der rechts-Pfeil erhöht den Steuerelementwert um die möglichst kleinste Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei der Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Der links-Pfeil vermindert den Gleitpotentiometerwert um die möglichst kleinste Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Der aufwärts-Pfeil oder der abwärts-Pfeil ermöglicht bei dem aktiven Filter den Übergang von der Filter Frequency Parametereinstellung zur Filter Gain Parametereinstellung. Den umgekehrten Übergang bei Parametereinstellung des aktiven Filters (von Filter Gain zu Filter Frequency) ermöglicht der rechts-Pfeil oder der links-Pfeil und es ist möglich, den Filter Frequency Parameter wieder einzustellen.

      Page Up erhöht den Gleitpotentiometerwert um eine grössere Änderung; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Page Down vermindert den Gleitpotentiometerwert um eine grössere Änderung; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      End schaltet zwischen den Parametern des aktiven Filters um, und zwar in dieser Reihenfolge Filter Frequency, Filter Secondary Parameter, Filter Type, und Filter Gain.

      Delete  schaltet bei der Stereosignalverarbeitung zwischen den aktiven Zuständen des Gleitpotentiometers um. Die Reihenfolge ist folgendermassen: der linke Kanal, der rechte Kanal und danach die beiden Kanäle.

      Insert ermöglicht eine direkte Eingabe der Werte der Parameter Filter Frequency und Filter Secondary Parameter des aktiven Filters.

   Eine sehr wichtige Taste ist Shift. Sie ermöglicht Ihnen bei der Stereo-Signalverbearbeitung eine unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals. Wenn Sie z.B. den linken Kanal separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Shift -Taste, halten sie gedrückt und mit der Maus wählen Sie den Teil des Steuerelementes mit der grünen LED-Diode und dann, entweder mittels der Maus oder Tastatur, stellen Sie den gewünschten Einstellwert des linken Kanals ein. Bei unabhängiger Einstellung des rechten Kanals gehen Sie auf die selbe Weise vor, ausser dass Sie mitder Maus den Teil des Steuerelementes mit der roten LED-Diode wählen.

   Die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals ist auch mit der Delete Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete Taste wird der linke Kanal, der rechte Kanal und danach die beide Kanäle des aktiven Steuerelementes aktiviert.


dem Zugpotetiometer gearbeitet wird
Wie mit dem Zugpotentiometer gearbeitet wird

Mono-Signalverarbeitung:

   Bei der Mono-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und die Zugpotentiometer sehen folgendermaßen aus:

   Die erste Abbildung stellt das passive Zugpotentiometer dar, die zweite das aktive Zugpotentiometer.

Stereo-Signalverarbeitung:

   Bei der Stereo-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und die Zugpotentiometer sehen folgendermaßen aus:

   Die erste Abbildung stellt das passive Zugpotentiometer dar, die zweite das aktive Zugpotentiometer.

Beschreibung:

   Das Gleitpoti hat eine Skala mit zwei Werten, die den äußersten Einstellgrenzen des Potis entsprechen. Auf dem Potentiometergriff befindet sich eine LED Diode, die zwischen den Potentiometerzuständen unterscheidet. Wenn die Diode leuchtet, ist das Potentiometer aktiv, wenn die Diode nicht leuchtet, ist das Potentiometer passiv. Der Potentiometergriff für die Einstellung des linken Kanals ist grün, der Potentiometergriff für die Einstellung des rechten Kanals ist rot. Der momentane Wert der Einstellung wird auf dem Plug-In-Display angezeigt. Im aktiven Zustand des ausgewählten Gleitpotis wird auch sein aktueller Einstellwert auf dem Display angezeigt. Das Display zeigt auch die Einheit, die dem einzustellenden Parameter entspricht.

Steuerung mit der Maus:

   Das Gleitpotentiometer wird durch das clicken mit der linken Maustaste irgendwo auf der Potentiometerbahn oder dem Potentiometergriff ausgewählt. Den gewünschten Parameterwert können Sie durch halten der linken Maustaste auf dem Griff und durch das darauffolgende ziehen der Maus in der Richtung der gewünschten Änderung einstellen. Wenn Sie den linken und den rechten Kanal oder die Kanäle A und B unabhängig einstellen möchten, schauen Sie sich diesen Teil der Hilfe an: Unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals.

Steuerung mit der Tastatur:

   Die Parametersteuerung wird in diesem Teil der Hilfe näher erläutert: Wie mit der Tastatur gearbeitet wird.

