Copyright: Copyright (c) 1999 DSound


BPM Double Delay
DirectX BPM Double Delay Plug-In

 Übersicht der Eigenschaften...

•	Dry Out

•	Wet Out

•	Bar

•	Note Selector

•	Tempo

•	Detail

•	Clear Detail

•	Decay

•	Pan Wet

•	Center

Copyright © 1999 DSound. Alle Rechte vorbehalten.

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Info http://www.disk.cz/dsound

Diese Hilfedatei wurde zuletzt am 7. August 1999 aktualisiert.


des BPM Double Delay
Übersicht der Eigenschaften

DirectX BPM Double Delay Plug-In gehört zu der PlugIn-Produktreihe genannt Simple Audio Plug-In Pack I, die von der Firma DSound geliefert werden.

Dieses Plug-In, ebenso wie alle weiteren Plug-Ins der Firma DSound, verfügt über eine hochwertige grafische Benutzeroberfläche undals erstes Plug-In erkennt es, ob es bei der Verarbeitung von Mono- oder Stereo-Signalen genutzt wird. So modifiziert es seine grafische Oberfläche, um eine einfache und übersichtliche Steuerung des Plug-Ins zu ermöglichen.

Bei der Stereo-Signalverarbeitung können die Steuerelemente dieses Plug-Ins unabhängig für den linken oder rechten Kanal eingestellt werden. Bei allen Effekten kann deshalb dem Ergebnis eine hervorragende Stereo- oder Raum-Impression verliehen werden.

Der Algorithmus:

   Das BPM Double Delay Plug-In besteht aus zwei Verzögerungslinien, bezeichnet mit A und B, die voneinander unabhängig sind. Man kann also aus einem Mono-Signal ein Stereo-Signal machen. Das Ausgangsformat wird in dem Menü mit der rechten Maustaste eingestellt. Eine Änderung des Formats des bearbeitenden Signals muss von der Hostapplikation unterstützt werden. Falls die Hostapplikation die Mono zu Stereo Formatänderung des bearbeitenden Signals nicht unterstützt, kann das Plug-In lediglich nur im Mono-Modus genutzt werden. Wenn das bearbeitende Signal bereits Stereo ist, kann das Ausgangsformat des Signals nicht geändert werden.

   Das BPM Double Delay Plug-In ermöglicht es Ihnen, das Delay schnell und intuitiv an das Tempo Ihrer Komposition anzupassen. Sie stellen in der Tempo Edit Box das Tempo in BPM (Beats Per Minute) ein. Mit dem Bar-Steuerelement stellen Sie die Taktauflösung (3/4 oder 4/4) ein. In der Note Selector-Abteilung clicken Sie auf das Notensymbol, das Ihrer gewünschten rhythmischen Wiederholung des Delays entspricht (z.B.: eine Einstellung der Viertelnote bedeutet, dass das  Wet-Signal viermal innerhalb eines 4/4 Taktes wiederholt wird). Das Ergebnis ist ein Delay im Rhythmus Ihrer Komposition. Die Zeit den Ausklang kann durch den Decay-Parameter eingestellt werden, und zwar unabhängig für beide Verzögerungslinien A und B.

   Wenn das Ausgangsformat des bearbeitenden Signals Stereo gewählt wurde, kann das Signal aus den Verzögerungslinien A und B durch das Pan Wet-Steuerelement gebracht werden. Das resultierende Plug-In Signal wird durch die Summe des Dry Signals und des Wet Signals bestimmt.

   Damit Sie wissen, was Sie einstellen, sind alle Parameter in Echtzeit  in einem 3D Echogramm dargestellt, wodurch Sie die Delay-Einstellung grafisch kontrollieren können.


BPM Double Delay Dry Out
Dry Out

Stellt den Ausgangspegel des Eingangssignals ein. Steuerungsart:

Bereich:	 minus unendlich bis 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


BPM Double Delay Tempo
Tempo

Stellt die Wiederholungsgeschwindigkeit des Wet-Signals in BPM-Einheiten ein (Beats Per Minute). Der in BPM angegebene Wert bezieht sich auf die Viertelnote. Steuerungsart:


BPM Double Delay Detail
Detail

Ermöglicht die Tempo-Einstellung im Bereich von +/- 1 BPM fein abzustimmen.


BPM Double Delay Bar
Bar

Schaltet den 3/4 und 4/4 Takt des Wet-Signals um.


BPM Double Delay Note Selector
Note Selector

Stellt die rhythmische Wiederholung in den Verzögerungslinien A und B innerhalb eines Taktes ein.


BPM Double Delay Clear Detail
Clear Detail

Setzt die Einstellung von BPM-Hundertsteln zurück.


