Copyright: Copyright (c) 1999 DSound


Modulation FX
DirectX Modulation FX Plug-In

     Übersicht der Eigenschaften...

•	Dry Out

•	Wet Out

•	Delay

•	Depth

•	Speed

•	Regen

•	Shape

•	Pan Wet

•	Level

•	Invert

•	Center

•	Module

•	LK

 Copyright © 1999 DSound. Alle Rechte vorbehalten.

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Info http://www.disk.cz/dsound

Diese Hilfedatei wurde zuletzt am 7. August 1999 aktualisiert.


Modulation FX
Übersicht der Eigenschaften

DirectX Modulation FX Plug-In gehört zu der PlugIn-Produktreihe genannt Simple Audio Plug-In Pack I, die von der Firma DSound geliefert werden.

Dieses Plug-In, ebenso wie alle weiteren Plug-Ins der Firma DSound, verfügt über eine hochwertige grafische Benutzeroberfläche und als erstes Plug-In erkennt es, ob es bei der Verarbeitung von Mono- oder Stereo-Signalen genutzt wird. So modifiziert es seine graphische Oberfläche, um eine einfache und übersichtliche Steuerung des Plug-Ins zu ermöglichen.

Bei der Stereo-Signalverarbeitung können die Steuerelemente dieses Plug-Ins unabhängig für den linken oder rechten Kanal eingestellt werden. Bei allen Effekten kann deshalb dem Ergebnis eine hervorragende Stereo- oder Raum-Impression verliehen werden.

Der Algorithmus:

   Modulation FX Plug-In ermöglicht dem Anwender bis zu vier unabhängige Stereo-Verzögerungslinien Module mit variabler Verzögerung zu verwenden. Dadurch können mehrfache Effekte wie Chorus, Flanger, Vibrato je nach belieben erzeugt. Für jedes Modul kann man folgendes unabhängig einstellen: die Verzögerung des Effekteinsatzes mit dem Steuerelement Delay, den Verstimmungspegel mit Sweep, die Modulationsoszillatorgeschwindigkeit mit Speed, den Verlauf der Modulationskurve mit Shape, den Anteil des Feedbacks im aktiven Modul mit Regen und die Lautstärke des erzeugten Signals mit Level.

   Bei der Stereosignalverarbeitung kann das Ausgangssignal der Module mit dem Steuerelement Pan Wet positioniert werden und die Phase der Modulationswellenform kann mit der Taste Invert umgekehrt werden.

   Das resultierende Plug-In Signal wird durch die Summe des Dry Signals und des Wet Signals bestimmt.


Modulation FX Dry Out
Dry Out

Stellt den Ausgangspegel des Eingangssignals ein. Steuerungsart:

Bereich:	 minus unendlich bis 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Modulation FX Wet Out
Wet Out

Stellt den Ausgangspegel des Effekt-Signals ein. Steuerungsart:

Bereich: 	minus unendlich bis 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Modulation FX Level
Level

Stellt den Ausgangspegel des Signals im aktiven Modul (1 bis 4) ein. Steuerungsart:

Bereich: 	minus unendlich bis 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Modulation FX Delay
Delay

Stellt die Verzögerungszeit des Effekteinsatzes (für den Parameter Depth=0) im aktiven Modul ein. Steuerungsart:

Bereich: 	0 bis 45 ms	D1 = 0.1 ms   D2 = 5 ms


Modulation FX LFO Speed
Speed

Stellt die Geschwindigkeit des LFO´s im aktiven Modul ein. Steuerungsart:

Bereich: 0.1 bis 20.0 Hz 	D1 = 0.1 Hz   D2 = 1 Hz


Modulation FX Depth
Depth

Stellt den Verstimmungspegel im aktiven Modul ein. Steuerungsart:

Bereich:	0 bis 20 cent 	D1 = 0.1 cent   D2 = 2 cent


Modulation FX Pan Wet
Pan Wet

Stellt den Verhältnispegel des Effekt-Signals im linken und rechten Kanal des aktiven Moduls ein. Steuerungsart:

Bereich: -100% (L) bis +100 % (R) 	D1 = 1 %   D2 = 10 %


Modulation FX Center
Center

Stellt den aktiven Kanal des Parameters Pan Wet auf 0% im aktiven Modul ein.


