Copyright: Copyright (c) 1999 DSound


Parametric EQ
DirectX Parametric EQ Plug-In

     Přehled vlastností ...

•	Output

•	Filter Enable/Select

•	Filter Gain

•	Filter Selector

•	Filter Type

•	Filter Frequency

•	Filter Secondary Parameter

•	Range

•	Flat

•	Frequency response

Copyright © 1999 DSound. Všechna práva vyhrazena.

DSound a logo DISK Multimedia jsou registrované ochranné známky DISK Multimedia, s.r.o.

Info http://www.disk.cz/dsound

Nápověda byla naposled aktualizována 7. srpna, 1999.


Parametric EQ
Přehled vlastností

DirectX Parametric EQ Plug-In  patří do souboru pluginů nazvaných Simple Audio Plug-In Pack I dodávaný firmou DSound.

Tento plugin, stejně jako všechny další od firmy DSound, disponuje kvalitním grafickým uživatelským rozhraním a dokáže jako první plugin rozpoznat, zda je používán při zpracování monofonního či stereofonního signálu a podle toho upravuje své grafické rozhraní tak, aby vycházel vstříc uživateli co se týče jednoduchosti a přehlednosti ovládání.

Tento plugin umožňuje nastavení všech ovládacích prvků nezávisle pro levý a pravý kanál, pokud je zpracováván stereofonní signál. Výsledkem tedy muže být u všech efektů výborný stereofonní nebo prostorový vjem.

Největší předností Parametric EQ Plug-In je nesporně graf Frequency Response, který v reálném čase zobrazuje skutečný modul kmitočtové charakteristiky jednotlivých filtrů F1 až F7 a zároveň také celkový modul kmitočtové charakteristiky všech zapnutých filtrů. Kromě zobrazení jednotlivých průběhů má uživatel také možnost zobrazení referenčních bodů všech filtrů, pomocí kterých lze velmi rychle a efektivně nastavit požadovaný průběh ekvalizační křivky. Pohybem referenčního bodu pomocí myši je možné velice snadno zároveň nastavovat dva parametry aktivního filtru - parametr Filter Gain a Filter Frequency. Velmi příjemné je také použití klávesy Shift a myši pro oddělené nastavení těchto parametrů pro levý a pravý kanál.

Uživatel má možnost také měnit rozlišení zobrazení grafu Frequency Response, což je výborná funkce pro detailní náhled na průběh ekvalizační křivky pro případ jemných úprav jejího průběhu. Možnosti zobrazení jsou +/-6 dB, +/-12 dB, +/-24 dB a +/-48 dB. Poslední rozsah zobrazení +/-48 dB se hodí hlavně v případě použití několika filtrů podobných parametrů, kdy dochází k silnému zesílení nebo potlačení, a proto by se průběh ekvalizační křivky do rozsahu +/-24 dB nevešel.

Dále je v  Parametric EQ Plug-In výborně propracováno současné ovládání několika filtrů zároveň. Toto je možné zařazením daného filtru do skupiny pro společné ovládání parametrů Filter Gain a Filter Frequency. Po tomto zařazení do skupiny jsou patřičné filtry označeny jako Grouped a je možné nastavovat všechny filtry zároveň jako by se ovládal pouze jeden filtr, přičemž vzájemné poměry nastavení mezi jednotlivými filtry zůstávají zachovány. Toto je velmi výhodné v případě, že celkový průběh ekvalizační křivky je dosažen více filtry a průběh je třeba posunout na jinou frekvenci nebo zesílení. Jednoduše dáme patřičné filtry do skupiny a patřičnou změnu provedeme z celou skupinou. Není tedy třeba tuto změnu provádět zvlášť s každým filtrem.

Algoritmus:

   Parametric EQ Plug-In je složen ze sedmi stereofonních parametrických filtrů označených F1 až F7. U každého z těchto filtrů je možné nastavit parametry Filter Gain, Filter Frequency, Filter Secondary Parameter a Filter Type. Tyto parametry je možné nastavovat rozdílně pro levý i pravý kanál daného filtru.

Filter Gain	zesílení filtru

Filter Frequency	mezní nebo střední frekvence filtru

Filter Secondary

Parameter	strmost, šířka pásma nebo kvalita filtru

Filter Type	typ filtru podle jeho průběhu

Aktivovat vybraný filtr lze několika způsoby, kliknutím myši na referenční bod v grafu Frequency Response nebo kliknutím na tahový potenciometr nebo na tlačítko ovládacího prvku Filtr Selector.

Pod každým tahovým potenciometrem pro nastavení parametru Filter Gain je tlačítko En./Sel. pro všech sedm filtrů F1 až F7. Tímto tlačítkem lze vybraný filtr zapnout nebo vypnout. Tlačítko F (Flat) slouží k resetování všech sedmi filtrů. Tlačítka R+ a R- (Range) slouží ke změně rozsahu nastavení parametru Filter Gain. Pokud je spřaženo ovládání rozsahu ovládacího prvku Filter Gain a ovládání rozsahu zobrazení grafu Frequency Response, je možné tlačítky R+ a R- také zároveň nastavovat rozsah zobrazení grafu Frequency Response.

Celková výstupní úroveň ze všech filtrů F1 až F7 se nastavuje tahovým potenciometrem Output.


Parametric EQ Output
Output

Nastavuje zesílení výstupního signálu v celém kmitočtovém pásmu. Způsob ovládání.

Rozsah: -Nek. až 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Parametric EQ Filter Enable/Select
Filter Enable/Select

Umožňuje vypnutí nebo zapnutí vybraného filtru. Vypnutí vybraného filtru snižuje výpočtovou náročnost celého algoritmu. Při zapnutí je zároveň vybraný filtr aktivován.


Parametric EQ Filter Gain
Filter Gain

Nastavuje zesílení aktivního filtru v případě, že je filtr typu Peak, High-shelving nebo Low-shelving. U zbývajících typů filtrů zesílení nelze nastavovat. Způsob ovládání.

Rozsah: -R dB až +R dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Parametric EQ Filter Selector
Filter Selector

Aktivuje vybraný filtr pro nastavení všech parametrů filtru, zároveň je aktivován parametr Filter Frequency. Způsob ovládání.


Parametric EQ Filter Type
Filter Type

Vybírá typ filtru pro aktivní filtr. Pro levý a pravý kanál je možné nastavit jiný typ filtru.

Filter type:	   Filter Secondary Parameter:

   Low-shelving Filter     Strmost:	6 nebo 12 dB/Okt.

   High-shelving Filter     Strmost:	6 nebo 12 dB/Okt.

   Peak Filter	      Šířka pásma:	1/12 Okt. až 3 Okt.

   Low-pass Filter	      Strmost:	6 nebo 12 dB/ Okt.

   High-pass Filter	      Strmost:	6 nebo 12 dB/ Okt.

   Notch Filter	      Koef. kvality:	1 až 36


Parametric EQ Filter Frequency
Filter Frequency

V závislosti na typu filtru nastavuje střední kmitočet (Peak Filter, Notch Filter) nebo mezní kmitočet (Low-shelving Filter, High-shelving Filter, High-pass Filter a Low-pass Filter) aktivního filtru. Způsob ovládání.


Parametric EQ Range
Range

Mění rozsah nastavení zesílení všech filtrů. Tlačítko R+ postupně zvyšuje rozsah nastavení, naopak tlačítko R- postupně snižuje rozsah nastavení. V případě snížení rozsahu nastavení na hodnotu nižší, než je momentální nastavení parametru Filter Gain, se toto nastavení Filter Gain zachová do první změny nastavení tohoto parametru. Nové nastavení je pak možné pouze v aktuálním rozsahu.


Parametric EQ Flat
Flat

Provede reset všech sedmi filtrů a nastaví zesílení všech filtrů na hodnotu 0dB.