BPM Double Delay Wet Out
Wet Out

Stellt den Ausgangspegel der Signale in den Verzögerungslinien A und B ein. Steuerungsart:

Bereich:	 minus unendlich bis 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


BPM Double Delay Decay
Decay

Bestimmt die Zeit in der Signalpegel in den Verzögerungslinien A und B bis auf -60 dB sinkt. Steuerungsart:

Bereich: 0 bis 30 s 	D1 = 0.1 s   D2 = 1 s


BPM Double Delay Pan Wet
Pan Wet

Stellt den Verhältnispegel der Signale aus den Verzögerungslinien A und B im linken und rechten Kanal ein. Steuerungsart:

Bereich: -100% (L) bis +100 % (R) 	D1 = 1 %   D2 = 10 %


BPM Double Delay Center
Center

Stellt den aktiven Kanal des Pan Wet-Parameters auf 0% ein.


BPM Double Delay
Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen des BPM Double Delay Plug-In:

•	Microsoft Windows 95 oder Windows NT4.0 oder höher*

•	DirectX - kompatible Hostapplikation (Sound Forge 4.0a, Cubase VST 3.5, ACID ...)

•	Intel Pentium 120 für Echtzeitverarbeitung*

•	SVGA-Karte, Auflösung von mindestens 800x600 (1024x768 empfohlen) in 65536 Farben (16 bit Hi-Color)

•	16MB RAM*

•	2MB Speicherplatz auf der Festplatte

•	Windows - kompatible Soundkarte

* hängt von der Hostapplikation ab


BPM Double Delay
Beschreibung der mitgelieferten Presets

Beschreibung der Presets:

•	S 1/4 - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von Viertelnoten.

•	S 1/8 - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von Achtelnoten.

•	S 1/16 - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von Sechzehntelnoten.

•	S 1/32 (2t) - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von Zweiunddreissigstelnoten. Dies wird durchs Einstellen des zweifachen BPM-Wertes des Dealys gegenüber dem tatsächlichen BPM-Pegel der Komposition erreicht.

•	S 1Bar 3/4 - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von 3/4 Takten.

•	S 2Bar 4/4 (1/2t) - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intetvallen von zwei 4/4 Takten. Dies wird durchs Einstellen des halben BPM-Wertes des Delays gegenüber dem realen BPM-Wert der Komposition erreicht.

•	S 1/4 Tri. - delay mit maximaler Stereo-Basis im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von Vierteltriolen.

•	M 1/8 Tri. Boogie - Mono-Delay im 90 BPM Tempo, wiederholt in Intervallen von Achteltriolen.

•	M 1/32 (2t) Riff - Mono-Delay im 57 BPM Tempo, mit einer feinen dynamischen Nuance, die sich im Zweiunddreissigstelrhythmus wiederholt, wobei jede vierte, sechste und achte Zweiunddreissigstel ausgelassen wird.

•	S Image - Stellt man den grösst möglichen BPM-Wert und das kleinst mögliche Wiederholungsintervalls des Delays (Sextola) ein, wird das Delay nicht mehr als Wiederholung, sondern als eine Erweiterung der Stereo-Basis des Audiosignals wahrgenommen.

•	S Room 1 - ein ähnlicher Effekt wie bei dem S Image Preset. Bei der Einstellung eines niedrigeren BPM Wertes und eines grösseren Delay Wertes wird  der Raumeffekt ausdrucksvoller.

•	S Room 2 - ein ähnlicher Effekt wie bei dem S Image Preset. Bei der Einstellung eines noch niedrigeren BPM Wertes und eines höheren Wertes des Wiederholungsintervalls wird der Raumeffekt wesentlich ausdrucksvoller.


Wie mit den Quick Presets gearbeitet wird
Wie DSound Quick Presets verwendet werden

Steuerung:

   Das Paneel, genannt Quick Presets/Compare , hat bei allen DSound Plug-Ins das gleiche Aussehen und befindet sich in der rechten oberen Ecke des Plug-Ins.

   Das Paneel beinhaltet das Display und vier Tasten, bezeichnet mit 1, 2, 3, 4. Das Display hat vier Zeilen, genauso numeriert wie die Tasten mit 1,2,3,4. Nach der Nummer auf dem Display wird der Name des Presets dargestellt, das unter den entsprechenden Tasten gespeichert ist. Das aktuell aktive Preset ist gelb, die nicht aktiven Presets sind grau dargestellt.

 Durch einfaches clicken auf die Steuerpaneeltasten mit der linken Maustaste, werden die vier Presets umgeschaltet.

Beim Start des Plug-Ins ist das zuletzt aus dem Quick Presets/Compare gewählte Preset aktiv. Dies gilt nur in dem Fall, wenn die Hostapplikation ihr Standard-Preset nicht aufdrängt. Es ist deshalb notwendig, die neu erstellten Presets vor Beendigung des Plug-Ins zu speichern.

 Falls die Hostapplikation ihr Standard Preset aufdrängt, ist der Name des zuletzt gewählten Presets mit einem Sternchen bezeichnet und in weißer Farbe dargestellt - dies gibt Auskunft über die momentane Änderung der Einstellungen der Steuerelemente des aktiven Presets.