Modulation FX Regeneration
Regen

Stellt den Anteil des Feedbacks im aktiven Modul ein. Steuerungsart:

Bereich: -99 bis +99 % 	D1 = 1 %   D2 = 5 %


Modulation FX LFO Shape
Shape

Schaltet die Wellenform der LFO-Modulation im aktiven Modul um. Beschreibung für die Einstellung verschiedener Wellenformen für den linken und den rechten Kanal:

Wellenformen:	Sinus

Dreieck

Exponential

Logarithmisch


Modulation FX LK
LK

Ermöglicht die Einstellung von ausgewählten Parametern gleichzeitig in allen Modulen (so-genanntes Parameter Linking). Der Parameter kann im beliebigen Modul eingestellt werden - die Einstellungsänderung macht sich in den übrigen Modulen bemerkbar.


Modulation FX Invert Shape
Invert

Dreht die Phase der LFO-Wellenform des linken Kanals um 180° um.


Modulation FX Module
Module

Schaltet zum nächsten Modul des Plug-Ins um.


Modulation FX
Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen des Modulation FX Plug-In:

•	Microsoft Windows 95 oder Windows NT4.0 oder höher*

•	DirectX - kompatible Hostapplikation (Sound Forge 4.0a, Cubase VST 3.5, ACID ...)

•	Intel Pentium 120 für Echtzeitverarbeitung*

•	SVGA-Karte, Auflösung von mindestens 800x600 (1024x768 empfohlen) in 65536 Farben (16 bit Hi-Color)

•	16MB RAM*

•	2MB Speicherplatz auf der Festplatte

•	Windows - kompatible Soundkarte

* hängt von der Hostapplikation ab


Modulation FX
Beschreibung der mitgelieferten Presets

Beschreibung der Presets:

•	Cho Light - Klassisches Chorus, optimal geeignet für begleitende Gitarren oder Vokale.

•	Cho Standart - Mehr moduliertes Chorus, geeignet eine größere Dichtigkeit zu verleihen.

•	Cho Guit 12th - Imitation der 12-Saiten Gitarre.

•	Fla Bass 1 - Klassisches Flanger, das die tieferen Frequenzen ausdrucksvoller macht.

•	Fla Heaven - Dreimodulides Stereo-Flanger.

•	Fla Wind - Flanger mit starker Rückführung.

•	Fla Sweep - Mehr moduliertes Flanger.

•	Ch +F Stereo 1- Kombination von Chorus und Flanger mit Stereo-Ausgang.

•	Ch +F Dual 1 - Kombination von Chorus und Flanger, separat für den rechten und den linken Kanal.

•	FX1 Schizer 1, FX1 Destr 1 - Übertrieben moduliertes Chorus und Flanger zur Produktion von schizzofrenischen und destruktiven Klängen.

•	FX2 Flatrix 1 - Imitation der alten berühmten Gitarrenbüchse Matrix (die siebziger Jahre).

•	FX3 Police 1 - Imitation der Modulation von Polizeisirenen.

•	FX3 Vibrato 1 - Chorus Vibrato.


Wie mit den Quick Presets gearbeitet wird
Wie DSound Quick Presets verwendet werden

Steuerung:

   Das Paneel, genannt Quick Presets/Compare , hat bei allen Dsound Plug-Ins das gleiche Aussehen und befindet sich in der rechten oberen Ecke des Plug-Ins.

   Das Paneel beinhaltet das Display und vier Tasten, bezeichnet mit 1, 2, 3, 4. Das Display hat vier Zeilen, genauso numeriert wie die Tasten mit 1,2,3,4. Nach der Nummer auf dem Display wird der Name des Presets dargestellt, das unter den entsprechenden Tasten gespeichert ist. Das aktuell aktive Preset ist gelb, die nicht aktiven Presets sind grau dargestellt.

 Durch einfaches clicken auf die Steuerpaneeltasten mit der linken Maustaste, werden die vier Presets umgeschaltet.

Beim Start des Plug-Ins ist das zuletzt aus dem Quick Presets/Compare gewählte Preset aktiv. Dies gilt nur in dem Fall, wenn die Hostapplikation ihr Standard-Preset nicht aufdrängt. Es ist deshalb notwendig, die neu erstellten Presets vor Beendigung des Plug-Ins zu speichern.

