Copyright: Copyright (c) 1999 DSound


Modulation FX
DirectX Modulation FX Plug-In

     Přehled vlastností ...

•	Dry Out

•	Wet Out

•	Delay

•	Depth

•	Speed

•	Regen

•	Shape

•	Pan Wet

•	Level

•	Invert

•	Center

•	Module

•	LK

Copyright © 1999 DSound. Všechna práva vyhrazena.

DSound a logo DISK Multimedia jsou registrované ochranné známky DISK Multimedia, s.r.o.

Info http://www.disk.cz/dsound

Nápověda byla naposled aktualizována 7. srpna, 1999.


Modulation FX
Přehled vlastností

DirectX Modulation FX Plug-In  patří do souboru pluginů nazvaných Simple Audio Plug-In Pack I dodávaný firmou DSound.

Tento plugin, stejně jako všechny další od firmy DSound, disponuje kvalitním grafickým uživatelským rozhraním a dokáže jako první plugin rozpoznat, zda je používán při zpracování monofonního či stereofonního signálu a podle toho upravuje své grafické rozhraní tak, aby vycházel vstříc uživateli co se týče jednoduchosti a přehlednosti ovládání.

Tento plugin umožňuje nastavení všech ovládacích prvků nezávisle pro levý a pravý kanál, pokud je zpracováván stereofonní signál. Výsledkem tedy muže být u všech efektů výborný stereofonní nebo prostorový vjem.

Algoritmus:

   Modulation FX Plug-In umožňuje uživateli používat až 4 nezávislé stereofonní zpožďovací linky Module s proměnnou dobou zpoždění umožňující vytvořit vícenásobné hudební efekty typu Chorus, Flanger, Vibrato a mnoho nově znějících efektů dle vlastní fantazie. Pro každý modul lze nezávisle nastavit zpoždění nasazení efektu ovládacím prvkem Delay , úroveň rozladění ovládacím prvkem Sweep, rychlost modulačního oscilátoru ovládacím prvkem Speed, průběh modulační křivky ovládacím prvkem Shape, míru zpětné vazby v daném modulu ovládacím prvkem Regen a úroveň signálu vystupujícího z daného modulu ovládacím prvkem Level.

   Při zpracování stereofonního signálu lze výstupní signál z modulů umístit ve stereofonní bázi ovládacím prvkem Pan Wet a obrátit fázi modulační křivky tlačítkem Invert.

   Výsledný signál pluginu je dán součtem přímého Dry a efektovaného signálu Wet.


Modulation FX Dry Out
Dry Out

Nastavuje výstupní úroveň vstupního signálu. Způsob ovládání.

Rozsah: -Nek. až 0 dB	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Modulation FX Wet Out
Wet Out

Nastavuje výstupní úroveň efektovaného signálu. Způsob ovládání.

Rozsah: -Nek. až 0 dB 	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Modulation FX Level
Level

Nastavuje výstupní úroveň signálu z aktivního modulu (1 až 4). Způsob ovládání.

Rozsah: -Nek. až 0 dB 	D1 = 0.1 dB   D2 = 1 dB


Modulation FX Delay
Delay

Nastavuje dobu zpoždění nasazení efektu (pro parametr Depth = 0) v aktivním modulu. Způsob ovládání.

Rozsah: 0. až 45 ms 	D1 = 0.1 ms   D2 = 5 ms


Modulation FX LFO Speed
Speed

Nastavuje kmitočet rozmítání LFO generátoru v aktivním modulu. Způsob ovládání.

Rozsah: 0.1 až 20.0 Hz 	D1 = 0.1 Hz   D2 = 1 Hz


Modulation FX Depth
Depth

Nastavuje úroveň rozladění v aktivním modulu. Způsob ovládání.

Rozsah: 0 to 20 cent 	D1 = 0.1 cent   D2 = 2 cent


Modulation FX Pan Wet
Pan Wet

Nastavuje poměrnou úroveň efektovaného signálu v levém a pravém kanálu v aktivním modulu. Způsob ovládání.