Quick Preset menu:

   Bei der Auswahl, Speichern und Zurücksetzen der Plug-In Parameter unter den Tasten 1 bis 4 des Paneels Quick Presets/Compare ruft man mit der rechten Maustaste das folgende Menü auf:

 Der erste Menüteil beinhaltet den Menüeintrag Save für sofortige Speicherung der Parameter unter den aktuellen Namen des Presets; das ursprüngliche aktive Preset wird überschrieben. Der Save As öffnet einen Dialog für die Speicherung des neuen Presets, mit der Möglichkeit, den Namen des Presets einzugeben. Das ursprüngliche Preset bleibt erhalten, wenn das zu speicherende Preset unter einem anderen Namen gespeichert wird. Der Menüeintrag Delete löscht das ausgewählte Preset. Der zweite Menüteil beinhaltet den Menüeintrag New, der ein ganz neues Preset erstellt. Die vom Anwender gespeicherten Presets erscheinen unter dem Menüeintrag User Presets. Unter dem Menüeintrag Built-In Presets sind vom Hersteller mitgelieferte Presets zu finden, die nicht geändert werden können. Sie können lediglich benutzt werden. Eine eventuelle Änderung der Parameter muß mittels Save As unter einem anderen Namen gespeichert werden. Für die betreffende Presetnummer ist der Name des Presets mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This ?, verweist auf die Hilfe.

Eine andere Möglichkeit  mit der ein neues Preset gespeichert werden kann ist, bei gehaltener Shift Taste eine der Tasten 1 bis 4 des Quick Preset/Compare Paneels mit der linken Maustaste anzuclicken. Wenn Sie die Shift Taste halten und gleichzeitig mit der linken Maustaste auf die gewählte Taste des Quick Preset/Compare Paneels clicken, öffnet sich der Dialog Save As für die Speicherung des neuen Anwenderpresets. Das neue Preset wird im Display unter der gewählten Taste des Quick Preset/Compare Paneels sowie in dem User Presets Menü eingetragen.


Wie mit dem Compare gearbeitet wird
Wie das Compare verwendet wird

   Sobald das Plugin Parameteränderungen registriert, erscheint links neben den Tasten 1-4 eine weitere Taste mit der Bezeichnung C (Compare) Das ausgewählte Preset wird mit den späteren Einstellungsänderungen der Steuerelemente verglichen.

 In der Abbildung ist das Preset unter der Taste 1 ausgewählt. Dies geschieht durch das clicken auf die Taste 1 mit der linken. Auf dem Display des Paneels Quick Preset/Compare wird das aktivierte Preset gelb gekennzeichnet. Nach der Auswahl des Presets ist die Taste C nicht aktiv, da die Steuerelementeinstellungen noch nicht geändert wurden.

 Nach der ersten Änderung der Steuerelementeinstellungen wird die Taste C aktiviert und die Abbildung auf dem Paneeldisplay geändert. Das ursprünglich aktivierte Preset wird auf dem Display weiß kenngezeichnet. Vor dem Presetnamen erscheint ein Sternchen. So ist zu sehen, von welchem Preset man ausgegangen ist.

 Nach der Aktivierung der Taste C kann die momentane Einstellung der Steuerelemente  mit dem ursprünglich ausgewählten Preset verglichen werden. Beim Vergleich die Tasten 1 bis 4 des nicht aktiv und Änderungen der Einstellungen sind nicht möglich. Der Name des ursprünglich ausgewählten Preset wird gelb gekennzeichnet.


BPM Double Delay
Wie die rechte Maustaste verwendet wird

Das Zugpotentiometer:

   Bei der Arbeit mit dem Gleitpotentiometer ist es vorteilhaft, beim Kopieren von Paremeterwerten die rechte Maustaste zu verwenden. Nach dem clicken der rechten Maustaste auf den Steuerelementen erscheint, je nach Potentiometertyp, das folgende Menü:

 Der Menüeintrag Left -> Right (nur bei der Verarbeitung eines Stereo-Signals aktiv) kopiert die Einstellung des linken Kanals auf den rechten Kanal. Für den Menüeintrag Right -> Left gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen von einem auf den anderen Kanal übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Der Menüeintrag A -> B ist immer aktiv und kopiert die Einstellungen des Kanals A in den Kanal B. Für den Menüeintrag B -> A gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen zwischen den Kanälen des Plug-Ins übertragen werden. Mit Swap Channels lassen sich die Parametereinstellungen der Kanäle A und B vertauschen. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

Das Quick Presets Paneel:

   Zum Auswählen, Speichern und Zurücksetzen der Plug-In Parameter der Tasten 1 bis 4 verwendet man die rechte Maustaste. Folgendes Menü wird aufgerufen:

 Der erste Menüteil beinhaltet den Menüeintrag Save für sofortige Speicherung der Parameter unter den aktuellen Namen des Presets; das ursprüngliche aktive Preset wird überschrieben. Der Save As öffnet einen Dialog für die Speicherung des neuen Presets, mit der Möglichkeit, den Namen des Presets einzugeben. Das ursprüngliche Preset bleibt erhalten, wenn das zu speicherende Preset unter einem anderen Namen gespeichert wird. Der Menüeintrag Delete löscht das ausgewählte Preset. Der zweite Menüteil beinhaltet den Menüeintrag New, der ein ganz neues Preset erstellt. Die vom Anwender gespeicherten Presets erscheinen unter dem Menüeintrag User Presets. Unter dem Menüeintrag Built-In Presets sind vom Hersteller mitgelieferte Presets zu finden, die nicht geändert werden können. Sie können lediglich benutzt werden. Eine eventuelle Änderung der Parameter muß mittels Save As unter einem anderen Namen gespeichert werden. Für die betreffende Presetnummer ist der Name des Presets mit [image] bezeichnet. Der letzte Menüeintrag, What Is This ?, verweist auf die Hilfe.