Direkte Eingabe der Einstellwerte des Zugpotentiometers:

   Wenn Sie auf dem gewählten Zugpotentiometer zweimal mit der linken Maustaste clicken, wird das Fenster für die Eingabe des Wertes des Steuerelementes geöffnet. Die erste Abbildung zeigt das Fenster bei der Mono-Signalverarbeitung, die zweite Abbildung zeigt das Fenster bei der Stereo-Signalverarbeitung.

Bei der Mono-Signalverarbeitung wird das Fenster mit einem Edit Box geöffnet, bei der Stereo-Signalverarbeitung das Fenster mit zwei Edit Boxes. Das erste Edit Box zeigt die Einstellung des linken Kanals, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Enter -Taste bestätigt werden. Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht übernehmen möchten, drücken sie einfach die Esc -Taste.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers ist auch mit der Insert -Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert -Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man auf die oben erwähnte Weise vor.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Gleitpotentiometer können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesen Steuerelementen erscheint das folgende Menü:

 Bei dem Filter Gain Gleitpotentiometer ist der Left->Right Menüeintrag (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals auf den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der weitere Menüeintrag, Grouped, signaliziert, ob sich dieses Steuerelement in einer Parameter-Gruppe angehört. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Einstellung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter aller gruppierten Filter. Wenn sich der gegebene Filter in der Gruppe für gleichzeitige Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter befindet, wird der Grouped Menüeintrag mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Im Untermenü des Copy Parameter To Menüs sind die Einträge Filter 1 bis Filter 7 und All Enabled immer enthalten. Wenn Sie den Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters des gegebenen Filters in einen anderen Filter kopieren wollen, wählen Sie ihn aus diesem Menü. Dabei gilt, dass der Einstellwert nicht in den selben Filter kopiert werden kann. Durch die Wahl von All Enabled wird der Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters in alle aktiven Filter kopiert.

 Bei dem Output Gleitpotentiometer befindet sich der Left->Right Menüeintrag (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv), der die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal kopiert. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.


Compare

Vergleicht die Einstellung der momentanen Parameter mit den Parametern des zuletzt gewählten Presets. Steuerungsart:


Quick Preset

Wählt das Preset aus, das unter der entsprechenden Tasten-Nummer des Quick Preset Paneels gespeichert wurde. Steuerungsart:


Preset Name

Stellt den Namen des aktiven Presets dar.


Unabhängige Steuerung des linken und rechten Kanals gearbeitet wird
Unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals

Die Filter Gain und Filter Selector Steuerelemente:

   Für die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals wird die Taste Shift benutzt. Diese Taste ermöglicht bei der Stereo-Signalverarbeitung eine unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals. Wenn Sie z.B. den linken Kanal separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Taste Shift, halten sie gedrückt und mit der Maus wählen Sie den Teil des Steuerelementes mit der grünen LED-Diode aus.

   Dann stellen Sie mit der Maus oder der Tastatur den gewünschten Einstellwert des linken Kanals ein.  Bei der unabhängigen Einstellung des rechten Kanals gehen Sie auf die gleiche Weise vor, mit dem Unterschied, daß Sie mit der Maus den Teil des Steuerelementes mit der roten LED-Diode wählen.

   Nach dem Drücken der Taste Shift können Sie die Einstellung des linken und des rechten Kanals gleichzeitig ändern, sogar auch dann, wenn die beiden Kanäle unterschiedliche Einstellungen aufweisen. Die Differenz zwischen der Einstellung des linken und des rechten Kanals bleibt erhalten, solange die Maximalwerte des Steuerelementes nicht überschritten werden. Nach der Änderung der Einstellung des Maximalwertes in ein anderen Wert wird die ursprüngliche Differenz wiederhergestellt (dies gilt nur bei der Maussteuerung).

   Wenn Sie die Differenz der Einstellung des linken und des rechten Kanals auflösen wollen, können Sie die rechte Maustaste benutzen und das Menü aufrufen, das das Kopieren der Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal (oder umgekehrt) ermöglicht.

   Die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals ist auch mit der Delete -Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete -Taste aktivieren Sie schrittweise den linken Kanal, den rechten Kanal, und die beiden Kanäle des aktiven Steuerelementes.

Die Steuerelemente Filter Frequency, Filter Secondary Parameter und Filter Type:

   Für die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals von diesen Steuerelementen können Sie das Filter Selector Steuerelement benutzen. Mit dem Filter Selector Steuerelement wählen Sie zuerst mit Hilfe der Shift Taste den linken oder den rechten Kanal eines Filters (F1 bis F7) aus und dann könner Sie einen von den Filter Frequency, Filter Secondary Parameter oder Filter Type Parametern nur in dem Kanal einstellen, der mit dem Filter Selector Steuerelement gewählt wurde.

 Eine andere Möglichkeit der unabhängigen Steuerung des linken und des rechten Kanals ist die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers oder der Filter Frequency und Filter Secondary Parameter Steuerelemente.