Rozsah: -100% (L) to +100 % (R) 	D1 = 1 %   D2 = 10 %


Modulation FX Center
Center

Nastaví aktivní kanál parametru Pan Wet na 0% v aktivním modulu.


Modulation FX Regeneration
Regen

Nastavuje míru zpětné vazby v aktivním modulu. Způsob ovládání.

Rozsah: -99 až +99 % 	D1 = 1 %   D2 = 5 %


Modulation FX LFO Shape
Shape

Vybírá tvar modulačního průběhu v aktivním modulu. Popis nastavení různého průběhu pro levý a pravý kanál.

Průběhy:	sinusový

trojúhelníkový

exponenciální

logaritmický


Modulation FX LK
LK

Umožní nastavení vybraných parametrů ve všech modulech zároveň, tzv. linkování parametru. Nastavovat parametr lze v jakémkoli modulu a změna nastavení se projeví v ostatních modulech.


Modulation FX Invert Shape
Invert

Otáčí křivku modulačního průběhu levého kanálu o 180°.


Modulation FX Module
Module

Zobrazuje a přepíná aktivní modul efektu, v kterém je možné právě nastavovat parametry.


Modulation FX
Systémové požadavky

Minimální systémové požadavky Modulation FX Plug-In:

•	Microsoft Windows 95 nebo Windows NT 4.0 nebo vyšší*

•	DirectX kompatibilní hostitelská aplikace (Sound Forge 4.0a, Cubase VST 3.5, ...)

•	Intel Pentium 120 pro zpracování v reálném čase*

•	SVGA karta umožňující rozlišení aspoň 800x600 bodů (1024x768 bodů doporučeno) v 65536 barvách (hi-color)

•	16MB RAM*

•	2MB místa na pevném disku

•	Windows kompatibilní zvuková karta

* závisí na hostitelské aplikaci


Modulation FX
Popis dodávaných přednastavení

Popis přednastavení :

   Dodávaná přednastavení (celkem 72!) jsou rozdělena do šesti skupin, což je pro uživatele přehledné a umožní mu to rychlou orientaci při hledání potřebného zvuku. Veškerá přednastavení jsou dostatečně universální a zároveň zohledňují specifické požadavky pro různé zvukové úpravy.

Skupina 1 - Cho:

   Dvanáct různých nastavení - od jemných až po výrazně hutné a prostorové.

Hlavní zástupci:

•	Cho Light - decentní klasický chorus.

•	Cho 12th+ - hutný, široce prostorový chorus.

•	Cho Wave - mixáž čtyř různých stereo chorusů s výrazně slyšitelnými vlnami.

Skupina 2 - Fla:

   Jednotlivá přednastavení jsou naladěna tak, aby se flangerový efekt projevil na různých kmitočtech, od nízkých až po vysoké (jak ostatně napovídají názvy jednotlivých přednastavení).

Hlavní zástupci:

•	Fla Sweep - výrazný flanger s rozdílným nastavením levého a pravého kanálu.

•	Fla Tube - mix dvou flangerů s odlišným naladěním a rychlostí.

•	Fla Industry - agresívní flanger s různým průběhem zvuku v levém a pravém kanálu.

Skupina 3 - ChF:

   Kombinace chorusu a flangeru. Přednastavení předvádějí dvanáct ukázek nastavení kombinace těchto dvou efektů. Toto umožňuje dosažení originálního zvuku.

Hlavní zástupci:

•	ChF Nice - stereofonní mix chorusu a flangeru s vyváženým poměrem obou efektů.

•	ChF Dual3 - flanger v levém a chorus v pravém kanále, každý z efektů je monofonní.

•	ChF Thin - převládající flanger doplněný jemným chorusem tvoří příjemný lehce prostorový flangerový efekt.

Skupina 4- Fx1:

   Těchto dvanáct přednastavení je určeno především pro tvorbu scénických zvuků, zásadně odlišných od zvuků původních.