Die Tasten:

 Durch das Drücken der rechten Maustaste auf die Funktionstasten des Plug-Ins wird ein einfaches Menü mit dem Menüeintrag What Is This ? hervorgerufen, der auf die Hilfe zu der Funktion der Taste verweist.

Die übrigen Bestandteile des Plug-Ins:

   Durch das Drücken der rechten Maustaste an einer anderen Stelle des Plug-Ins als in den vorigen Fällen wird das folgende Menü geöffnet:

 Der erste Menüeintrag dieses Menüs öffnet das Quick Preset Manager, dessen erste sechs Menüeintrag dem oben beschriebenen Quick Presets Menü entsprechen.

 Der Menüeintrag Save To File öffnet den Dialog für das speichern aller Benutzer-Presets in eine Datei im *.dpa Format (Dsound presets archive), wodurch die Übertragung der Presets auf einen anderen Rechner möglich ist. Der Menüeintrag Load From File ermöglicht die in der Datei gespeicherten Presets zu öffnen, um sie in dem Plug-In weiter verwenden zu können. Der letzte Menüeintrag, Delete All Presets, löscht alle Anwender-Presets.

Der nächste Menüeintrag, genannt Generate Tail, ist nur dann aktiv, wenn es in der Hostapplikation Sound Forge oder Samplitude benutzt wird. Der Menüeintrag Output Format ermöglicht die Änderung des Ausgabeformats des bearbeiteten Signals nur im Falle, dass das Plug-In zu der Mono-Spur angeschlossen ist. Das Anfangsausgangsformat ist als Stereo eingestellt. Falls die Hostapplikation die Mono -> Stereo Formatänderung des bearbeitenden Signals nicht unterstützt, kann das Plug-In lediglich nur im Mono-Modus genutzt werden. Wenn das bearbeitende Signal bereits Stereo ist, kann das Ausgangsformat des Signals nicht geändert werden. Der Menüeintrag Help öffnet die Hilfethemen für das ganze Plug-In oder für eine Reihe von Plug-Ins. Der letzte Menüeintrag, About..., öffnet ein Fenster mit Grundinformationen über das Plug-In und einen schnellen Zugang zu der örtlichen Web-seite.


BPM Double Delay
Wie die Tastatur verwendet wird

Mit der Tastatur kann man nur diejenigen Steuerelemente steuern, die durch die Taste Tab ausgewählt und aktiviert werden können. Es handelt sich also um die Fader. Zur Steuerung eines aktiven Steuerelementes können die folgenden Tasten benutzt werden:

      Der aufwärts-Pfeil oder der rechts-Pfeil vergrössert den Wert des Steuerelementes um die geringst mögliche Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei Maussteuerung. Sie ist als Nummer D1 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

       Der abwärts-Pfeil oder der links-Pfeil verkleinert den Wert des Steuerelementes um die geringste mögliche Änderung. Diese Änderung ist kleiner als die kleinste Änderung bei Maussteuerung. Sie ist als Nummer in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Mit Page Up wird der Wert des Steuerelementes um eine größere Änderung vergrößert; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Mit Page Down wird der Wert des Steuerelementes um eine größere Änderung verkleinert; der Wert dieser Änderung kann für jedes Steuerelement verschieden sein und ist als Nummer D2 in der Hilfe zur Steuerelementfunktion (What Is This?) beschrieben.

      Home hat eine Doppelfunktion, je nach dem Typ des Steuerelementes:

Für die Steuerelemente Decay, Pan Wet:

Stellt den Wert des Steuerelementes auf ein möglichst minimalen Wert ein.

Für die Steuerelemente Dry Out, Wet Out:

Stellt den Wert des Steuerelementes auf 0 dB ein.

      End hat eine Doppelfunktion, je nach dem Typ des Steuerelementes:

Für die Steuerelemente Wet Out, Decay, Pan Wet:

Schaltet zwischen den Steuerelementen zyklisch um.

Für das Steuerelement Dry Out:

Stellt den Wert des Steuerelementes auf minus unendlich dB ein.

      Delete schaltet die aktiven Zustände des Steuerelementes um, wenn ein Stereo-Signal bearbeitet wird oder wenn es sich um den zweikanaligen Gleitpotentiometer handelt. Die Schaltung erfolgt in dieser Reihenfolge: der linke Kanal (Kanal A), der rechte Kanal (Kanal B), die beiden Kanäle.