Parametric EQ Frequency Response
Frequency Response

Aktivní graf zobrazující skutečný modul kmitočtové charakteristiky v reálném čase. Způsob ovládání.


Parametric EQ Filter Secondary Parameter
Filter Secondary Parameter

V závislosti na typu filtru nastavuje sekundární parametr aktivního filtru. Způsob ovládání.

Filter type:	   Filter Secondary Parameter:

   Low-shelving Filter     Strmost:	6 nebo 12 dB/Okt.

   High-shelving Filter     Strmost:	6 nebo 12 dB/Okt.

   Peak Filter	      Šířka pásma:	1/12 Okt. až 3 Okt.

   Low-pass Filter	      Strmost:	6 nebo 12 dB/ Okt.

   High-pass Filter	      Strmost:	6 nebo 12 dB/ Okt.

   Notch Filter	      Koef. kvality:	1 až 36


Systémové požadavky Parametric EQ
Systémové požadavky

Minimální systémové požadavky Parametric EQ Plug-In:

•	Microsoft Windows 95 nebo Windows NT 4.0 nebo vyšší*

•	DirectX kompatibilní hostitelská aplikace (Sound Forge 4.0a, Cubase VST 3.5, ...)

•	Intel Pentium 120 pro zpracování v reálném čase*

•	SVGA karta umožňující rozlišení aspoň 800x600 bodů (1024x768 bodů doporučeno) v 65536 barvách (hi-color)

•	16MB RAM*

•	2MB místa na pevném disku

•	Windows kompatibilní zvuková karta

* závisí na hostitelské aplikaci


Parametric EQ
Popis dodávaných přednastavení

Popis přednastavení:

•	Loudness - simuluje funkci Loudness, která se používá na komerčních přístrojích (zvýraznění vysokých a nízkých kmitočtů).

•	No bass - ukázka použití PEQ pro potlačení nízkých kmitočtů.

•	No middle - ukázka použití PEQ pro potlačení středních kmitočtů.

•	No high - ukázka použití PEQ pro potlačení vysokých kmitočtů.

•	Multimedia 22 kHz - simulace multimediálního zvuku vzorkovaného kmitočtem 22 kHz.

•	Radio - simulace zvuku přeneseného radiem s AM modulací.

•	Telephone - simulace zvuku přeneseného telefonem.

•	Wall - simulace poslechu "za zdí".

•	Wall+Telephone - simulace zvuku přeneseného telefonem (pravý kanál) a simulace poslechu "za zdí" ( levý kanál).

•	Crossover - ukázka kmitočtové výhybky - levý kanál nízké kmitočty, pravý kanál vysoké kmitočty.

•	Pseudostereo - vytvoření stereofonního dojmu zrcadlově otočeným kombinováním kmitočtových zdvihů a poklesů v pravém a levém kanále.

•	Hi-hat 1 - přednastavení pro zvýraznění zvuku hi-hat.

•	Hi-hat 2 - přednastavení pro zvýraznění zvuku hi-hat.

•	Kick drum 1 - přednastavení pro zvýraznění zvuku Kick drum.

•	Kick drum 2 - přednastavení pro zvýraznění zvuku Kick drum.

•	Kick drum 3 - přednastavení pro zvýraznění zvuku Kick drum.

•	Kick-click - efektní ukázka nastavení PEQ, které ze zvuku Kick drum vytvoří zvuk click.

•	Snare - přednastavení pro zvýraznění zvuku snare.

•	Notch - demonstrace účinnosti při odstranění brumu z nahrávky, aniž by došlo k poškození původního zvuku (rušivé frekvence 100 + 200 Hz).

•	El. Guitar - přednastavení pro změnu tenkého středového zvuku zkreslené el. kytary v hutný metalový zvuk.


Filtry ve skupině pro společné nastavování parametrů
Jak pracovat s filtry pro společné nastavování parametrů

Jestliže chceme vybraný filtr přidat do skupiny pro společné ovládání parametrů Filter Gain a Filter Frequency , je možné toto provést třemi způsoby:

•	V grafu Frequency Response je možné označit obdélníkem oblast, uvnitř které budou všechny referenční body přiřazeny do skupiny pro společné nastavování parametrů. V případě, že je referenční bod daného filtru pro nezávislé ovládání levého a pravého kanálu zdvojen, postačuje pro přiřazení do skupiny pouze přítomnost jednoho z referenčních bodů daného filtru ve výše popsané oblasti. Označení obdélníkové oblasti se provede držením levého tlačítka myši v oblasti grafu, jeho držením a tažením myši v požadovaném směru. Během tažení myši se vykresluje obdélníková oblast do grafu. Po puštění levého tlačítka myši se objeví menu:

 Jeho první položka Group vytváří novou skupinu z referenčních bodů uvnitř oblasti. Druhá položka Add přidává referenční body uvnitř oblasti ke stávající skupině. Poslední položka Ungroup referenční body uvnitř oblasti vyjme ze stávající skupiny.

•	V menu pravého tlačítka myši u ovládacích prvků Filter Gain, Filter Frequency a Filter Selector je položka Grouped, pomocí které lze vybraný filtr do skupiny přiřadit nebo vyjmout. Pokud je ve skupině, je označen [image].

•	V menu pravého tlačítka myši u grafu Frequency Response je první položka Filter Grouping, pod kterou je následující menu:

 První položka Filter Grouping zobrazuje filtry, které jsou ve skupině a po každém otevření umožňuje jeden filtr do skupiny přidat nebo odebrat výběrem jedné z položek Filter 1 až Filter 7. Filtry, které jsou přiřazeny do skupiny jsou označeny [image]. Položka All Enabled přiřadí do skupiny všechny filtry, které jsou zapnuty. Poslední položka Ungroup All zruší přiřazení všech filtrů do skupiny.

Na následujícím obrázku je znázorněno nastavení tří filtrů před tím, než jsou zařazeny do skupiny pro společné nastavování parametrů. Bílým čtverečkem je označen zdvojený referenční bod aktivního filtru. Referenční body neaktivních filtrů jsou také zdvojeny a jejich barva má tmavý odstín. Barevná plocha zobrazuje průběh ekvalizační křivky pouze prvního filtru.

Další obrázek znázorňuje stav po přidání všech tří filtrů do skupiny pro společné nastavování parametrů. Aktivní filtr je opět označen bílým čtverečkem, ale referenční body neaktivních filtrů jsou po přiřazení do skupiny vysvíceny světlou barvou. Barevná plocha nyní zobrazuje ekvalizační křivku všech filtrů zařazených do skupiny.

Po zařazení filtrů do skupiny pro společné nastavování parametrů je možné s touto skupinou pracovat jako s jedním ovládacím prvkem. Příkladem může být posunutí průběhu všech tří filtrů na jiné střední kmitočty. To lze velmi snadno provést pouze posunutím průběhu celé skupiny pomocí myši, klávesnice nebo přímým zadáním nové hodnoty středního kmitočtu. Vzájemné poměry mezi středními kmitočty zůstanou zachovány tak, jak je naznačeno na posledním obrázku.


Quick Presets
Jak používat DSound Quick Presets

Ovládání:

    Panel nazvaný Quick Presets/Compare je standardně používán u všech DSound pluginů a je umístněn v pravém horním rohu pluginu. Součástí panelu je displej a čtyři tlačítka označena čísly 1, 2, 3, 4. Displej má čtyři řádky očíslovány stejně jako tlačítka čísly 1, 2, 3, 4. Za číslem na displeji se zobrazuje název přednastavení, které je právě uloženo pod odpovídajícími tlačítky. Právě aktivní přednastavení je zobrazeno žlutou barvou, přednastavení neaktivní jsou zobrazena šedou barvou.

 Jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši nad tlačítky ovládacího panelu se přepinají až čtyři přednastavení uložená pod danými tlačítky, což umožňuje velmi rychlou práci ze čtyřmi přednastaveními.

Po nastartování pluginu je aktivní naposled zvolené přednastavení z panelu Quick Presets/Compare. Toto platí pouze v případě, že hostitelská aplikace nevnutí své přednastavení. Je tedy nutné si nově vytvořené přednastavení před ukončením uložit.

 Jestliže hostitelská aplikace vnutí své přednastavení, je název naposled zvoleného přednastavení označen hvězdičkou a je zobrazen bílou barvou, což podává informaci o momentální změně nastavení ovládacích prvků aktivního přednastavení.

Quick Preset menu:

   Při vyběru, ukládání a mazání parametrů pluginu pod tlačítkem 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare se používá pravé tlačítko myši, kterým se vyvolá následující menu.

 V první části menu je položka Save pro okamžité uložení parametru pod aktuální název přednastavení, původní aktivní přednastavení bude přepsáno. Položka Save As otevře dialog pro uložení nového přednastavení s možností zadání názvu přednastavení, původní přednastavení zůstane zachováno, pokud bude uloženo pod jiným názvem. Položka Delete smaže dané přednastavení. V druhé části menu je položka New, která vytváří zcela nové přednastavení. Uživatelem uložená přednastavení se objevují pod položkou User Presets. Pod položkou Built-In Presets jsou přednastavení dodávaná výrobcem, která nelze měnit. Mohou se pouze používat a eventuelní změnu parametrů je nutné uložit pod jiným jménem pomocí Save As. Pro dané číslo přednastavení je název přednastavení označen [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Další možností, jak rychle uložit nové přednastavení, je použití kombinace klávesy Shift a levého tlačítka myši nad jedním s tlačítek 1 až 4 panelu Quick Preset/Compare. Podržíme-li klávesu Shift a zároveň zmáčkneme levé tlačítko myši nad vybraným tlačítkem panelu Quick Preset/Compare, otevře se dialog pro uložení nového uživatelského přednastavení Save As. Nové přednastavení se objeví na displeji pod zvoleným tlačítkem panelu Quick Preset/Compare a také v menu User Presets.


Compare
Jak používat Compare

   Při používání tlačítka Compare (označeno C) je nejdříve nutné vybrat si ze čtyř přednastavení uloženými pod tlačítky 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare. Přednastavení může být samozřejmě vybráno jako Built - In Preset nebo User Preset nebo také právě nově uložené přednastavení.  Pravě k tomuto vybranému přednastavení se budou porovnávat pozdější změny nastavení ovládacích prvků.

 Na obrázku je pro ukázku vybráno přednastavení pod tlačítkem 1. To se vybere zmáčknutím myši nad tlačítkem 1. Na displeji panelu Quick Presets/Compare se aktivované přednastavení vysvítí žlutou barvou. Po vybrání přednastavení není tlačítko C aktivní, protože zatím nebyla provedena změna nastavení ovládacího prvku.

 Po provedení první změny nastavení ovládacího prvku pluginu se aktivuje tlačítko C a dojde ke změně zobrazení na displeji panelu. Původně aktivované přednastavení se na displeji vysvítí bílou barvou a před názvem přednastavení se zobrazí hvězdička. Tak je znázorněno, z jakého přednastavení se původně vychází.

 Po aktivaci tlačítka C je možné provádět srovnání mezi momentálním nastavením ovládacích prvků a původně vybraným přednastavením. To se projeví následovně. Přestanou být aktivní tlačítka 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare , je zakázána změna nastavení ovládacích prvků a na displeji panelu Quick Presets/Compare se vysvítí žlutě název původně vybraného přednastavení.


Pravým tlačítkem myši
Jak používat pravé tlačítko myši

Tahový potenciometr a ovládací prvek Filter Frequency::

   Při práci s tahovým potenciometrem nebo s ovládacím prvkem Filter Frequency je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad těmito ovládacími prvky se objeví následující menu podle typu tahového potenciometru.

 První položka Copy Parameter To otevírá menu, které je popsáno níže. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Další položka Grouped zobrazuje zda je tento ovládací prvek ve skupině. Toto umožňuje současné nastavení parametru Filter Gain a Filter Frequency všech fitrů, které jsou zařazeny do skupiny. Jestliže je daný filtr zařazen do skupiny pro současné ovládání parametru Filter Gain a Filter Frequency je v položce Grouped označen jako [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

V menu položky Copy Parameter To jsou vždy položky Filter 1 až Filter 7 a All Enabled. V případě, že chceme zkopírovat hodnotu nastavení parametru Filter Gain nebo Filter Frequency daného filtru do jiného filtru, vybereme si jej z tohoto menu, přičemž platí, že nelze kopírovat hodnotu nastavení do téhož filtru. Výběrem All Enabled zkopírujeme hodnotu nastavení parametru Filter Gain nebo Filter Frequency do všech filtrů, které jsou zapnuty.

 U tahového potenciometru Output je první položka Left -> Right aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Ovládací prvky Filter Secondary Parameter a Filter Type:

   Při práci s ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter nebo Filter Type je taktéž výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad tímto ovládacím prvkem se objeví následující menu.

 První položka Copy Parameter To otevírá menu, které je popsáno výše a je funkčně shodné s předcházejícím menu, ale dochází ke kopírování parametru Filter Secondary Parameter nebo Filter Type. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Ovládací prvek Filter Selector:

   Při práci s ovládacím prvkem Filter Selector je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad tímto ovládacím prvkem se objeví následující menu.

 První položka Copy All Parameters To otevírá menu, které je popsáno výše a je opět funkčně shodné s předcházejícím menu, ale dochází ke kopírování všech parametrů . Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Další položka Grouped zobrazuje zda je tento ovládací prvek ve skupině. Toto umožňuje současné nastavení parametru Filter Gain a Filter Frequency všech fitrů, které jsou zařazeny do skupiny. Jestliže je daný filtr zařazen do skupiny pro současné ovládání parametru Filter Gain a Filter Frequency je v položce Grouped označen jako [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Panel Quick Presets:

   Při vyběru, ukládání a mazání parametrů pluginu pod tlačítkem 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare se používá pravé tlačítko myši, kterým se vyvolá následující menu.

 V první části menu je položka Save pro okamžité uložení parametru pod aktuální název přednastavení, původní aktivní přednastavení bude přepsáno. Položka Save As otevře dialog pro uložení nového přednastavení s možností zadání názvu přednastavení, původní přednastavení zůstane zachováno, pokud bude uloženo pod jiným názvem. Položka Delete smaže dané přednastavení. V druhé části menu je položka New, která vytváří zcela nové přednastavení. Uživatelem uložená přednastavení se objevují pod položkou User Presets. Pod položkou Built-In Presets jsou přednastavení dodávaná výrobcem, která nelze měnit. Mohou se pouze používat a eventuelní změnu parametrů je nutné uložit pod jiným jménem pomocí Save As. Pro dané číslo přednastavení je název přednastavení označen [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Graf Frequency Response:

   Zmáčknutím pravého tlačítka v místě grafu Frequency Response se otevírá následující menu.

První položka Filter Grouping zobrazuje filtry, které jsou ve skupině a po každém otevření umožňuje jeden filtr do skupiny přidat nebo odebrat výběrem jedné z položek Filter 1 až Filter 7. Filtry, které jsou přiřazeny do skupiny jsou označeny [image]. Položka All Enabled přiřadí do skupiny všechny filtry, které jsou zapnuty. Poslední položka Ungroup All zruší přiřazení všech filtrů do skupiny.

 Druhá položka Graph Range otevírá toto menu. Jsou zde rozsahy zobrazení modulu kmitočtové charakteristiky v grafu Frequency Response. Rozsah zobrazení se vybírá buď přímou volbou z tohoto menu nebo se aktivuje položka Linked, která zaručí automatickou změnu rozsahu zobrazení v případě změny parametru Range, který mění rozsah nastavení parametru Filter Gain.