 Falls die Hostapplikation ihr Standard Preset aufdrängt, ist der Name des zuletzt gewählten Presets mit einem Sternchen bezeichnet und in weißer Farbe dargestellt - dies gibt Auskunft über die momentane Änderung der Einstellungen der Steuerelemente des aktiven Presets.

Quick Preset menu:

   Bei der Auswahl, Speichern und Zurücksetzen der Plug-In Parameter unter den Tasten 1 bis 4 des Paneels Quick Presets/Compare ruft man mit der rechten Maustaste das folgende Menü auf:

 Der erste Menüteil beinhaltet den Menüeintrag Save für sofortige Speicherung der Parameter unter den aktuellen Namen des Presets; das ursprüngliche aktive Preset wird überschrieben. Der Save As öffnet einen Dialog für die Speicherung des neuen Presets, mit der Möglichkeit, den Namen des Presets einzugeben. Das ursprüngliche Preset bleibt erhalten, wenn das zu speicherende Preset unter einem anderen Namen gespeichert wird. Der Menüeintrag Delete löscht das ausgewählte Preset. Der zweite Menüteil beinhaltet den Menüeintrag New, der ein ganz neues Preset mit verschiedener Anzahl von Modulen erstellt. Die vom Anwender gespeicherten Presets erscheinen unter dem Menüeintrag User Presets. Unter dem Menüeintrag Built-In Presets sind vom Hersteller mitgelieferte Presets zu finden, die nicht geändert werden können. Sie können lediglich benutzt werden. Eine eventuelle Änderung der Parameter muß mittels Save As unter einem anderen Namen gespeichert werden. Für die betreffende Presetnummer ist der Name des Presets mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This ?, verweist auf die Hilfe.

Eine andere Möglichkeit  mit der ein neues Preset gespeichert werden kann ist, bei gehaltener Shift Taste eine der Tasten 1 bis 4 des Quick Preset/Compare Paneels mit der linken Maustaste anzuclicken. Wenn Sie die Shift Taste halten und gleichzeitig mit der linken Maustaste auf die gewählte Taste des Quick Preset/Compare Paneels clicken, öffnet sich der Dialog Save As für die Speicherung des neuen Anwenderpresets. Das neue Preset wird im Display unter der gewählten Taste des Quick Preset/Compare Paneels sowie in dem User Presets Menü eingetragen.


Wie mit dem Compare gearbeitet wird
Wie das Compare verwendet wird

   Sobald das Plugin Parameteränderungen registriert, erscheint links neben den Tasten 1-4 eine weitere Taste mit der Bezeichnung C (Compare) Das ausgewählte Preset wird mit den späteren Einstellungsänderungen der Steuerelemente verglichen.

 In der Abbildung ist das Preset unter der Taste 1 ausgewählt. Dies geschieht durch das clicken auf die Taste 1 mit der linken. Auf dem Display des Paneels Quick Preset/Compare wird das aktivierte Preset gelb gekennzeichnet. Nach der Auswahl des Presets ist die Taste C  nicht aktiv, da die Steuerelementeinstellungen noch nicht geändert wurden.

 Nach der ersten Änderung der Steuerelementeinstellungen wird die Taste C aktiviert und die Abbildung auf dem Paneeldisplay geändert. Das ursprünglich aktivierte Preset wird auf dem Display weiß kenngezeichnet. Vor dem Presetnamen erscheint ein Sternchen. So ist zu sehen, von welchem Preset man ausgegangen ist.

 Nach der Aktivierung der Taste C kann die momentane Einstellung der Steuerelemente  mit dem ursprünglich ausgewählten Preset verglichen werden. Beim Vergleich die Tasten 1 bis 4 des nicht aktiv und Änderungen der Einstellungen sind nicht möglich. Der Name des ursprünglich ausgewählten Preset wird gelb gekennzeichnet.