      Insert ermöglicht die direkte Eingabe des Parameterwertes des aktiven Steuerelementes.

Das Steuerelement Tempo:

   Mit der Tastatur kann auch das Steuerelement Tempo gesteuert werden, wenn es mit der Maus oder der Tab -Taste aktiviert wird. Zur Steuerung des aktiven Tempo - Steuerelementes können die folgenden Tasten verwendet werden:

      Der aufwärts-Pfeil vergrössert den Tempoeinstellwert um 1 BPM.

      Der abwärts-Pfeil verkleinert den Tempoeinstellwert um 1 BPM.

      Der rechts-Pfeil vergrössert den Tempoeinstellwert um 0,01 BPM.

      Der links-Pfeil verkleinert den Tempoeinstellwert um 0,01 BPM.

      Die Page Up Taste vergrössert den Tempoeinstellwert um 10 BPM.

      Der Page Down Taste verkleinert den Tempoeinstellwert um 10 BPM.

      Die Home Taste annulliert die Einstellung von BPM-Hundertsteln, sie entspricht der Clear Detail Taste.

      Die Insert Taste ermöglicht die direkte Eingabe des BPM-Einstellwertes.

   Eine sehr wichtige Taste ist Shift. Sie wird bei der Steuerung des Gleitpotentiometers beider  Stereo-Signalverarbeitung oder bei der Steuerung des zweikanaligen Gleitpotentiometers (in Klammern gesetzt) verwendet. Diese Taste ermöglicht eine unabhängige Einstellung des linken (A) und des rechten (B) Kanals. Wenn Sie z.B. den linken Kanal (den Kanal A) separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Shift -Taste, halten sie gedrückt und mit der Maus wählen Sie den Teil des Steuerelementes mit der grünen (blauen) LED-Diode und dann, entweder mit der Maus oder Tastatur, stellen Sie den gewünschten Einstellwert des linken Kanals (Kanals A) ein. Bei unabhängiger Einstellung des rechten Kanals (Kanals B) gehen Sie auf die selbe Weise vor, ausser dass Sie mit der Maus wählen wir den Teil des Steuerelementes mit der roten (orangengelben) LED-Diode aus.

   Die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals (Kanäle A und B) ist auch mit der Delete -Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete -Taste aktivieren Sie schrittweise den linken Kanal (den Kanal A), den rechten Kanal (Kanal B) und die beiden Kanäle des aktiven Steuerelementes.


BPM Double Delay
Wie mit dem Zugpotentiometer gearbeitet wird

Mono-Signalverarbeitung:

   Bei der Mono-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und die Zugpotentiometer sehen folgendermaßen aus.

Die erste Abbildung stellt das passive Zugpotentiometer dar, die zweite das aktive Zugpotentiometer.

Stereo-Signalverarbeitung:

   Bei der Stereo-Signalverarbeitung ermittelt das Plug-In dieses Format und die Zugpotentiometer sehen folgendermaßen aus.

Die erste Abbildung stellt das passive Zugpotentiometer dar, die zweite das aktive Zugpotentiometer.

Steuerung des zweikanaligen Zugpotentiometers:

   Das Aussehen des zweikanaligen Gleitpotis  (Kanäle A und B) ist unabhängig vom Format des bearbeitenden Signals und sieht folgendermaßen aus:

Das erste Bild stellt den passiven Gleitpoti dar und das zweite Bild den aktiven Gleitpoti.

Beschreibung:

   Das Gleitpoti hat eine Skala mit zwei Werten, die den äußersten Einstellgrenzen des Potis entsprechen. Auf dem Potentiometergriff befindet sich eine LED Diode, die zwischen den Potentiometerzuständen unterscheidet. Wenn die Diode leuchtet, ist das Potentiometer aktiv, wenn die Diode nicht leuchtet, ist das Potentiometer passiv. Der Potentiometergriff für die Einstellung des linken Kanals ist grün, der Potentiometergriff für die Einstellung des rechten Kanals ist rot. Der Potentiometergriff für die Einstellung des Kanals A ist blau, der für die Einstellung des Kanals B ist orangengelb. Der momentane Wert der Einstellung wird auf dem Plug-In-Display angezeigt. Im aktiven Zustand des ausgewählten Gleitpotis wird auch sein aktueller Einstellwert auf dem Display angezeigt. Das Display zeigt auch die Einheit, die dem einzustellenden Parameter entspricht.

Steuerung mit der Maus:

   Das Gleitpotentiometer wird durch das clicken mit der linken Maustaste irgendwo auf der Potentiometerbahn oder dem Potentiometergriff ausgewählt. Den gewünschten Parameterwert können Sie durch halten der linken Maustaste auf dem Griff und durch das darauffolgende ziehen der Maus in der Richtung der gewünschten Änderung einstellen. Wenn Sie den linken und den rechten Kanal oder die Kanäle A und B unabhängig einstellen möchten, schauen Sie sich diesen Teil der Hilfe an:  Unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals oder Unabhängige Einstellung des Kanals A und des Kanals B.