 Mit einem Doppelclick mit der linken Maustaste auf das Zugpotentiometer wird ein Fenster mit zwei Edit Boxes geöffnet. Das erste Box zeigt die Einstellung des linken Kanals an, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Taste Enter bestätigt werden. Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht übernehmen möchten, drücken Sie einfach die Esc -Taste.

   Zur direkten Eingabe der Einstellwerte des Gleitpotentiometers oder der Filter Frequency und Filter Secondary Parameter Steuerelemente können Sie auch die Insert Taste verwenden. Nach dem Drücken auf die Insert Taste wird je nach dem Steuerelement ein Fenster geöffnet. Dann geht man wie oben erwähnt vor.

Eine andere Möglichkeit der unabhängigen Steuerung des linken und des rechten Kanals wird in diesem Teil der Hilfe Wie mit dem Frequency Response Diagramm gearbeitet wird näher erläutert.


dem Filter Selector - Steuerelement gearbeitet wird
Wie mit dem Filter Selector - Steuerelement gearbeitet wird

Mono-Signalverarbeitung:

   Bei der Mono-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und das Filter Selector Steuerelement sieht folgendermaßen aus:

 Die Taste des aktiven Filters ist gelb durchgeleuchtet.

Stereo-Signalverarbeitung:

   Bei der Stereo-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und das Filter Selector Steuerelement sieht folgendermaßen aus:

 Wenn Sie bei der Stereosignalverarbeitung die beiden Kanäle aktiviert haben, wird die Taste des aktiven Filters grün-rot dargestellt.

 Wenn Sie bei der Stereosignalverarbeitung nur den linken Kanal aktiviert haben, wird die Taste des aktiven Filters grün dargestellt.

 Wenn Sie bei der Stereosignalverarbeitung nur den rechten Kanal Kanal aktiviert haben, wird die Taste des aktiven Filters rot dargestellt.

Beschreibung:

   Das Steuerelement Filter Selector besteht aus sieben Tasten, bezeichnet mit F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Jede von diesen Tasten aktiviert den entsprechenden Filter. Nach dem clicken auf eine von diesen Tasten, wird der Filter Frequency Parameter des entsprechenden Filters aktiviert und kann z.B. mit der Tastatur eingestellt werden. Der momentane Einstellungswert des aktiven Parameters wird auf dem Display über dem Filter Selector angezeigt (siehe die Bilder oben) und wird auf dem Display immer hell dargestellt. Der Tastenteil für die Einstellung des linken Kanals ist grün, der Tastenteil für die Einstellung des rechten Kanals ist rot. Angezeigt wird auch die Einheit, die dem einzustellenden Parameter entspricht.

Steuerung mit der Maus:

   Sie können den gewünschten Filter durch einfaches clicken mit der linken Maustaste auf die entsprechende Taste (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7) auswählen. Dann wählen Sie mit der linken Maustaste den gewünschten Filterparameter aus, den Sie einstellen wollen. Näheres erfahren sie in diesem Teil der Hilfe: Wie mit dem Filter Frequency Steuerelement gearbeitet wird , Wie mit dem Filter Secondary Parameter Steuerelement gearbeitet wird und Wie mit dem Filter Type Steuerelement gearbeitet wird. Wenn Sie den linken und den rechten Kanal unabhängig steuern möchten, schauen Sie sich diesen Teil der Hilfe an: Unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals.

Steuerung mit der Tastatur:

   Wird in diesem Teil der Hilfe erläutert Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Filter Selector Steuerelement können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf dieses Steuerelement erscheint das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy All Parameters To, öffnet das oben beschriebene Menü, das mit dem vorherigen Menü funktionell identisch ist, mit dem Unterschied, dass hier alle Parameter kopiert werden können. Der Menüeintrag Left -> Right (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der weitere Menüeintrag, Grouped, stellt dar, ob sich dieses Steuerelement in einer Gruppe befindet. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Einstellung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter aller Filter, die sich in der Gruppe befinden. Wenn sich der gegebene Filter in der Gruppe für gleichzeitige Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter befindet, wird er in dem Grouped Menüeintrag mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Im Untermenü des Copy Parameter To Menüs sind die Einträge Filter 1 bis Filter 7 und All Enabled immer enthalten. Wenn Sie den Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters des gegebenen Filters in einen anderen Filter kopieren wollen, wählen Sie ihn aus diesem Menü. Dabei gilt, dass der Einstellwert nicht in den selben Filter kopiert werden kann. Durch die Wahl von All Enabled wird der Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters in alle aktiven Filter kopiert.