Modulation FX
Wie die rechte Maustaste verwendet wird

Das Zugpotentiometer und der Drehregler:

   Bei der Arbeit mit dem Zugpotentiometer und Drehregler ist es vorteilhaft, beim Kopieren von Parameterwerten die rechte Maustaste zu verwenden. Nach dem clicken der rechten Maustaste auf den Steuerelement erscheint, je nach Potentiometertyp, das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy Parameter To, ermöglicht das Kopieren der Steuerelementeinstellung in einen anderen Modul des Plug-Ins. Der Menüeintrag Left -> Right (nur bei der Verarbeitung eines  Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals auf den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Das Paneel Quick Presets:

   Zum Auswählen, Speichern und Zurücksetzen der Plug-In Parameter der Tasten 1 bis 4 verwendet man die rechte Maustaste. Folgendes Menü wird aufgerufen:

 Der erste Menüteil beinhaltet den Menüeintrag Save für sofortige speichern der Parameter unter dem aktuellen Namen des Presets; das ursprüngliche aktive Preset wird überschrieben. Der Menüeintrag Save As öffnet einen Dialog für die Speicherung des neuen Presets, mit der Möglichkeit, den Namen des Presets einzugeben; das ursprüngliche Preset bleibt erhalten, wenn das zu speicherende Preset unter einem anderen Namen gespeichert wird. Der Menüeintrag Delete löscht das ausgewählte Preset. Der zweite Menüteil beinhaltet den Menüeintrag New , der ein neues Preset mit verschiedener Zahl von Modulen erstellt. Die vom Benutzer gespeicherten Presets befinden sich unter dem Menüeintrag User Presets. Unter Built-In Presets sind die vom Hersteller mitgelieferten Presets, die nich geändert werden können. Sie können mit Save As unter einem anderen Namen gespeichert werden. Das ausgewählte Preset ist mit [image] gekennzeichnet. What Is This? verweist auf die Hilfe.

Die Tasten:

 Durch das Drücken der rechten Maustaste auf die Funktionstasten des Plug-Ins wird ein einfaches Menü mit dem Menüeintrag  What Is This ? hervorgerufen, der auf die Hilfe zu der Funktion der Taste verweist.

Die übrigen Bestandteile des Plug-Ins:

   Durch das Drücken der rechten Maustaste an einer anderen Stelle des Plug-Ins als in den vorigen Fällen wird das folgende Menü geöffnet:

 Der erste Menüeintrag dieses Menüs öffnet das Quick Preset Manager, dessen erste sechs Menüeinträge dem oben beschriebenen Quick Presets Menü entsprechen.

 Der Menüeintrag Save To File öffnet den Dialog für das speichern aller Benutzer-Presets in eine Datei im *.dpa Format (Dsound presets archive), wodurch die Übertragung der Presets auf einen anderen Rechner möglich ist. Der Menüeintrag Load From File ermöglicht die in der Datei gespeicherten Presets zu öffnen, um sie in dem Plug-In weiter verwenden zu können. Der letzte Menüeintrag, Delete All Presets, löscht alle Anwender-Presets.

Der nächste Menüeintrag, genannt Copy All Parameters To, ist nur dann aktiv, wenn das Plug-In mehrere Module besitzt. Er ermöglicht das Kopieren aller Parameter des aktiven Moduls in einen anderen, ausgewählten Modul. Der Menüeintrag Change No. Of Modules To ändert die Zahl von verwendeten Modulen auf eine gewünschte Zahl von Modulen. Der Menüeintrag Output Format ermöglicht die Änderung des Ausgabeformats des bearbeiteten Signals nur im Falle, dass das Plug-In zu der Mono-Spur angeschlossen ist. Das Anfangsausgangsformat ist als Stereo eingestellt. Falls die Hostapplikation die Mono -> Stereo Formatänderung des bearbeitenden Signals nicht unterstützt, kann das Plug-In lediglich nur im Mono-Modus genutzt werden. Wenn das bearbeitende Signal bereits Stereo ist, kann das Ausgangsformat des Signals nicht geändert werden. Der Menüeintrag Help öffnet die Hilfethemen für das ganze Plug-In oder für eine Reihe von Plug-Ins. Der letzte Menüeintrag, About..., öffnet ein  Fenster mit Grundinformationen über das Plug-In und einen schnellen Zugang zu der örtlichen Web-seite.