Steuerung mit der Tastatur:

   Die Parametersteuerung wird in diesem Teil der Hilfe näher erläutert: Wie mit der Tastatur gearbeitet wird.

Direkte Eingabe der Einstellwerte des Zugpotentiometers:

   Wenn Sie auf dem gewählten Zugpotentiometer zweimal mit der linken Maustaste clicken, wird das Fenster für die Eingabe des Wertes des Steuerelementes geöffnet. Die erste Abbildung zeigt das Fenster bei der Mono-Signalverarbeitung, die zweite Abbildung zeigt das Fenster bei der Stereo-Signalverarbeitung und das letzte Bild zeigt das Fenster für die Eingabe des Wertes des zweikanaligen Zugpotentiometers.

 Bei der Mono-Signalverarbeitung wird das Fenster mit einem Edit Box geöffnet, bei der Stereo-Signalverarbeitung das Fenster mit zwei Edit Boxes; bei der Steuerung des zweikanaligen Gleitpotentiometers hat das Fenster ebenfalls zwei Edit Boxes. Das erste Edit Box zeigt die Einstellung des linken Kanals (des Kanals A), das zweite die Einstellung des rechten Kanals (des kanals B). Die Einstellwerte des linken (A) und des rechten (B) Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Enter -Taste bestätigt werden. Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht übernehmen möchten, drücken sie einfach die Esc -Taste.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers ist auch mit der Insert -Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert -Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man auf die oben erwähnte Weise vor.

Die rechte Maustaste:

   Bei der Arbeit mit dem Gleitpotentiometer können Sie die rechte Maustaste für das Kopieren von Parameterwerten benutzen. Nach dem clicken mit der rechten Maustaste auf diesem Steuerelement erscheint je nach dem Typ des Gleitpotentiometers das folgende Menü:

 Der Menüeintrag Left -> Right ist nur bei der Stereo-Signalverarbeitung aktiv und kopiert die Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal. Dasselbe gilt für den Menüeintrag Right -> Left , aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen zwischen den Kanälen oder Modulen des Plug-Ins gegenseitig übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.

 Der A -> B Menüeintrag ist immer aktiv und kopiert die Einstellung des Kanals A in den Kanal B. Für den B -> A Menüeintrag gilt dasselbe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise können die Werte der Parametereinstellungen zwischen den Kanälen des Plug-Ins gegenseitig übertragen werden. Der Swap Channels Menüeintrag ermöglicht das Vertauschen der Parametereinstellungen des linken und des rechten Kanals. Der letzte Menüeintrag, What Is This?, verweist auf die Hilfe.


Compare

Vergleicht die Einstellung der momentanen Parameter mit den Parametern des zuletzt gewählten Presets. Steuerungsart:


Quick Preset

Wählt das Preset aus, das unter der entsprechenden Tasten-Nummer des Quick Preset Paneels gespeichert wurde. Steuerungsart:


Preset Name

Stellt den Namen des aktiven Preset dar.


Unabhängige Steuerung des linken und rechten Kanals
Unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals

   Für die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals wird die Taste Shift benutzt. Diese Taste ermöglicht bei der Stereo-Signalverarbeitung eine unabhängige Einstellung des linken und des rechten Kanals. Wenn Sie z.B. den linken Kanal separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Taste Shift, halten sie gedrückt und mit der Maus wählen Sie den Teil des Steuerelementes mit der grünen LED-Diode aus. Dann stellen Sie mit der Maus oder der Tastatur den gewünschten Einstellwert des linken Kanals ein.  Bei der unabhängigen Einstellung des rechten Kanals gehen Sie auf die gleiche Weise vor, mit dem Unterschied, daß Sie mit der Maus den Teil des Steuerelementes mit der roten LED-Diode wählen.

   Nach dem Drücken der Taste Shift können Sie die Einstellung des linken und des rechten Kanals gleichzeitig ändern, sogar auch dann, wenn die beiden Kanäle unterschiedliche Einstellungen aufweisen. Die Differenz zwischen der Einstellung des linken und des rechten Kanals bleibt erhalten, solange die Maximalwerte des Steuerelementes nicht überschritten werden. Nach der Änderung der Einstellung des Maximalwertes in ein anderen Wert wird die ursprüngliche Differenz wiederhergestellt (dies gilt nur bei der Maussteuerung).

   Wenn Sie die Differenz der Einstellung des linken und des rechten Kanals auflösen wollen, können Sie die rechte Maustaste benutzen und das Menü aufrufen, das das Kopieren der Einstellung des linken Kanals in den rechten Kanal (oder umgekehrt) ermöglicht.

   Die unabhängige Steuerung des linken und des rechten Kanals ist auch mit der Delete -Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete -Taste aktivieren Sie schrittweise den linken Kanal, den rechten Kanal, und die beiden Kanäle des aktiven Steuerelementes.

   Eine andere Möglichkeit der unabhängigen Steuerung des linken und des rechten Kanals ist die direkte Eingabe des Einstellwertes des Zugpotentiometers.