 Třetí položka Graph Mode otevírá menu, které informuje, zda je zapnuto vykreslování modulu kmitočtové charakteristiky aktivního filtru (Shows Active Filter Freq. Response) a zda je zapnuto zobrazování referenčních bodů všech filtrů (Shows Enabled Filter Reference Points). V případě, že je dané zobrazování zapnuto daná položka je označena [image].

 Čtvrtá položka menu Quick Preset Manager otevře menu, jehož prvních šest položek odpovídá Quick Presets menu, které je popsáno výše. Položka Save To File otevírá dialog umožňující uložení všech uživatelem vytvořených přednastavení do souboru ve formátu *.dpa (DSound presets archive), což umožňuje přenášet vytvořená přednastavení na jiný počítač. Položka Load From File naopak umožňuje již dříve uložená přednastavení otevřít a používat je v pluginu. Poslední položka Delete All Presets smaže všechna uživatelská přednastavení.

Položka Help otevírá témata nápovědi k celému pluginu. Předposlední položka About... otevírá okno se základními informacemi o pluginu a umožňuje rychlý přístup na www prohlížeč a lokální www stránku. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Tlačítka:

 Zmačknutím pravého tlačítka myši nad funkčními tlačítky pluginu se objeví jednoduché menu s položkou What Is This ?, která odkazuje na nápovědu k funkci tlačítka.

Ostatní:

   Zmáčknutím pravého tlačítka na jiném místě pluginu, než v předcházejících případech se otevírá následující menu.

 První položka menu Quick Preset Manager otevře menu, jehož prvních šest položek odpovídá Quick Presets menu, které je popsáno výše.

 Položka Save To File otevírá dialog umožňující uložení všech uživatelem vytvořených přednastavení do souboru ve formátu *.dpa (DSound presets archive), což umožňuje přenášet vytvořená přednastavení na jiný počítač. Položka Load From File naopak umožňuje již dříve uložená přednastavení otevřít a používat je v pluginu. Poslední položka Delete All Presets smaže všechna uživatelská přednastavení.

Položka Help otevírá témata nápovědi k celému pluginu. Poslední položka About... otevírá okno se základními informacemi o pluginu a umožňuje rychlý přístup na www prohlížeč a lokální www stránku.


Klávesnicí pro nastavení parametrů
Jak používat klávesnici

Tahový potenciometr:

   Klávesnicí lze vybírat a aktivovat klávesou Tab všechny tahové potenciometry. Pro ovládání aktivního tahového potenciometru lze použít následujících kláves:

      Šipka nahoru provede zvětšení hodnoty tahového potenciometru o nejmenší možnou změnu. Tato změna je menší než je nejmenší změna při ovládání myší. Je popsána jako číslo D1 v nápovědě o funkci ovládacího prvku ( What Is This ?)

      Šipka dolů provede zmenšení hodnoty tahového potenciometru o nejmenší možnou změnu. Tato změna je menší než je nejmenší změna při ovládání myší. Je popsána jako číslo D1 v nápovědě o funkci ovládacího prvku ( What Is This ?)

      Šipka vlevo nebo šipka vpravo umožňuje u aktivního filtru přechod nastavování parametru Filter Gain na nastavování parametru Filter Frequency. Opačný přechod v nastavování parametru aktivního filtru (z Filter Frequency na Filter Gain) pak umožňuje Šipka nahoru nebo Šipka dolů a je možné opět nastavovat parametr Filter Gain.

      Page Up provede zvětšení hodnoty tahového potenciometru o větší změnu, hodnota této změny může být pro každý ovládací prvek jiná a je popsána jako číslo D2 v nápovědě o funkci ovládacího prvku (What Is This ?)

      Page Down provede zmenšení hodnoty tahového potenciometru o větší změnu, hodnota této změny může být pro každý ovládací prvek jiná a je popsána jako číslo D2 v nápovědě o funkci ovládacího prvku (What Is This ?)

      Home nastaví zesílení tahového potenciometru na hodnotu 0 dB.

      End postupně přepíná sestupně mezi parametry aktivního filtru v pořadí Filter Frequency, Filter Secondary Parameter, Filter Type a Filter Gain.

      Delete přepíná mezi aktivními stavy tahového potenciometru, pokud se zpracovává stereofonní signál. Přepíná se v pořadí levý kanál, pravý kanál a oba kanály.

      Insert umožňuje přímé zadání hodnoty parametru aktivního tahového potenciometru.

Ovládací prvky Filter Frequency, Filter Secondary Parameter a Filter Type:

   Tyto ovládací prvky se aktivuji buď myší nebo způsobem popsaným výše. Při přepínání aktivních ovládacích prvků klávesou Tab lze tyto ovládací prvky také aktivovat. Klávesou Tab je ovšem možné se přepínat pouze mezi parametry toho filtru, který byl naposled aktivován ovládacím prvkem Filter Selector.

      Šipka vpravo provede zvětšení hodnoty ovládacího prvku o nejmenší možnou změnu. Tato změna je menší než je nejmenší změna při ovládání myší. Je popsána jako číslo D1 v nápovědě o funkci ovládacího prvku ( What Is This ?)

      Šipka vlevo provede zmenšení hodnoty tahového potenciometru o nejmenší možnou změnu. Tato změna je menší než je nejmenší změna při ovládání myší. Je popsána jako číslo D1 v nápovědě o funkci ovládacího prvku ( What Is This ?)

      Šipka nahoru nebo šipka dolů umožňuje u aktivního filtru přechod nastavování parametru Filter Frequency na nastavování parametru Filter Gain. Opačný přechod v nastavování parametru aktivního filtru (z Filter Gain na Filter Frequency) pak umožňuje Šipka vpravo nebo Šipka vlevo a je možné opět nastavovat parametr Filter Frequency.

      Page Up provede zvětšení hodnoty ovládacího prvku o větší změnu, hodnota této změny může být pro každý ovládací prvek jiná a je popsána jako číslo D2 v nápovědě o funkci ovládacího prvku (What Is This ?)

      Page Down provede zmenšení hodnoty ovládacího prvku o větší změnu, hodnota této změny může být pro každý ovládací prvek jiná a je popsána jako číslo D2 v nápovědě o funkci ovládacího prvku (What Is This ?)

      End postupně přepíná sestupně mezi parametry aktivního filtru v pořadí Filter Frequency, Filter Secondary Parameter, Filter Type a Filter Gain.

      Delete přepíná mezi aktivními stavy tahového potenciometru, pokud se zpracovává stereofonní signál. Přepíná se v pořadí levý kanál, pravý kanál a oba kanály.

      Insert umožňuje přímé zadání hodnoty parametru Filter Frequency a Filter Secondary Parameter aktivního filtru.

   Velmi důležitou klávesou je Shift. Používá se při ovládání tahového potenciometru při zpracování stereofonního signálu.Tato klávesa umožňuje nastavování levého a pravého kanálu nezávisle na sobě. Pokud chceme nastavit např. levý kanál zvlášť, nejprve zmáčkneme klávesu Shift, držíme ji a myší vybereme část ovládacího prvku se zelenou svítivou diodou a myší nebo klávesnicí nastavíme požadovanou hodnotu nastavení levého kanálu. Stejným způsobem se postupuje při nezávislém nastavování pravého kanálu, ale myší vybereme část ovládacího prvku s červenou svítivou diodou.

   Nezávislé ovládání levého a pravého kanálu umožňuje také klávesa Delete. Opakovaným mačkáním klávesy Delete postupně aktivujeme levý kanál, pravý kanál a oba kanály aktivního ovládacího prvku.