Modulation FX
Wie die Tastatur verwendet wird

Mit der Tastatur kann man nur diejenigen Steuerelemente steuern, die durch die Taste Tab  ausgewählt und aktiviert werden können. Es handelt sich also um die Fader und Drehregler. Zur Steuerung eines aktiven Steuerelementes können die folgenden Tasten benutzt werden:

      Der aufwärts-Pfeil oder der rechts-Pfeil vergrössert den Wert des Steuerelementes um die geringst mögliche Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Der abwärts-Pfeil oder der links-Pfeil verkleinert den Wert des Steuerelementes um die geringst mögliche Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Mit Page Up wird der Wert des Steuerelementes um eine größere Änderung vergrößert; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Mit Page Down wird der Wert des Steuerelementes um eine größere Änderung verkleinert; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Home hat eine Doppelfunktion, je nach dem Typ des Steuerelementes:

Für die Steuerelemente des aktiven Moduls (Delay, Depth, Speed, Regen, Shape, Pan Wet und Level):

Stellt den Wert des Steuerelementes auf einen möglichst minimalen Wert ein.

Für die Steuerelemente Dry Out, Wet Out:

Stellt den Wert des Steuerelementes auf 0 dB ein.

      End hat eine Doppelfunktion, je nach dem Typ des Steuerelements:

Für die Steuerelemente des aktiven Moduls (Delay, Depth, Speed, Regen, Shape, Pan Wet und Level):

Schaltet zwischen den Steuerelementen um.

Für die Steuerelemente Dry Out, Wet Out:

Stellt den Wert des Steuerelementes auf minus unendlich dB.

      Delete schaltet die aktiven Zustände des Steuerelementes um, wenn ein Stereo-Signal bearbeitet wird. Die Schaltung erfolgt in dieser Reihenfolge: der linke Kanal, der rechte Kanal und danach die beiden Kanäle.

      Insert ermöglicht direkte Eingabe des Parameterwertes des aktiven Steuerelementes.

   Eine sehr wichtige Taste ist Shift. Sie ermöglicht bei der Stereo-Signalverbearbeitung eine unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals. Wenn Sie z.B. den linken Kanal separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Shift -Taste, halten sie gedrückt und mit der Maus wählen Sie den Teil des Steuerelementes mit der grünen LED-Diode und dann, entweder mit der Maus oder Tastatur, stellen Sie den gewünschten Einstellwert des linken Kanals ein. Bei unabhängiger Einstellung des rechten Kanals (des Kanals B) gehen Sie auf die selbe Weise vor, ausser dass Sie mit der Maus den Teil des Steuerelementes mit der roten LED-Diode wählen.

   Die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals ist auch mit der Delete -Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete -Taste aktivieren Sie schrittweise den linken Kanal, den rechten Kanal und die beiden Kanäle des aktiven Steuerelementes.


Modulation FX
Wie mit dem Zugpotentiometer gearbeitet wird

Mono-Signalverarbeitung:

   Bei der Mono-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und die Zugpotentiometer sehen folgendermaßen aus:

Die erste Abbildung stellt das passive Zugpotentiometer dar, die zweite das aktive Zugpotentiometer.

Stereo-Signalverarbeitung:

   Bei der Stereo-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und die Zugpotentiometer sehen folgendermaßen aus:

Die erste Abbildung stellt das passive Zugpotentiometer dar, die zweite das aktive Zugpotentiometer.

Beschreibung:

   Das Gleitpoti hat eine Skala mit zwei Werten, die den äußersten Einstellgrenzen des Potis entsprechen. Auf dem Potentiometergriff befindet sich eine LED Diode, die zwischen den Potentiometerzuständen unterscheidet. Wenn die Diode leuchtet, ist das Potentiometer aktiv, wenn die Diode nicht leuchtet, ist das Potentiometer passiv. Der Potentiometergriff für die Einstellung des linken Kanals ist grün, der Potentiometergriff für die Einstellung des rechten Kanals ist rot. Der momentane Wert der Einstellung wird auf dem Plug-In-Display angezeigt. Im aktiven Zustand des ausgewählten Gleitpotis wird auch sein aktueller Einstellwert auf dem Display angezeigt. Das Display zeigt auch die Einheit, die dem einzustellenden Parameter entspricht.