 Mit einem Doppelclick mit der linken Maustaste auf das Zugpotentiometer wird ein Fenster mit zwei Edit Boxes geöffnet. Das erste Box zeigt die Einstellung des linken Kanals an, das zweite die Einstellung des rechten Kanals. Die Einstellwerte des linken und des rechten Kanals können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Taste Enter bestätigt werden. Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht übernehmen möchten, drücken sie einfach die Esc -Taste.

   Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers ist auch mit der Insert -Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert -Taste wird je nach dem Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man auf die oben erwähnte Weise vor.


Unabhängige Steuerung der Kanäle A und B

   Für die unabhängige Steuerung der Kanäle A und B wird die Shift -Taste benutzt. Sie ermöglicht eine unabhängige Einstellung der Kanäle A und B, wenn das Plug-In die Bearbeitung von zwei unabhängigen Kanälen ermöglicht (Achtung - dies ist mit der Bearbeitung eines Stereo-Signals nicht zu verwechseln). Wenn Sie z.B. den Kanal A separat einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Shift -Taste, halten sie gedrückt und wählen Sie dann mit der Maus den Teil des Steuerelementes mit der blauen LED-Diode. Mit der Maus oder der Tastatur stellen Sie dann den gewünschten Einstellwert des Kanals A ein. Bei der unabhängigen Einstellung des Kanals B wird auf die gleiche Weise vorgegangen, mit dem Unterschied, dass Sie mit der Maus den Teil des Steuerelementes mit der orangengelben LED-Diode wählen.

   Nach dem Drücken der Shift -Taste können Sie die Einstellung der Kanäle A und B gleichzeitig ändern, sogar auch dann, wenn die beiden Kanäle unterschiedliche Einstellungen aufweisen. Der Unterschied zwischen der Einstellung des Kanals A und Kanals B bleibt erhalten, solange die Maximalwerte des Steuerelementes nicht überschritten werden. Nach der Änderung der Einstellung von dem Maximalwert  in einen anderen Wert wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt (dies gilt nur bei Maussteuerung).

   Wenn Sie die Differenz der Einstellung der Kanäle A und B auflösen wollen, können Sie die rechte Maustaste benutzen und das Menü aufrufen, das das Kopieren der Einstellung des Kanals A in den Kanal B, (oder umgekehrt), ermöglicht.

   Die unabhängige Steuerung der Kanäle A und B ist auch mit der Delete -Taste möglich. Durch wiederholtes Drücken der Delete -Taste aktivieren Sie schrittweise den Kanal A, den Kanal B und die beiden Kanäle des aktiven Steuerelementes.

   Eine andere Art der unabhängigen Steuerung der Kanäle A und B ist die direkte Eingabe des Einstellwertes des Zugpotentiometers.

 Durch zweifaches Drücken der linken Maustaste auf den Gleitpotentiometer wird ein Fenster mit zwei Edit Boxes geöffnet. Das erste Box gibt  die Einstellung des Kanals A an, das zweite die Einstellung des Kanals B. Die Werte der Kanäle A und B können unabhängig eingegeben werden. Nach der Eingabe müssen die neu eingegebenen Werte durch die Enter -Taste bestätigt werden. Mit der Esc -Taste können Sie die Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen.

  Die direkte Eingabe des Einstellwertes des Gleitpotentiometers ist auch mit der Insert -Taste möglich. Nach dem Drücken der Insert -Taste wird je nach Typ des Steuerelementes ein Fenster geöffnet. Danach geht man auf die oben erwähnte Weise vor.


Wie mit dem Tempo-Steuerelement gearbeitet wird

Das Tempo -Steuerelement besteht aus einigen Komponenten, wie in dem Bild veranschaulicht ist.

 In der Mitte ist das Display, wo der aktuelle BPM-Wert (Beats Per Minute) angegeben ist, und zwar in diesem Format: ganze Zahl plus BPM-Hundertstel. Der BPM-Wert wird mit den Tasten unter und über dem Display eingestellt, die eine minimale Vergrösserung oder Verkleinerung um 1 BPM ermöglichen. BPM-Hundertsteln können mit den Detail -Tasten beiderseits des Display im Bereich von +/- 1 BPM eingestellt werden. Rechts unten befindet sich die Clear Detail -Taste, die die Einstellung von BPM-Hundertsteln zurücksetzt.

Steuerung mittels der Maus:

   Das einfache Drücken der linken Maustaste auf die Tasten rings um das Display vergrössert oder vermindert den BPM-Wert um 1 BPM oder 0.01 BPM, je nach der Markierung der Taste. Wenn die Maustaste über den Tasten weiter gehalten wird, kommt es zu einer kontinuierlichen Änderung des BPM-Wertes in gewünschter Richtung.

   Nach zweifachem Drücken der linken Maustaste auf das Display oder mit der Insert -Taste erscheint das folgende Edit Box.

 Das Edit Box dient der direkten Eingabe von BPM-Werten mit einer Genauigkeit von zwei Dezimalstellen. Nach der Aufbereitung müssen die neu eingegebenen Einstellwerte mit der Enter -Taste bestätigt werden. Mit der Esc -Taste können Sie die Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen.