dem Frequency Response Diagramm gearbeitet wird
Wie mit dem Frequency Response Diagramm gearbeitet wird

Das Frequency Response Diagramm dient zur Darstellung des Frequenzverlaufes der einzelnen Filter F1 bis F7 sowie des Gesamtfrequenzverlaufes, der durch die Summe aller Filter-Ausgangssignale bestimmt ist. Der Verlauf der in diesem Diagramm dargestellten Frequenzverläufe ist der tatsächliche Frequenzverlauf, der aufgrund der momentanen Parametereinstellungen aller Filter in Echtzeit berechnet wird. Aus diesem Grund wird z.B. bei der Einstellung der Abtastfrequenz unter 44100 Hz nicht der ganze Kurvenverlauf dargestellt, sondern nur die Hälfte der Abtastfrequenz, so dass bei einer Abtastfrequenz von 22050 Hz die Höchstfrequenz von 11025 Hz dargestellt wird.

Alle Beschreibungen beziehen sich auf den Fall, dass der Benutzer die Darstellung der Bezugspunkte aller Filter und auch die Darstellung des Verlaufes der Equalisierurngskurve des aktiven Filters aktiviert hat. Die Einstellung wird im Menü des Frequency Response Diagramms unter der rechten Maustaste durchgeführt.

Das Frequency Response Diagramm zeigt die Frequenzabhängigkeit des Gain-Parameters, deshalb gibt es hier zwei Achsen. Die waagerechte Achse ist logarithmisch (das Gain wird in dB eingestellt) und der Bereich kann mittels den +R und -R Steuerelementen geändert werden.

Das untere Bild zeigt den Zustand des Frequency Response Diagramms nachdem die Taste F (Flat) gedrückt wurde. Im Diagramm erscheint eine hell-gelbe Kurve, die die ganze Equalisierungskurve darstellt. Sie ist waagerecht und weist den Wert von 0 dB auf, d. h. dass die momentane Parametereinstellung auf das Eingangsignal keinen Einfluss hat. Im Diagramm ist noch eine dunkel-gelbe Fläche, die die Equalisierungskurve des aktiven Filters darstellt. Desweiteren werden auch die Bezugspunkte aller Filter angezeigt und sie werden als Kreuzchen dargestellt. Ausser dem weissen Kreuzchen ist der Bezugspunkt auch mit einem gelbem Quadrat bezeichnet. Auf dem Bild ist also der erste Filter in der Reihe aktiv und die dunkel-gelbe Fläche stellt die Equalisierungskurve dieses Filters dar.

Auf den weiteren Bildern ist eine Parametereinstellung der Steuerelemente dargestellt, bei der der gesamte Verlauf der Equalisierungskurve für den linken und den rechten Kanal unterschiedlich ist. Die gesamte Equalisierungskurve ist deshalb an den Stellen verdoppelt, wo die Einstellungen beider Kanäle nicht identisch sind. Dem linken Kanal entsprechende Verlauf ist hell-grün, dem rechten Kanal entsprechende Verlauf ist hell-rot. Wo die Einstellungen identisch sind, ist der Verlauf der gesamten Equalisierungskurve hell-gelb dargestellt.

Das erste Bild zeigt den Zustand, bei dem der aktive Filter derjenige ist, der für den linken und den rechten Kanal identisch eingestellt ist. Die Fläche, die die Equalisierungskurve darstellt, ist einfarbig (dunkel-gelb), was die identische Einstellung beider Kanäle bezeugt.

Auf dem zweiten und dritten Bild wird der Zustand gezeigt, bei dem der aktive Filter derjenige ist, der für den linken und den rechten Kanal unterschiedlich eingestellt ist. Die Fläche, die die Equalisierungskurve darstellt, ist zweifarbig; der dunkel-gelbe Flächenteil stellt den Verlauf der Equalisierungskurve dar, die für die beiden Kanäle des aktiven Filters identisch ist. Die dunkel-grüne Fläche entspricht dem linken Kanal, die dunkel-rote Fläche dem rechten Kanal. Im Diagramm können Sie auch sehen, dass die Bezugspunkte aller Filter verdoppelt sind, bei denen die Einstellungen des linken und des rechten Kanals unterschiedlich ist, was in der Färbung der Quadrate auf Bezugspunkten des aktiven Filters widerspiegelt wird.

Das nächste Bild stellt dieselben Parametereinstellungen der Steuerelemente dar wie in den drei vorherigen Fällen, aber bei der Mono-Signaverarbeitung. Wenn die Parametereinstellungen der Steuerelemente für den linken und den rechten Kanal unterschiedlich ist, wird bei der der Mono-Signaverarbeitung die Einstellug des linken Kanals verwendet, wie Sie auf dem Bild unten sehen können.