Tahovým potenciometrem
Jak pracovat s tahovým potenciometrem

Zpracování monofonního signálu:

   Při zpracování monofonního signálu plugin detekuje tento formát a tahové potenciometry vypadají následovně. První obrázek znázorňuje pasivní tahový potenciometr a druhý obrázek znázorňuje aktivní tahový potenciometr.

Zpracování stereofonního signálu:

   Při zpracování stereofonního signálu plugin detekuje tento formát a tahové potenciometry vypadají následovně. První obrázek znázorňuje pasivní tahový potenciometr a druhý obrázek znázorňuje aktivní tahový potenciometr.

Popis:

   Potenciometr má vždy stupnici se dvěma hodnotami, které odpovídají krajním mezím nastavení tahového potenciometru. Na hmatníku potenciometru je svítivá dioda, která rozlišuje mezi stavy potenciometru. Jestliže dioda svítí, je potenciometr aktivní, jestliže dioda nesvítí, je potenciometr pasivní. Hmatník potenciometru pro nastavení levého kanálu má zelenou barvu a hmatník pro nastavení pravého kanálu má červenou barvu. Momentální hodnota nastavení se zobrazuje na displeji umístněném v pluginu. V případě, že je daný tahový potenciometr aktivní, vysvítí se i jeho aktuální hodnota nastavení na displeji. Na displeji je také zobrazena jednotka, která odpovídá nastavovanému parametru.

Ovládání myší:

   Tahový potenciometr vybíráme jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši v kterémkoliv místě dráhy nebo v místě hmatníku. Požadovanou hodnotu parametru nastavíme držením levého tlačítka myši na hmatníku a následným tažením ve směru požadované změny. V případě, že je nutné ovládat levý a pravý kanál separátně, použijte tuto část nápovědy Nezávislé nastavování levého a pravého kanálu.

Ovládání klávesnicí:

   Použijte část nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů.

Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru:

   Jestliže nad vybraným tahovým potenciometrem dvojitě zmáčkneme levé tlačítko myši, otevře se okno pro přímé zadání hodnoty ovládacího prvku. První obrázek ukazuje okno při zpracování monofonního signálu, druhý obrázek zobrazuje okno při zpracování stereofonního signálu a poslední obrázek zobrazuje okno při ovládání dvoukanálového tahového potenciometru.

Pro monofonní signál je okno s jednou editační kolonkou a pro stereofonní signál se dvěma editačními kolonkami. První udává nastavení levého kanálu a druhý nastavení pravého kanálu. Hodnoty nastavení levého a pravého kanálu lze nezávisle editovat. Po editaci je nutné nově zadané hodnoty nastavení potvrdit klávesou Enter. Jestliže nově zadané hodnoty nastavení nevyhovují, zruší se klávesou Esc.

   Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru také umožňuje klávesa Insert. Po zmáčknutí klávesy Insert se otevře okno podle druhu ovládacího prvku. Dále se postupuje stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Pravé tlačítko myši:

   Při práci s tahovým potenciometrem je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad těmito ovládacími prvky se objeví následující menu podle typu tahového potenciometru.

 U tahového potenciometru Filter Gain první položka Copy Parameter To otevírá menu, které je popsáno níže. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Další položka Grouped zobrazuje zda je tento ovládací prvek ve skupině. Toto umožňuje současné nastavení parametru Filter Gain a Filter Frequency všech fitrů, které jsou zařazeny do skupiny. Jestliže je daný filtr zařazen do skupiny pro současné ovládání parametru Filter Gain a Filter Frequency je v položce Grouped označen jako [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

 V menu položky Copy Parameter To jsou vždy položky Filter 1 až Filter 7 a All Enabled. V případě, že chceme zkopírovat hodnotu nastavení parametru Filter Gain daného filtru do jiného filtru, vybereme si jej z tohoto menu, přičemž platí, že nelze kopírovat hodnotu nastavení do téhož filtru. Výběrem All Enabled zkopírujeme hodnotu nastavení parametru Filter Gain do všech filtrů, které jsou zapnuty.

 U tahového potenciometru Output je první položka Left -> Right aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.


Compare

Srovnává nastavení momentálních parametrů s parametry naposled zvoleného přednastavení. Způsob ovládání.


Quick Preset

Vybírá parametry efektu předem uložené pod daným číslem Quick Preset. Způsob ovládání.


Preset Name

Zobrazuje název aktivního přednastavení.


Parametric EQ
Upozornění pro uživatele Cubase VST a Wavelabu

Důležité upozornění:

   V případě, že je hostitelskou aplikací např. Cubase VST, která má již klávesy uvedené v části nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů mapovány pro své vlastní funkce, ovládání pomocí klávesnice nebude fungovat přímo. Aby bylo možné používat rychlé a účelné ovládání pomocí klávesnice, musí se používat klávesa Ctrl. To znamená, že místo zmáčknutí např. klávesy Page Up nejdříve zmáčkneme klávesu Ctrl, držíme ji a následně zmáčkneme klávesu Page Up. Tímto lze dosáhnout stejného výsledku jako v aplikacích, které klávesy nemají mapovány (např. Sound Forge).

Klávesa Tab pro přepínání mezi aktivními ovládacími prvky je v aplikaci Cubase VST nefunkční.

Klávesa Del je funkční až po aktivaci parametru ‘PlugIns receive key commands’ v nastavení aplikace Cubase VST.

Aplikace Wavelab 1.6 nepodporuje ovládání parametrů pomocí klávesnice.


Nezávislé ovládání levého a pravého kanálu

Ovládací prvky Filter Gain a Filter Selector:

   Pro nezávislé ovládání levého a pravého kanálu se používá klávesa Shift. Tato klávesa umožňuje nastavování levého a pravého kanálu nezávisle na sobě, pokud zpracováváme stereofonní signál. Chceme-li nastavit např. levý kanál zvlášť, nejprve zmáčkneme klávesu Shift, držíme ji a myší vybereme část ovládacího prvku se zelenou svítivou diodou a myší nebo klávesnicí nastavíme požadovanou hodnotu nastavení levého kanálu. Stejným způsobem se postupuje při nezávislém nastavování pravého kanálu, ale myší vybereme část ovládacího prvku s červenou svítivou diodou.

   Po vymáčknutí klávesy Shift můžeme měnit nastavení levého a pravého kanálu zároveň, i když nejsou nastaveny stejně. Diference mezi nastavením levého a pravého kanálu zůstává zachována dokud nejsou překročeny krajní polohy ovládacího prvku. Po následné změně nastavení z krajní polohy na jinou dochází k obnovení původní diference (platí jen při ovládání myší).

   Jestliže chceme zrušit diferenci nastavení levého a pravého kanálu, lze použit pravé tlačítko myši pro vyvolání menu, které umožňuje kopírování nastavení levého kanálu do pravého nebo naopak.

   Nezávislé ovládání levého a pravého kanálu umožňuje také klávesa Delete. Opakovaným mačkáním klávesy Delete postupně aktivujeme levý kanál, pravý kanál a oba kanály aktivního ovládacího prvku.

Ovládací prvky Filter Frequency, Filter Secondary Parameter a Filter Type:

   Pro nezávislé ovládání levého a pravého kanálu těchto ovládacích prvků je nutné nejdřív použít ovládací prvek Filter Selector. Ovládacím prvkem Filter Selector nejdříve vybereme levý nebo pravý kanál jednoho z filtru F1, F2, F3, F4, F5, F6 nebo F7. Výběr kanálu se provede pomocí klávesy Shift jak je popsáno výše. Potom je již možné jeden z parametrů Filter frequency, Filter Secondary Parameter nebo Filter Type nastavovat pouze v kanále, který byl zvolen ovládacím prvkem Filter selector.