Hlavní zástupci:

•	Fx1 Destr1 - nastavení pro destruktivní změnu zvuku.

•	Fx1 Schizer - prostorové rozvlnění zvuku v plné stereo bázi.

•	Fx1 Sci-fi1 - vytvoření zásadně odlišného zvuku, evokujícího kosmické "strašení".

Skupina 5 - Fx2:

   Tyto přednastavení tvoří převážně simulace tzv.modulační místnosti, doplněné o čtyři resonanční přednastavení pod názvem Flatrix.

Hlavní zástupci:

•	Fx2 Fla Room - flangerový efekt, doplněný o výrazný prostor v kombinované stereobázi s výrazným rozladěním signálů.

•	Fx2 Mod Room1 - chorusový efekt, kombinovaný s prostorovým posunutím dozadu, v úzké stereo bázi.

•	Fx2 Flatrix4 - resonance se zpětnou vazbou.

Skupina 6 - Fx3:

   Poslední skupina přednastavení obsahuje imitace policejních houkaček, vibráta a zajímavá přednastavení pod názvem Phanger.

Hlavní zástupci:

•	Fx3 Police3 - stereofonní imitace policejní houkačky.

•	Fx3 Vibrato1 - vibráto s rozšířenou stereo bází.

•	Fx3 Phanger1 - specifický efekt na pomezí flangeru, phaseru a automatického wah-wahu.


Jak pracovat s Quick Presets
Jak používat DSound Quick Presets

Ovládání:

    Panel nazvaný Quick Presets/Compare je standardně používán u všech DSound pluginů a je umístněn v pravém horním rohu pluginu. Součástí panelu je displej a čtyři tlačítka označena čísly 1, 2, 3, 4. Displej má čtyři řádky očíslovány stejně jako tlačítka čísly 1, 2, 3, 4. Za číslem na displeji se zobrazuje název přednastavení, které je právě uloženo pod odpovídajícími tlačítky. Právě aktivní přednastavení je zobrazeno žlutou barvou, přednastavení neaktivní jsou zobrazena šedou barvou.

 Jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši nad tlačítky ovládacího panelu se přepínají až čtyři přednastavení uložená pod danými tlačítky, což umožňuje velmi rychlou práci se čtyřmi přednastaveními.

Po nastartování pluginu je aktivní naposled zvolené přednastavení z panelu Quick Presets/Compare. Toto platí pouze v případě, že hostitelská aplikace nevnutí své přednastavení. Je tedy nutné si nově vytvořené přednastavení před ukončením uložit.

 Jestliže hostitelská aplikace vnutí své přednastavení, je název naposled zvoleného přednastavení označen hvězdičkou a je zobrazen bílou barvou, což podává informaci o momentální změně nastavení ovládacích prvků aktivního přednastavení.

Quick Preset menu:

   Při výběru, ukládání a mazání parametrů pluginu pod tlačítkem 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare se používá pravé tlačítko myši, kterým se vyvolá následující menu.

 V první části menu je položka Save pro okamžité uložení parametrů pod aktuální název přednastavení, původní aktivní přednastavení bude přepsáno. Položka Save As otevře dialog pro uložení nového přednastavení s možností zadání názvu přednastavení, původní přednastavení zůstane zachováno, pokud bude uloženo pod jiným názvem. Položka Delete smaže dané přednastavení. V druhé části menu je položka New, která vytváří zcela nové přednastavení s různým počtem modulů. Uživatelem uložené přednastavení se objevuje pod položkou User Presets. Pod položkou Built-In Presets jsou přednastavení dodávané výrobcem, která nelze měnit. Mohou se pouze používat a eventuelní změnu parametrů je nutné uložit pod jiným jménem pomocí Save As. Pro dané číslo přednastavení je název přednastavení označen [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Další možností, jak rychle uložit nové přednastavení, je použití kombinace klávesy Shift a levého tlačítka myši nad jedním s tlačítek 1 až 4 panelu Quick Preset/Compare. Podržíme-li klávesu Shift a zároveň zmáčkneme levé tlačítko myši nad vybraným tlačítkem panelu Quick Preset/Compare, otevře se dialog pro uložení nového uživatelského přednastavení Save As. Nové přednastavení se objeví na displeji pod zvoleným tlačítkem panelu Quick Preset/Compare a také v menu User Presets.