Steuerung mit der Maus:

   Der gewählte Filter wird durch einfaches clicken mit der linken Maustaste auf der Stelle des Bezugsspunktes aktiviert. Auf diese Weise werden bei der Stereo-Signalverarbeitung beide Kanäle gleichzeitig aktiviert. Der Bezugspunkt des aktiven Filters ist mit einem weissem Kreuzchen und einem Quadrat entsprechender Farbe bezeichnet.

   Wenn Sie die linke Maustaste auf der Stelle des Bezugspunktes des gewählten Filters einmal drücken, sie halten und über die  Fläche des Frequency Response Diagramms ziehen, können Sie die Filter Gain und Filter Frequency Parameter gleichzeitig einstellen.

   Wenn Sie bei der Stereo-Signalverarbeitung den linken und den rechten Kanal unabhängig einstellen wollen, verwenden Sie die Shift Taste. Durch das Halten der Shift Taste und das gleichzeitige Ziehen des Bezugspunktes über die Diagrammfläche können Sie den linken Kanal unabhängig steuern. Der Bezugspunkt des aktiven Filters wird verdoppelt. Dann können Sie beide Bezugspunkte unabhängig steuern, solange Sie die Shift Taste halten. Wenn Sie die Shift Taste nicht halten, bewegen sich die Bezugspunkte des linken und des rechten Kanals auf solche Weise, dass sie den gegenseitigen Unterschied in den Einstellungen von Filter Gain und Filter Frequency Parametern einhalten.

   Wenn Sie diesen Unterschied auflösen wollen, und den linken Kanal als den rechten oder den rechten Kanal als den linken einstellen wollen, drücken Sie zweimal mit der linken Maustaste auf der Stelle des Bezugspunktes jenes Kanals, dessen Wert Sie in beiden Kanälen eingestellt haben wollen.

Die Maus kann auch zur Zuordnung von Filtern in die Gruppe für gemeinsame Parametereinstellung  verwendet werden, was in diesem Hilfe-Teil beschrieben wird.

Die rechte Maustaste:

   Durch das clicken mit der rechten Maustaste auf der Stelle des Frequency Response Diagramms wird das folgende Menü geöffnet:

 Der erste Menüeintrag, Filter Grouping, verbildlicht jene Filter, die sich in einer Gruppe  befinden. Durch die Wahl eines Menüeintrages können Sie einen der Filter 1 bis Filter 7 je nach Ihrem Wunsch in die Gruppe hinzufügen oder aus der Gruppe entfernen. Jene Filter, die in der Gruppe befinden, sind mit [image] bezeichnet. Der All Enabled Menüeintrag fügt alle aktiven Filter zu der Gruppe hinzu und der letzte Menüeintrag, Ungroup All, entfernt die Filter aus der Gruppe.

Der zweite Menüeintrag, Graph Range, öffnet dieses Menü:

 Hier sind die Bereiche des Frequenzverlaufes im Frequency Response Diagramm dargestellt. Der Anzeigebereich wird durch direkte Wahl aus diesem Menü ausgewählt oder der Linked Posten wird aktiviert, der eine automatische Änderung des Verbildlichungsbereiches garantiert, wenn sich der Range Parameter verändert, der den Einstellbereich des Filter Gain Parameters ändert.

 Der dritte Menüeintrag, Graph Mode, öffnet ein Menü, das uns informiert, ob die Anzeige des Frequenzverlaufes des aktiven Filters eingeschaltet ist (Shows Active Filter Freq. Response) und ob die Anzeige von Bezugspunkten aller Filter eingeschaltet ist (Shows Enabled Filter Reference Points). Wenn die gegebene Anzeige eingeschaltet ist, ist der gegebene Menüeintrag mit [image] bezeichnet.

 Der vierte Menüeintrag, Quick Preset Manager, öffnet das Menü, dessen erste sechs Posten dem Quick Preset Menü entsprechen, das oben beschrieben wurde. Der Menüeintrag Save To File öffnet den Dialog für das speichern aller User-Presets in eine Datei im *.dpa Format (DSound presets archive), wodurch die Benutzung der Presets auf einen anderen Rechner möglich ist. Der Menüeintrag Load From File ermöglicht die in der Datei gespeicherten Presets zu laden, um sie in dem Plug-In weiter verwenden zu können. Der letzte Menüeintrag, Delete All Presets, löscht alle User-Presets.