Jiným způsobem nezávislého ovládání levého a pravého kanálu je přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru nebo ovládacích prvků Filter Frequency a Filter Secondary Parameter.

 Dvojitým zmáčknutím levého tlačítka myši nad ovládacím prvkem se otevře okno se dvěma editačními kolonkami. První udává nastavení levého kanálu a druhý nastavení pravého kanálu. Hodnoty nastavení levého a pravého kanálu lze nezávisle editovat. Po editaci je nutné nově zadané hodnoty nastavení levého a pravého kanálu potvrdit klávesou Enter. Jestliže nově zadané hodnoty nastavení nevyhovují, zruší se klávesou Esc.

   Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru nebo ovládacích prvků Filter Frequency a Filter Secondary Parameter také umožňuje klávesa Insert. Po zmáčknutí klávesy Insert se otevře okno podle druhu ovládacího prvku. Dále se postupuje stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Dalším způsobem, jak ovládat nezávisle levý a pravý kanál, je popsán v části nápovědí Jak pracovat s grafem Frequency Response.


Ovládacím prvkem Filter Selector
Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Selector

Zpracování monofonního signálu:

   Při zpracování monofonního signálu plugin detekuje tento formát a ovládací prvek Filter Selector vypadá následovně.

Tlačítko aktivního filtru je vysvíceno žlutou barvou

Zpracování stereofonního signálu:

   Při zpracování stereofonního signálu plugin detekuje tento formát a ovládací prvek Filter Selector vypadá následovně.

V případě, že jsou vybrány oba kanály při zpracování stereofonního signálu, je tlačítko aktivního filtru vysvíceno zeleno - červenou barvou

V případě, že je vybrán pouze levý kanál při zpracování stereofonního signálu,  je tlačítko aktivního filtru vysvíceno zelenou barvou.

 V případě, že je vybrán pouze pravý kanál při zpracování stereofonního signálu,  je tlačítko aktivního filtru vysvíceno červenou barvou.

Popis:

   Ovládací prvek Filter Selector je složen ze sedmi tlačítek označených F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Každým z těchto sedmi tlačítek se aktivuje nastavování parametrů patřičného filtru. Po zmáčknutí určitého tlačítka se aktivuje nastavování parametru Filter Frequency u patřičného filtru a je možné tento parametr filtru nastavovat například pomocí klávesnice. Momentální hodnota nastavení aktivního parametru se zobrazuje na displeji umístněném nad Filter Selectorem (viz. obrázky výše). Aktivní parametr se vždy vysvítí na displeji. Část tlačítka pro nastavení levého kanálu má zelenou barvu a část tlačítka pro nastavení pravého kanálu má červenou barvu. Na displeji je také zobrazena jednotka, která odpovídá nastavovanému parametru.

Ovládání myší:

   Požadovaný filtr vybíráme jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši nad patřičným tlačítkem F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Pak se levým tlačítkem myši zvolí parametr filtru, který chceme nastavovat. Jak dále pokračovat je popsáno v částech nápovědy Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Frequency nebo Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter  nebo Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Type. V případě, že je nutné ovládat levý a pravý kanál separátně, použijte tuto část nápovědy Nezávislé nastavování levého a pravého kanálu.

Ovládání klávesnicí:

   Použijte část nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů.

Pravé tlačítko myši:

   Při práci s ovládacím prvkem Filter Selector je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad tímto ovládacím prvkem se objeví následující menu.

 První položka Copy All Parameters To otevírá menu, které je popsáno níže. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Další položka Grouped zobrazuje zda je tento ovládací prvek ve skupině. Toto umožňuje současné nastavení parametru Filter Gain a Filter Frequency všech fitrů, které jsou zařazeny do skupiny. Jestliže je daný filtr zařazen do skupiny pro současné ovládání parametru Filter Gain a Filter Frequency je v položce Grouped označen jako [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

 V menu položky Copy All Parameter To jsou vždy položky Filter 1 až Filter 7 a All Enabled. V případě, že chceme zkopírovat hodnotu nastavení všech parametrů daného filtru do jiného filtru, vybereme si jej z tohoto menu, přičemž platí, že nelze kopírovat hodnotu nastavení do téhož filtru. Výběrem All Enabled zkopírujeme hodnotu nastavení všech parametrů daného filtru do všech filtrů, které jsou zapnuty.


Grafem Frequency Response
Jak pracovat s grafem Frequency Response

Graf Frequency Response slouží k zobrazení modulu kmitočtové charakteristiky jak jednotlivých filtrů F1 až F7, tak celkovému průběhu modulu kmitočtové charakteristiky, která je dána součtem příspěvků všech filtrů F1 až F7. Průběh charakteristik zobrazovaných v grafu je skutečným modulem kmitočtové charakteristiky, který je v reálném čase vypočítán na základě momentálních parametrů všech filtrů. Z tohoto důvodu se například při nastavení vzorkovacího kmitočtu pod 44100 Hz nezobrazuje průběh křivky celý, ale jen do poloviny vzorkovacího kmitočtu, takže při vzorkovacím kmitočtu 22050 Hz bude zobrazen nejvyšší kmitočet 11025 Hz. Dále se bude pro termín modul kmitočtové charakteristiky používat termín ekvalizační křivka.

Všechny popisy se vztahují k případu, kdy má uživatel aktivováno zobrazení referenčních bodů všech filtrů a také zobrazení průběhu ekvalizační křivky aktivního filtru. Nastavení se provádí v menu grafu Frequency Response pod pravým tlačítkem myši.

Graf Frequency Response je závislost zesílení na kmitočtu, jsou zde tedy dvě osy. Vodorovná osa je logaritmická, je na ni vznášen kmitočet a je zobrazena v rozsahu 20 Hz až 20000 Hz. Svislá osa je lineární, je na ni vynášeno zesílení v jednotkách dB a její rozsah lze měnit pomocí ovládacích prvků +R a -R.

Na obrázku níže je stav grafu Frequency Response po zmáčknutí tlačítka F (Flat). V grafu se zobrazí světle žlutá křivka, která zobrazuje celkovou ekvalizační křivku. Ta je vodorovná a na hodnotě 0 dB, což znamená, že momentální nastavení parametrů nemá žádný vliv na průchozí signál. Dále je v grafu zobrazena tmavě žlutá plocha, která zobrazuje ekvalizační křivku aktivního filtru. V grafu se také zobrazí referenční body všech filtrů, které jsou označeny jako křížky. Referenční bod aktivního filtru je označen kromě křížku bílé barvy také světle žlutým čtvercem. Na obrázku je tedy aktivní první filtr v pořadí a tmavě žlutá plocha zobrazuje ekvalizační křivku právě tohoto filtru.

Na dalších obrázcích je znázorněno takové nastavení parametrů ovládacích prvků, kdy je celkový průběh ekvalizační křivky rozdílný pro levý a pravý kanál. Celková ekvalizační křivka je proto dvojitá v místech, kde nastavení obou kanálů není shodné. Průběh odpovídající levému kanálu má barvu světle zelenou a průběh odpovídající pravému kanálu má světle červenou barvu. Tam, kde je nastavení shodné, má průběh celkové ekvalizační křivky světle žlutou barvu.

Na prvním obrázku je zobrazen stav, kdy je aktivní takový filtr, který je shodně nastaven pro levý i pravý kanál. Plocha zobrazující ekvalizační křivku je jednobarevná (tmavě žlutá), což právě svědčí o shodném nastavení obou kanálů.

Na druhém a třetím obrázku je zobrazen stav, kdy je aktivní takový filtr, který je rozdílně nastaven pro levý a pravý kanál. Plocha zobrazující ekvalizační křivku je dvoubarevná, část plochy s tmavě žlutou barvou zobrazuje průběh ekvalizační křivky, která je shodná pro oba kanály aktivního filtru. Tmavě zelená plocha odpovídá levému kanálu a tmavě červená barva pravému kanálu. V grafu je také vidět, že se zdvojí i referenční body všech filtrů, u nichž je rozdílné nastavení levého a pravého kanálu, přičemž odpovídá zabarvení čtverců na referenčních bodech aktivního filtru.