Steuerung mit der Maus:

   Das Gleitpotentiometer wird durch das clicken mit der linken Maustaste irgendwo auf der Potentiometerbahn oder dem Potentiometergriff ausgewählt. Den gewünschten Parameterwert können Sie durch halten der linken Maustaste auf dem Griff und durch das darauffolgende ziehen der Maus in der Richtung der gewünschten Änderung einstellen. Wenn Sie den linken und den rechten Kanal oder die Kanäle A und B unabhängig einstellen möchten, schauen Sie sich diesen Teil der Hilfe an: Unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals.

Steuerung mit der Tastatur:

   Die Parametersteuerung wird in diesem Teil der Hilfe näher erläutert: Wie mit der Tastatur gearbeitet wird.

Direkte Eingabe der Einstellwerte des Zugpotentiometers:

   Wenn Sie auf dem gewählten Zugpotentiometer zweimal mit der linken Maustaste clicken, wird das Fenster für die Eingabe des Wertes des Steuerelementes geöffnet. Die erste Abbildung zeigt das Fenster bei der Mono-Signalverarbeitung, die zweite Abbildung zeigt das Fenster bei der Stereo-Signalverarbeitung.

Bei der Mono-Signalverarbeitung wird das Fenster mit einem Edit Box geöffnet, bei der Stereo-Signalverarbeitung das Fenster mit zwei Edit Boxes. Das erste Edit Box zeigt die Einstellung des linken Kanals, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Enter -Taste bestätigt werden. Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht übernehmen möchten, drücken sie einfach die Esc -Taste.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers ist auch mit der Insert -Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert -Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man auf die oben erwähnte Weise vor.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Zugpotentiometer oder Drehregler können Sie, die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesen Steuerelementen erscheint das folgende Menü:

 Der erste Menüeintrag, Copy Parameter To, ermöglicht das Kopieren der Einstellung des Steuerelementes in einen anderen Modul des Plug-Ins, wenn das Plug-In mehrere Module benutzt. Der Menüeintrag Left -> Right ist nur bei der Stereo-Signalverarbeitung  aktiv und kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Dasselbe gilt für den Menüeintrag Right -> Left , aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen zwischen den Kanälen oder Modulen des Plug-Ins gegenseitig übertragen werden.


Compare

Vergleicht die Einstellung der momentanen Parameter mit den Parametern des zuletzt gewählten Presets. Steuerungsart:


Quick Preset

Wählt das Preset aus, das unter der entsprechenden Tasten-Nummer des Quick Preset Paneels gespeichert wurde.  Steuerungsart:


Preset Name

Stellt den Namen des aktiven Preset dar.


Unabhängige Steuerung des linken und rechten Kanals
Unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals

    Für die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals wird die Taste Shift benutzt. Diese Taste ermöglicht bei der Stereo-Signalverarbeitung eine unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals. Wenn Sie z.B. den linken Kanal separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Taste Shift, halten sie gedrückt und mit der Maus wählen Sie den Teil des Steuerelementes mit der grünen LED-Diode aus. Dann stellen Sie mit der Maus oder der Tastatur den gewünschten Einstellwert des linken Kanals ein.  Bei der unabhängigen Einstellung des rechten Kanals gehen Sie auf die gleiche Weise vor, mit dem Unterschied, daß Sie mit der Maus den Teil des Steuerelementes mit der roten LED-Diode wählen.

    Nach dem Drücken der Taste Shift können Sie die Einstellung des linken und des rechten Kanals gleichzeitig ändern, sogar auch dann, wenn die beiden Kanäle unterschiedliche Einstellungen aufweisen. Die Differenz zwischen der Einstellung des linken und des rechten Kanals bleibt erhalten, solange die Maximalwerte des Steuerelementes nicht überschritten werden. Nach der Änderung der Einstellung des Maximalwertes in ein anderen Wert wird die ursprüngliche Differenz wiederhergestellt (dies gilt nur bei der Maussteuerung).

    Wenn Sie die Differenz der Einstellung des linken und des rechten Kanals auflösen wollen, können Sie die rechte Maustaste benutzen und das Menü aufrufen, das das Kopieren der Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal (oder umgekehrt) ermöglicht.