Der Help Menüeintrag öffnet die Hilfethemen für das ganze Plug-In. Der vorletzte Menüeintrag, About ..., öffnet ein Fenster mit Grundinformationen über das Plug-In und einen schnellen Zugang zu der örtlichen Webseite. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.


dem Filter Frequency - Steuerelement gearbeitet wird
Wie mit dem Filter Frequency - Steuerelement gearbeitet wird

Beschreibung:

   Das Filter Frequency Steuerelement ist mit F: bezeichnet und besteht aus insgesamt drei Tasten. Durch die linke Taste, bezeichnet mit - , wird der Frequenzeinstellwert herabgesetzt, die mittlere Taste dient zur Kontrolle der Aktivierung des Filter Frequency  Steuerelementes und zur direkten Eingabe des Frequenzwertes; durch die rechte Taste, bezeichnet mit + , wird der Frequenzeinstellwert erhöht. Der momentane Frequenzwert wird in der ersten Zeile des Displays unter dem Filter Frequency Steuerelement angezeigt, die mit der Abkürzung Freq bezeichnet ist (siehe das Bild unten). Die dem einzustellenden Parameter entsprechende Einheit wird im Display auch dargestellt.

 Das Aussehen des Filter Frequency Steuerelementes ist von der Art des bearbeitenden Signals unabhängig. Der Filter, bei dem Sie die Mittel- oder Grenzfrequenz einstellen wollen, wird durch das Filter Selector Steuerelement gewählt; Sie können zu der Frequenzeinstellung auch direkt von der Einstellung des Filter Gain Parameters wechseln (siehe Steuerung mit der Tastatur).

Steuerung mit der Maus:

   Das Filter Frequency Steuerelement wird durch einfaches clicken mit der linken Maustaste auf der mittleren Taste gewählt, die die Wahl des Steuerelementes durch gelbe darstellungsweise anzeigt. Der gewünschte Parameterwert wird durch das Halten der linken Maustatste auf der linken oder rechten Taste des Filter Frequency Steuerelementes eingestellt. Die linke Taste setzt den Wert der Frequenzeinstellung herab, die rechte Taste erhöht den Wert der Frequenzeinstellung. Wenn Sie den linken und den rechten Kanal unabhängig steuern möchten, schauen Sie sich diesen Hilfeteil an: Unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals.

Steuerung mit der Tastatur:

   Wird in diesem Teil der Hilfe näher erläutert Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird.

Direkte Eingabe des Einstellwertes des Filter Frequency Parameters:

   Wenn Sie mit der linken Maustaste auf dem Filter Frequency Parameter Steuerelement zweimal clicken, wird das Fenster für direkte Eingabe des Wertes dieses Steuerelementes geöffnet. Die erste Abbildung zeigt das Fenster bei der Mono-Signalverarbeitung, die zweite Abbildung bei der Stereo-Signalverarbeitung.

Bei der Mono-Signalverarbeitung dient das Fenster mit einem Edit Box, bei der Stereo-Signalverarbeitung mit zwei Edit Boxes. Das erste bestimmt die Einstellung des linken Kanals, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Enter -Taste bestätigt werden. Mit der Esc -Taste können Sie die Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Zugpotentiometers ist auch mit der Insert Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man wie oben erwähnt vor.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Filter Frequency Steuerelement können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesem Steuerelement erscheint das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy Parameter To, öffnet das unten beschriebene Menü. Der Left->Right Menüeintrag ist nur bei der Stereo-Signalverarbeitung aktiv und kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Für den Right->Left Menüeintrag gilt das selbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Parametereinstellwerte zwischen den Plug-In Kanälen genau kopiert werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der weitere Posten, Grouped, stellt dar, ob sich dieses  Steuerelement in einer Gruppe befindet. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Einstellung der Filter Gain und Filter Frequency Parameter aller Filter, die sich in der Gruppe befindet. Wenn sich der gegebene Filter in der Gruppe für gleichzeitige Steuerung der Filter Gain und Filter Frequency befindet, wird er in dem Grouped Posten mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Im Untermenü des Copy Parameter To Menüs sind die Einträge Filter 1 bis Filter 7 und All Enabled immer enthalten. Wenn Sie den Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters des gegebenen Filters in einen anderen Filter kopieren wollen, wählen Sie ihn aus diesem Menü. Dabei gilt, dass der Einstellwert nicht in den selben Filter kopiert werden kann. Durch die Wahl von All Enabled wird der Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters in alle aktiven Filter kopiert.


dem Filter Secondary Parameter - Steuerelement gearbeitet wird
Wie mit dem Filter Secondary Parameter - Steuerelement gearbeitet wird

Beschreibung:

   Das Filter Secondary Parameter Steuerelement ist mit SP: bezeichnet und besteht aus insgesamt drei Tasten. Durch die linke Taste, bezeichnet mit - , wird der Sekundärparametereinstellwert (Bandbreite, Flankensteilheit und Filtergüte), je nach mit dem Filter Type Steuerelementes gewählten Filtertyps) herabgesetzt. Die mittlere Taste dient zur Kontrolle der Aktivierurng des Filter Secondary Parameter Steuerelementes und auch zur direkten Eingabe des Secondary Parameter-Wertes; durch die rechte Taste, bezeichnet mit + , wird der Secondary Parameter-Einstellwert erhöht. Der momentane Secondary Parameter-Wert wird in der zweiten Zeile auf dem Display unter dem Filter Secondary Parameter Steuerelement angezeigt, die mit der Abkürzung SPar bezeichnet ist (siehe das Bild unten). Die dem einzustellenden Parameter entsprechende Einheit wird ebenfalls angezeigt.