Další obrázek znázorňuje totéž nastavení parametrů ovládacích prvků jako v předcházejících třech případech, ale při zpracování monofonního signálu. V případě, že nastavení parametrů ovládacích prvků je rozdílné pro levý a pravý kanál, je při zpracování monofonního signálu použito nastavení levého kanálu, jak je níže patrné.

Ovládání myší:

   Vybraný filtr aktivujeme jednoduchým kliknutím levého tlačítka v místě referenčního bodu. Tímto způsobem aktivujeme zároveň oba kanály při zpracování stereofonního signálu. Referenční bod aktivního filtru je označen bílým křížkem a čtvercem odpovídající barvy.

   Jednoduchým kliknutím levého tlačítka v místě referenčního bodu vybraného filtru, jeho držením a tažením po ploše grafu Frequency Response je možné nastavovat zároveň parametry Filter Gain a Filter Frequency.

   Jestliže chceme při zpracování stereofonního signálu nastavovat nezávisle levý a pravý kanál, použijeme klávesu Shift. Držením klávesy Shift a současným tažením referenčního bodu po ploše grafu je možné nezávisle ovládat levý kanál. Referenční bod aktivního filtru se zdvojí. Pak je možné nezávisle ovládat oba referenční body, jestliže přidržíme klávesu Shift. Pokud klávesu Shift nedržíme, referenční body levého a pravého kanálu aktivního filtru se pohybují tak, že dodržují vzájemnou diferenci nastavení parametrů Filter Gain a Filter Frequency.

   Pokud chceme tuto diferenci zrušit a nastavit levý kanál jako pravý kanál nebo pravý kanál jako levý kanál, dvojitě klikneme levým tlačítkem v místě referenčního bodu toho kanálu, jehož hodnotu nastavení chceme mít v obou kanálech.

Myš lze také použít pro přiřazení filtrů do skupiny pro společné nastavování parametrů, což je popsáno v této části nápovědi.

Pravé tlačítko myši:

   Zmáčknutím pravého tlačítka v místě grafu Frequency Response se otevírá následující menu.

První položka Filter Grouping zobrazuje filtry, které jsou ve skupině a po každém otevření umožňuje jeden filtr do skupiny přidat nebo odebrat výběrem jedné z položek Filter 1 až Filter 7. Filtry, které jsou přiřazeny do skupiny jsou označeny [image]. Položka All Enabled přiřadí do skupiny všechny filtry, které jsou zapnuty. Poslední položka Ungroup All zruší přiřazení všech filtrů do skupiny.

 Druhá položka Graph Range otevírá toto menu. Jsou zde rozsahy zobrazení modulu kmitočtové charakteristiky v grafu Frequency Response. Rozsah zobrazení se vybírá buď přímou volbou z tohoto menu nebo se aktivuje položka Linked, která zaručí automatickou změnu rozsahu zobrazení v případě změny parametru Range, který mění rozsah nastavení parametru Filter Gain.

 Třetí položka Graph Mode otevírá menu, které informuje, zda je zapnuto vykreslování modulu kmitočtové charakteristiky aktivního filtru (Shows Active Filter Freq. Response) a zda je zapnuto zobrazování referenčních bodů všech filtrů (Shows Enabled Filter Reference Points). V případě, že je dané zobrazování zapnuto daná položka je označena [image].

 Čtvrtá položka menu Quick Preset Manager otevře menu, jehož prvních šest položek odpovídá Quick Presets menu, které je popsáno výše. Položka Save To File otevírá dialog umožňující uložení všech uživatelem vytvořených přednastavení do souboru ve formátu *.dpa (DSound presets archive), což umožňuje přenášet vytvořená přednastavení na jiný počítač. Položka Load From File naopak umožňuje již dříve uložená přednastavení otevřít a používat je v pluginu. Poslední položka Delete All Presets smaže všechna uživatelská přednastavení.

Položka Help otevírá témata nápovědi k celému pluginu. Poslední položka About... otevírá okno se základními informacemi o pluginu a umožňuje rychlý přístup na www prohlížeč a lokální www stránku. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.


Ovládacím prvkem Filter Frequency
Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Frequency

Popis:

   Ovládací prvek Filter Frequency je označen jako F: a je složen ze tří tlačítek. Levým tlačítkem označeným - se snižuje hodnota nastavení frekvence, prostřední tlačítko slouží k indikaci aktivování ovládacího prvku Filter Frequency a také k přímému zadávání hodnoty frekvence, pravým tlačítkem označeným + se hodnota nastavení frekvence zvyšuje. Momentální hodnota frekvence se zobrazuje v prvním řádku na displeji umístněném pod ovládacím prvkem Filter Frequency a je označen zkratkou Freq (viz. obrázek níže). Na displeji je také zobrazena jednotka, která odpovídá nastavovanému parametru.

Vzhled ovládacího prvku Filter Frequency je nezávislý na druhu zpracovávaného signálu. Filtr, u kterého chceme nastavit mezní nebo střední frekvenci, se vybírá ovládacím prvkem Filter Selector nebo na nastavování frekvence přímo přejdeme z nastavování parametru Filter Gain (viz. ovládání klávesnicí).

Ovládání myší:

   Ovládací prvek Filter Frequency vybereme jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši nad prostředním tlačítkem, které indikuje výběr ovládacího prvku vysvícením žlutou barvou. Požadovanou hodnotu parametru nastavíme držením levého tlačítka myši na pravém nebo levém tlačítku ovládacího prvku Filter Frequency. Levé tlačítko snižuje hodnotu nastavení frekvence naopak pravé tlačítko hodnotu nastavení frekvence zvyšuje. V případě, že je nutné ovládat levý a pravý kanál separátně, použijte tuto část nápovědy Nezávislé nastavování levého a pravého kanálu.

Ovládání klávesnicí:

   Použijte část nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů.

Přímé zadávání hodnoty nastavení parametru Filter Frequency:

   Jestliže nad ovládacím prvkem Filter Frequency dvojitě zmáčkneme levé tlačítko myši, otevře se okno pro přímé zadání hodnoty tohoto ovládacího prvku. První obrázek ukazuje okno při zpracování monofonního signálu, druhý obrázek zobrazuje okno při zpracování stereofonního signálu.

Pro monofonní signál je okno s jednou editační kolonkou a pro stereofonní signál se dvěma editačními kolonkami. První udává nastavení levého kanálu a druhá nastavení pravého kanálu. Hodnoty nastavení levého a pravého kanálu lze nezávisle editovat. Po editaci je nutné nově zadané hodnoty nastavení potvrdit klávesou Enter. Jestliže nově zadané hodnoty nastavení nevyhovují, zruší se klávesou Esc.

   Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru také umožňuje klávesa Insert. Po zmáčknutí klávesy Insert se otevře okno podle druhu ovládacího prvku. Dále se postupuje stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Pravé tlačítko myši:

   Při práci s ovládacím prvkem Filter Frequency je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad tímto ovládacím prvkem se objeví následující menu.

 První položka Copy Parameter To otevírá menu, které je popsáno níže. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Další položka Grouped zobrazuje zda je tento ovládací prvek ve skupině. Toto umožňuje současné nastavení parametru Filter Gain a Filter Frequency všech fitrů, které jsou zařazeny do skupiny. Jestliže je daný filtr zařazen do skupiny pro současné ovládání parametru Filter Gain a Filter Frequency je v položce Grouped označen jako [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

 V menu položky Copy Parameter To jsou vždy položky Filter 1 až Filter 7 a All Enabled. V případě, že chceme zkopírovat hodnotu nastavení parametru Filter Frequency daného filtru do jiného filtru, vybereme si jej z tohoto menu, přičemž platí, že nelze kopírovat hodnotu nastavení do téhož filtru. Výběrem All Enabled zkopírujeme hodnotu nastavení parametru Filter Frequency do všech filtrů, které jsou zapnuty.


Ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter
Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter

Popis:

   Ovládací prvek Filter Secondary Parameter je označen jako SP: a je složen ze tří tlačítek. Levým tlačítkem označeným - se snižuje hodnota nastavení sekundárního parametru (šířky pásma, strmosti nebo kvality filtru a to podle druhu filtru zvoleného ovládacím prvkem Filter Type), prostřední tlačítko slouží k indikaci aktivování ovládacího prvku Filter Secondary Parameter a také k přímému zadávání hodnoty sekundárního parametru, pravým tlačítkem označeným + se hodnota nastavení sekundárního parametru zvyšuje. Momentální hodnota sekundárního parametru se zobrazuje v druhém řádku na displeji umístněném pod ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter a je označen zkratkou SPar (viz. obrázek níže). Na displeji je také zobrazena jednotka, která odpovídá nastavovanému parametru.

Vzhled ovládacího prvku Filter Secondary Parameter je nezávislý na druhu zpracovávaného signálu. Filtr, u kterého chceme nastavit sekundární parametr, se vybírá ovládacím prvkem Filter Selector nebo na nastavování frekvence přímo přejdeme z nastavování parametru Filter Gain (viz. ovládání klávesnicí).

Ovládání myší:

   Ovládací prvek Filter Secondary Parameter vybereme jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši nad prostředním tlačítkem, které indikuje výběr ovládacího prvku vysvícením žlutou barvou. Požadovanou hodnotu parametru nastavíme držením levého tlačítka myši na pravém nebo levém tlačítku ovládacího prvku Filter Secondary Parameter. Levé tlačítko snižuje hodnotu nastavení sekundárního parametru naopak pravé tlačítko hodnotu nastavení sekundárního parametru zvyšuje. V případě, že je nutné ovládat levý a pravý kanál separátně, použijte tuto část nápovědy Nezávislé nastavování levého a pravého kanálu.

Ovládání klávesnicí:

   Použijte část nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů.

Přímé zadávání hodnoty nastavení parametru Filter Secondary Parameter:

   Jestliže nad ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter dvojitě zmáčkneme levé tlačítko myši, otevře se okno pro přímé zadání hodnoty tohoto ovládacího prvku. První obrázek ukazuje okno při zpracování monofonního signálu, druhý obrázek zobrazuje okno při zpracování stereofonního signálu.

Pro monofonní signál je okno s jednou editační kolonkou a pro stereofonní signál se dvěma editačními kolonkami. První udává nastavení levého kanálu a druhá nastavení pravého kanálu. Hodnoty nastavení levého a pravého kanálu lze nezávisle editovat. Po editaci je nutné nově zadané hodnoty nastavení potvrdit klávesou Enter. Jestliže nově zadané hodnoty nastavení nevyhovují, zruší se klávesou Esc.

   Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru také umožňuje klávesa Insert. Po zmáčknutí klávesy Insert se otevře okno podle druhu ovládacího prvku. Dále se postupuje stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Pravé tlačítko myši:

   Při práci s ovládacím prvkem Filter Secondary Parameter je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad tímto ovládacím prvkem se objeví následující menu.

 První položka Copy Parameter To otevírá menu, které je popsáno níže. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

 V menu položky Copy Parameter To jsou vždy položky Filter 1 až Filter 7 a All Enabled. V případě, že chceme zkopírovat hodnotu nastavení parametru Filter Secondary Parameter daného filtru do jiného filtru, vybereme si jej z tohoto menu, přičemž platí, že nelze kopírovat hodnotu nastavení do téhož filtru. Výběrem All Enabled zkopírujeme hodnotu nastavení parametru Filter Secondary Parameter do všech filtrů, které jsou zapnuty.


Ovládacím prvkem Filter Type
Jak pracovat s ovládacím prvkem Filter Type

Popis:

   Ovládací prvek Filter Type je označen jako T: a je složen z šesti tlačítek. Na každém tlačítku je zobrazen symbol, který charakterizuje druh filtru, který se tímto tlačítkem volí. Jsou to v pořadí zleva Low-shelving Filter, High-shelving Filter, Peak Filter, Low-pass Filter, High-pass Filter a Notch Filter. Momentální typ filtru se zobrazuje ve třetím řádku na displeji umístněném pod ovládacím prvkem Filter Type a je označen zkratkou Type (viz. obrázek níže).

Vzhled ovládacího prvku Filter Type je nezávislý na druhu zpracovávaného signálu. Filtr, u kterého chceme změnit jeho typ, se vybírá ovládacím prvkem Filter Selector nebo na změnu typu filtru přímo přejdeme z nastavování parametru Filter Gain (viz. ovládání klávesnicí).

Ovládání myší:

   Požadovaný typ filtru se volí stisknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem s odpovídajícím symbolem.V případě, že je nutné ovládat levý a pravý kanál separátně, je nutné zvolit kanál, ve kterém má dojít ke změně, ovládacím prvkem Filter Selector.

Ovládání klávesnicí:

   Použijte část nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů.

Pravé tlačítko myši:

   Při práci s ovládacím prvkem Filter Type je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad tímto ovládacím prvkem se objeví následující menu.

 První položka Copy Parameter To otevírá menu, které je níže. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

 V menu položky Copy Parameter To jsou vždy položky Filter 1 až Filter 7 a All Enabled. V případě, že chceme zkopírovat hodnotu nastavení parametru Filter Type daného filtru do jiného filtru, vybereme si jej z tohoto menu, přičemž platí, že nelze kopírovat hodnotu nastavení do téhož filtru. Výběrem All Enabled zkopírujeme hodnotu nastavení parametru Filter Type do všech filtrů, které jsou zapnuty.


Typické příklady použití Parametric EQ
Příklad použití BPM Double Delay

V demoverzi není k dispozici.


DSound

                      DSound je vývojová sekce

                 Disk Multimedia s.r.o.

     Info: www.disk.cz/dsound/

Copyright © 1999 DSound. Všechna práva vyhrazena.

DSound a logo DISK Multimedia jsou registrované

ochranné známky DISK Multimedia, s.r.o.

Nápověda byla naposled aktualizována 7. srpna, 1999.


Parametric EQ
O této verzi

Co je nového v DSound Parametric EQ Plug-In verze 2.30?

•	Podpora myši s kolečkem (Microsoft InteliMouse a kompatibilní) umožňující velmi efektivní jemné nastavování ovládacích prvků

•	Konečná standardizace Quick Presets menu.

•	Korekce menších chyb v uživatelském rozhraní

Důležité upozornění!

   Tato demoverze DSound Parametric EQ Plug-In je následujícím způsobem omezena:

•	Plně funkční jsou filtry F1, F2 , F3, ovládací prvek Output, ovládací prvky F, R+ a R-, ovládací prvek En./Sel. a funkční je také panel Quick Presets/Compare.

•	Částečně funkční jsou ostatní filtry F4, F5, F6 a F7. Filtry jsou funkční jen v případě, že jejich nastavení bylo vybráno jako přednastavení od výrobce z položky Built-In Presets. Nastavení těchto filtrů jinak nelze měnit.

•	Není umožněno uložit uživatelská přednastavení do souboru, ani je otevřít ze souboru.

•	Do zpracovávaného signálu je vnesen rušivý signál.

Copyright © 1999 DSound. DSound Parametric EQ Plug-In Demo. Verze 2.30

DSound a logo DISK Multimedia jsou registrované ochranné známky DISK Multimedia, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.