Jak pracovat s Compare
Jak používat Compare

   Při používání tlačítka Compare (označeno C) je nejdříve nutné vybrat si ze čtyř přednastavení uloženými pod tlačítky 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare. Přednastavení může být samozřejmě vybráno jako Built - In Preset nebo User Preset nebo také právě nově uložené přednastavení. Pravě k tomuto vybranému přednastavení se budou porovnávat pozdější změny nastavení ovládacích prvků.

 Na obrázku je pro ukázku vybráno přednastavení pod tlačítkem 1. To se vybere zmáčknutím myši nad tlačítkem 1. Na displeji panelu Quick Presets/Compare se aktivované přednastavení vysvítí žlutou barvou. Po vybrání přednastavení není tlačítko C aktivní, protože zatím nebyla provedena změna nastavení ovládacího prvku.

 Po provedení první změny nastavení ovládacího prvku pluginu se aktivuje tlačítko C a dojde ke změně zobrazení na displeji panelu. Původně aktivované přednastavení se na displeji vysvítí bílou barvou a před názvem přednastavení se zobrazí hvězdička. Tak je znázorněno, z jakého přednastavení se původně vychází.

 Po aktivaci tlačítka C je možné provádět srovnání mezi momentálním nastavením ovládacích prvků a původně vybraným přednastavením. To se projeví následovně. Přestanou být aktivní tlačítka 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare , je zakázána změna nastavení ovládacích prvků a na displeji panelu Quick Presets/Compare se vysvítí žlutě název původně vybraného přednastavení.


Modulation FX
Jak používat pravé tlačítko myši

Tahový potenciometr a otočný přepínač:

   Při práci s tahovým potenciometrem a otočným přepínačem je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad těmito ovládacími prvky se objeví následující menu.

 První položka Copy Parametr To umožňuje kopírování nastavení ovládacího prvku do jiného modulu pluginu, pokud má plugin více modulů. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály nebo moduly pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Panel Quick Presets:

   Při výběru, ukládání a mazání parametrů pluginu pod tlačítkem 1 až 4 panelu Quick Presets/Compare se používá pravé tlačítko myši, kterým se vyvolá následující menu.

 V první části menu je položka Save pro okamžité uložení parametru pod aktuální název přednastavení, původní aktivní přednastavení bude přepsáno. Položka Save As otevře dialog pro uložení nového přednastavení s možností zadání názvu přednastavení, původní přednastavení zůstane zachováno, pokud bude uloženo pod jiným názvem. Položka Delete smaže dané přednastavení. V druhé části menu je položka New, která vytváří zcela nové přednastavení s různým počtem modulů. Pod položkou Built-In Presets jsou přednastavení dodávané výrobcem, která nelze měnit. Mohou se pouze používat a eventuelní změnu parametrů je nutné uložit pod jiným jménem pomocí Save As. Uživatelem uložené přednastavení se objevuje pod položkou User Presets. Pro dané číslo přednastavení je název přednastavení označen [image]. Poslední položka What Is This ? odkazuje na nápovědu.

Tlačítka:

 Zmačknutím pravého tlačítka myši nad funkčními tlačítky pluginu se objeví jednoduché menu s položkou What Is This ?, která odkazuje na nápovědu k funkci tlačítka.

Ostatní:

   Zmáčknutím pravého tlačítka na jiném místě pluginu, než v předcházejících případech se otevírá následující menu.

 První položka menu Quick Preset Manager otevře menu, jehož prvních šest položek odpovídá Quick Presets menu, které je popsáno výše.