 Das Aussehen des Filter Secondary Parameter Steuerelementes ist von der Art des bearbeitenden Signals unabhängig. Der Filter, bei dem Sie den Sekundärparameter einstellen wollen, wird durch das Filter Selector Steuerelement gewählt; Sie können zu der Einstellung des Sekundärparameters auch direkt von der Einstellung des Filter Gain Parameters wechseln (siehe Steuerung mit der Tastatur).

Steuerung mittels der Maus:

   Das Filter Secondary Parameter Steuerelement wird durch einfaches clicken mit der linken Maustaste auf der mittleren Taste gewählt, die die Wahl des Steuerelementes durch gelbe darstellungsweise anzeigt. Der gewünschte Parameterwert wird durch das Halten der linken Maustatste auf der linken oder rechten Taste des Filter Secondary Parameter Steuerelementes eingestellt. Die linke Taste setzt den Wert der Secondary Parameter-Einstellung herab, die rechte Taste erhöht den Wert der Secondary Parameter-Einstellung. Wenn Sie den linken und den rechten Kanal unabhängig steuern möchten, schauen Sie sich diesen Hilfeteil an: Unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals.

Steuerung mittels der Tastatur:

   Wird in diesem Teil der Hilfe näher erläutert Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird.

Direkte Eingabe des Einstellwertes des Parameters Filter Secondary Parameter:

   Wenn Sie mit der linken Maustaste auf dem Filter Secondary Parameter Parameter Steuerelement zweimal clicken, wird das Fenster für direkte Eingabe des Wertes dieses Steuerelementes geöffnet. Die erste Abbildung zeigt das Fenster bei der Mono-Signalverarbeitung, die zweite Abbildung bei der Stereo-Signalverarbeitung.

Bei der Mono-Signalverarbeitung dient das Fenster mit einem Edit Box, bei der Stereo-Signalverarbeitung mit zwei Edit Boxes. Das erste bestimmt die Einstellung des linken Kanals, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Enter -Taste bestätigt werden. Mit der Esc -Taste können Sie die Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Zugpotentiometers ist auch mit der Insert Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man wie oben erwähnt vor.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Filter Secondary Parameter können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesem Steuerelement erscheint das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy Parameter To, öffnet das unten beschriebene Menü. Der Left->Right Menüeintrag ist nur bei der Stereo-Signalverarbeitung aktiv und kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Für den Right->Left Menüeintrag gilt das selbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Parametereinstellwerte zwischen den Plug-In Kanälen genau kopiert werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Im Untermenü des Copy Parameter To Menüs sind die Einträge Filter 1 bis Filter 7 und All Enabled immer enthalten. Wenn Sie den Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters des gegebenen Filters in einen anderen Filter kopieren wollen, wählen Sie ihn aus diesem Menü. Dabei gilt, dass der Einstellwert nicht in den selben Filter kopiert werden kann. Durch die Wahl von All Enabled wird der Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters in alle aktiven Filter kopiert.


dem Filter Type - Steuerelement gearbeitet wird
Wie mit dem Filter Type - Steuerelement gearbeitet wird

Beschreibung:

   Das Filter Type Steuerelement ist mit T: bezeichnet und besteht aus insgesamt sechs Tasten. Auf jeder Taste befindet sich ein Symbol, das den Filtertyp charakterisiert, der mit dieser Taste gewählt wird. Es stehen Ihnen die folgenden Filter zur Verfügung: (von links nach rechts) Low-shelving Filter, High-shelving Filter, Peak Filter, Low-pass Filter, High-pass Filter und Notch Filter. Der momentane Filtertyp wird in der dritten Zeile auf dem Display unter dem Filter Type Steuerelement angezeigt. Diese Zeile ist mit Type bezeichnet (siehe das Bild unten).

 Das Aussehen des Filter Type Steuerelementes ist von der Art des bearbeitenden Signals unabhängig. Der Filter, bei dem Sie seinen Typ ändern wollen, wird durch das Filter Selector Steuerelement gewählt. Sie können zu der Änderung des Filtertyps auch direkt von der Einstellung des Filter Gain Parameters wechseln (siehe Steuerung mit der Tastatur).