Steuerung mit der Tastatur:

   Mit der Tastatur kann auch das Steuerelement Tempo gesteuert werden, wenn es durch die Maus oder die Tab -Taste aktiviert wird. Zur Steuerung des aktiven Tempo - Steuerelementes können die folgenden Tasten verwendet werden:

      Der aufwärts-Pfeil vergrössert den Tempoeinstellwert um 1 BPM.

      Der abwärts-Pfeil verkleinert den Tempoeinstellwert um 1 BPM.

      Der rechts-Pfeil vergrössert den Tempoeinstellwert um 0,01 BPM.

      Der links-Pfeil verkleinert den Tempoeinstellwert um 0,01 BPM.

      Die Page Up Taste vergrössert den Tempoeinstellwert um 10 BPM.

      Der Page Down Taste verkleinert den Tempoeinstellwert um 10 BPM.

      Die Home Taste setzt die Einstellung von BPM-Hundertsteln zurück; entspricht der Clear Detail Taste.

      Die Insert Taste ermöglicht direkte Eingabe des Parameterwertes des aktiven Steuerelementes.


BPM Double Delay
Hinweis für Cubase VST und Wavelab Verwender

Zur Beachtung!

   Wenn die Hostapplikation beispielsweise Cubase VST ist, sind die betreffenden Plugin-Tastatursteuerkommandos  (wie im Hilfe-Teil Wie für Parametereinstellung mit der Tastatur gearbeitet wird beschrieben ist) bereits für Cubase VST-Eigenfunktionen festgelegt worden sind, deshalb funktioniert die Plug-In-Tastatursteuerung nicht direkt. Damit Sie die schnelle und effektive Steuerung nutzen können, müssen Sie die Ctrl Taste gedrückt halten und dann die entsprechende Taste des zu steuerenden Elementes drücken (z.B.: Page Up Taste) wird das gleiche Ergebnis erreicht wie in Applikationen, deren Tasten noch nicht festgelegt worden sind (z.B. Sound Forge).

Die Tab ist Taste für die Umschaltung zwischen den aktiven Steuerelementen ist in Cubase VST nicht funktionsfähig.

Die Del Taste ist nur dann funktionsfähig, wenn der Parameter "Plug-Ins receive key commands" in Cubase VST aktiviert worden ist.

Die Applikation Wavelab 1.6 unterstützt keine Parametersteuerung mit der Tastatur.


BPM Double Delay
Ein Beispiel der Anwendung von BPM Double Delay

In dieser Version nicht zur Verfügung.


Über die Firma DSound

     DSound ist die Entwicklungsabteilung der Firma

                Disk Multimedia, s.r.o.

     Info: www.disk.cz/dsound/

Copyright © 1999 DSound. Alle Rechte vorbehalten.

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte

Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Diese Hilfedatei wurde zuletzt am 7. August 1999 aktualisiert.


BPM Double Delay
Über die Version

Was gibt es neues in der Version 2.30 des DSound BPM Double Delay Plug-In?

•	Unterstützung der Maus mit ´Dial´ (Microsoft InteliMouse und kompatible) ermöglicht sehr effektive Feinstimmung der Einstellung aller Steuerelemente

•	Endgültige Standardisation des Menüs Quick Presets

•	korrigierte Kleinfehler des GUI

Zur Beachtung!

   Diese Demo -Version des DSound BPM Double Delay Plug-In ist folgendermassen beeinträchtigt:

•	Voll funktionsfähig sind nur die Steuerelemente Dry Out, Wet Out, Note Selector und das Quick Presets/Compare Paneel.

•	Das Tempo -Steuerelement kann nicht kontinuierlich eingestellt werden, nur in Schritten von 5 BPM. Das Steuerelement Detail für Tempoeinstellung im Bereich von +/- 1 BPM kann gesteuert werden, aber dies wird sich im Algorithmus der Bearbeitung des Plug-In nicht widerspiegeln.

•	Teilweise funktionsfähig sind die übrigen Steuerelemente. Sie können mittels der Maus sowie mittels der Tastatur gesteuert werden, aber Änderungen der Einstellung werden den Algorithmus der Bearbeitung des Plug-In nicht beeinflussen.

•	Nach der Änderung des rhythmischen Gebildes durch das Steuerelement Note Selector werden die durchgeführten Einstellungsänderungen der teilweise funktionsfähigen Steuerelemente auf die ursprünglichen Werte zurückgestellt, die dem gerade aktuellen Preset entsprechen.

•	Benutzer-Presets können weder in die Textdatei gespeichert noch aus der Textdatei geöffnet werden.

•	In das zu verabeitende Signal wird ein Störsignal hineingebracht.

Copyright © 1999 DSound. DSound BPM Double Delay Plug-In Demo. Version 2.30

DSound und das Logo DISK Multimedia sind registrierte Schutzmarken von DISK Multimedia, s.r.o.

Alle Rechte vorbehalten.