    Die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals ist auch mit der Delete -Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete -Taste aktivieren Sie schrittweise den linken Kanal, den rechten Kanal, und die beiden Kanäle des aktiven Steuerelementes.

   Eine andere Möglichkeit der unabhängigen Steuerung des linken und des rechten Kanals ist die direkte Eingabe des Einstellwertes des Zugpotentiometers.

 Mit einem Doppelclick mit der linken Maustaste auf das Zugpotentiometer wird ein Fenster mit zwei Edit Boxes geöffnet. Das erste Box zeigt die Einstellung des linken Kanals an, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Taste Enter bestätigt werden. Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht übernehmen möchten, drücken sie einfach die Esc -Taste.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers ist auch mit der Insert -Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert -Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man auf die oben erwähnte Weise vor.


Modulation FX
Hinweis für Cubase VST und Wavelab Benutzer

Zur Beachtung!

   Wenn die Hostapplikation beispielsweise Cubase VST ist, sind die betreffenden Plugin-Tastatursteuerkommandos  (wie im Hilfe-Teil Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird beschrieben ist) bereits für Cubase VST-Eigenfunktionen festgelegt worden sind, deshalb funktioniert die Plug-In-Tastatursteuerung nicht direkt. Damit Sie die schnelle und effektive Steuerung nutzen können, müssen Sie die Ctrl Taste gedrückt halten und dann die entsprechende Taste des zu steuerenden Elementes drücken (z.B.: Page Up Taste) wird das gleiche Ergebnis erreicht wie in Applikationen, deren Tasten noch nicht festgelegt worden sind (z.B. Sound Forge).

Die Tab ist Taste für die Umschaltung zwischen den aktiven Steuerelementen ist in Cubase VST nicht funktionsfähig.

Die Del Taste ist nur dann funktionsfähig, wenn der Parameter "Plug-Ins receive key commands" in Cubase VST aktiviert worden ist.

Die Applikation Wavelab 1.6 unterstützt keine Parametersteuerung mit der Tastatur.


Modulation FX
Ein Beispiel der Anwendung von Modulation FX

In dieser Version nicht zur Verfügung.


die Firma DSound

      DSound ist die Entwicklungsabteilung der Firma

                     Disk Multimedia, s. r. o.

     Info: www.disk.cz/dsound/

Copyright © 1999 DSound. Alle Rechte vorbehalten.

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte

Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Diese Hilfedatei wurde zuletzt am 7. August 1999 aktualisiert.


Modulation FX
Über die Version

Was gibt es neues in der Version 2.30 des DSound Modulation FX Plug-In?

•	Ein neuer Eintrag im Output Format-Menü für Ausgangsformatauswahl bei Mono-Signalverarbeitung

•	Unterstützung der Maus mit ´Dial´ (Microsoft InteliMouse und kompatible) ermöglicht sehr effektive Feinstimmung der Einstellung aller Steuerelemente

•	Endgültige Standardisation des Menüs Quick Presets

•	korrigierte Kleinfehler des GUI

Zur Beachtung!

   Diese Demo -Version des Dsound Modulation FX Plug-In ist folgendermaßen beeinträchtigt:

•	Voll funktionsfähig sind nur die Steuerelemente Dry Out, Wet Out sowie auch das Paneel Quick Presets/Compare.

•	Teilweise funktionsfähig sind die übrigen Steuerelemente. Sie können mittels der Maus sowie auch mittels der Tastatur gesteuert werden, aber Änderungen der Einstellung werden den Algorithmus der Verarbeitung des Plug-In nicht beinflussen.

•	Nach der Änderung des aktiven Moduls kehren die durchgeführten Änderungen auf die ursprünglichen Werte zurück, die dem aktiven Preset entsprechen.

•	Die Zahl der Algorithmusmodule kann nicht geändert werden.

•	Das Kopieren der Parameter der Steuerelemente zwischen den Modulen des Plug-In ist nicht möglich.

•	Anwender-Presets können weder in der Textdatei gespeichert noch aus der Textdatei geöffnet werden.

•	In das verarbeitete Signal wird ein Störsignal hineingebracht.

Copyright © 1999 DSound. DSound Modulation FX Plug-In Demo. Version 2.30

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Alle Rechte vorbehalten.