Steuerung mit der Maus:

   Der gewünschte Filtertyp wird durch das clicken mit der linken Maustaste auf die Taste mit dem entsprechenden Symbol gewählt. Wenn Sie, den linken und den rechten Kanal unabhängig steuern möchten, müssen Sie den Kanal, in dem Sie die Änderung vornehmen wollen, mit dem Filter Selector Steuerelement auswählen.

Steuerung mit der Tastratur:

   Wird in diesem Teil der Hilfe näher erläutert Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Filter Type Steuerelement können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken der rechten Maustaste auf den Steuerelement erscheint, je nach Potentiometertyp, das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy Parameter To, öffnet das unten beschriebene Menü. Der Left->Right Menüeintrag ist nur bei der Stereo-Signalverarbeitung aktiv und kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Für den Right->Left Menüeintrag gilt das selbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Parametereinstellwerte zwischen den Plug-In Kanälen genau kopiert werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Im Untermenü des Copy Parameter To Menüs sind die Einträge Filter 1 bis Filter 7 und All Enabled immer enthalten. Wenn Sie den Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters des gegebenen Filters in einen anderen Filter kopieren wollen, wählen Sie ihn aus diesem Menü. Dabei gilt, dass der Einstellwert nicht in den selben Filter kopiert werden kann. Durch die Wahl von All Enabled wird der Einstellwert des Filter Gain oder Filter Frequency Parameters in alle aktiven Filter kopiert.


Parametric EQ
Hinweis für Cubase VST und Wavelab Benutzer

Zur Beachtung!

   Wenn die Hostapplikation beispielsweise Cubase VST ist, sind die betreffenden Plugin-Tastatursteuerkommandos (wie im Hilfe-Teil Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird beschrieben ist) bereits für Cubase VST-Eigenfunktionen festgelegt worden sind, deshalb funktioniert die Plug-In-Tastatursteuerung nicht direkt. Damit Sie die schnelle und effektive Steuerung nutzen können, müssen Sie die Ctrl Taste gedrückt halten und dann die entsprechende Taste des zu steuerenden Elementes drücken (z.B.: Page Up Taste) wird das gleiche Ergebnis erreicht wie in Applikationen, deren Tasten noch nicht festgelegt worden sind (z.B. Sound Forge).

Die Tab ist Taste für die Umschaltung zwischen den aktiven Steuerelementen ist in Cubase VST nicht funktionsfähig.

Die Del Taste ist nur dann funktionsfähig, wenn der Parameter "Plug-Ins receive key commands" in Cubase VST aktiviert worden ist.

Die Applikation Wavelab 1.6 unterstützt keine Parametersteuerung mit der Tastatur.


Typische Anwendungsbeispiele des Parametric EQ
Ein Beispiel der Anwendung von Parametric EQ

In dieser Version nicht zur Verfügung.


DSound

      DSound ist die Entwicklungsabteilung der Firma

                Disk Multimedia ,s.r.o.

    Info: www.disk.cz/dsound/

Copyright © 1999 DSound. Alle Rechte vorbehalten.

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte

Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Diese Hilfedatei wurde zuletzt am 7. August 1999 aktualisiert.


Parametric EQ
Über die Version

Was gibt es neues in der Version 2.30 des DSound Parametric EQ Plug-In?

•	Unterstützung der Maus mit ´Dial´ (Microsoft InteliMouse und kompatible) ermöglicht sehr effektive Feinstimmung der Einstellung aller Steuerelemente

•	Endgültige Standardisation des Menüs Quick Presets

•	korrigierte Kleinfehler des GUI

Zur Beachtung!

   Diese  Demo - Version des DSound Parametric EQ Plug-In ist folgendermaßen beeinträchtigt:

•	Voll funktionsfähig sind die Filter F1, F2, F3, das Steuerelement Output, die Steuerelemente F, R+ und R-, das Steuerelement En./Sel. sowie das Quick Presets/Compare Paneel.

•	Teilweise funktionsfähig sind die übrigen Filter F4, F5, F6 und F7. Diese Filter sind funktionsfähig nur im Falle, dass ihre Einstellung als ein Erzeuger-Preset aus dem Built-In Presets Posten ausgewählt wurde.

•	Verwender Presets können weder in die Datei gespeichert noch aus der Datei geöffnet  werden.

•	In das bearbeitete Signal wird ein Störsignal hineingebracht.

Copyright © 1999 DSound. DSound Parametric EQ Plug-In Demo. Version 2.30

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Alle Rechte vorbehalten.