 Položka Save To File otevírá dialog umožňující uložení všech uživatelem vytvořených přednastavení do souboru ve formátu *.dpa (DSound presets archive), což umožňuje přenášet vytvořená přednastavení na jiný počítač. Položka Load From File naopak umožňuje již dříve uložená přednastavení otevřít a používat je v pluginu. Poslední položka Delete All Presets smaže všechna uživatelská přednastavení

Další položka nazvaná Copy All Parametrs To je aktivní jen tehdy, pokud má plugin více modulů a umožňuje zkopírování všech parametrů aktivního modulu do vybraného jiného modulu. Položka Change No. Of Modules To změní počet užívaných modulů na požadovaný počet modulů. Položka Help otevírá témata nápovědi k celému pluginu. Poslední položka About... otevírá okno se základními informacemi o pluginu a umožňuje rychlý přístup na www prohlížeč a lokální www stránku.


Modulation FX
Jak používat klávesnici

Klávesnicí lze ovládat pouze ty ovládací prvky, které lze vybírat a aktivovat klávesou Tab. Jedná se tedy o tahové potenciometry a otočný přepínač. Pro ovládání aktivního ovládacího prvku lze použít následujících kláves:

      Šipka nahoru nebo Šipka vpravo provede zvětšení hodnoty ovládacího prvku o nejmenší možnou změnu. Tato změna je menší než je nejmenší změna při ovládání myší. Je popsána jako číslo D1 v nápovědě o funkci ovládacího prvku ( What Is This ?)

      Šipka dolů nebo Šipka vlevo provede zmenšení hodnoty ovládacího prvku o nejmenší možnou změnu. Tato změna je menší než je nejmenší změna při ovládání myší. Je popsána jako číslo D1 v nápovědě o funkci ovládacího prvku ( What Is This ?)

      Page Up provede zvětšení hodnoty ovládacího prvku o větší změnu, hodnota této změny může být pro každý ovládací prvek jiná a je popsána jako číslo D2 v nápovědě o funkci ovládacího prvku (What Is This ?)

      Page Down provede zmenšení hodnoty ovládacího prvku o větší změnu, hodnota této změny může být pro každý ovládací prvek jiná a je popsána jako číslo D2 v nápovědě o funkci ovládacího prvku (What Is This ?)

      Home má dvojí funkci podle druhu ovládacího prvku:

Ovládací prvky aktivního modulu (Delay, Depth, Speed, Regen, Shape, Pan Wet a Level):

Nastaví hodnotu ovládacího prvku na minimální možnou hodnotu.

Ovládací prvky Dry Out, Wet Out:

Nastaví hodnotu ovládacího prvku na hodnotu 0 dB.

      End má dvojí funkci podle druhu ovládacího prvku:

Ovládací prvky aktivního modulu (Delay, Depth, Speed, Regen, Shape, Pan Wet a Level):

Cyklicky přepíná mezi ovládacími prvky v aktivním modulu.

Ovládací prvky Dry Out, Wet Out:

Nastaví hodnotu ovládacího prvku na hodnotu -Nek. dB.

      Delete cyklicky přepíná mezi aktivními stavy ovládacího prvku, pokud se zpracovává stereofonní signál. Přepíná se v pořadí levý kanál, pravý kanál a oba kanály.

      Insert umožňuje přímé zadání hodnoty parametru aktivního ovládacího prvku.

   Velmi důležitou klávesou je Shift. Tato klávesa umožňuje nastavování levého a pravého kanálu nezávisle na sobě, pokud zpracováváme stereofonní signál. Pokud chceme nastavit např. levý kanál zvlášť, nejprve zmáčkneme klávesu Shift, držíme ji a myší vybereme část ovládacího prvku se zelenou svítivou diodou a myší nebo klávesnicí nastavíme požadovanou hodnotu nastavení levého kanálu. Stejným způsobem se postupuje při nezávislém nastavování pravého kanálu, ale myší vybereme část ovládacího prvku s červenou svítivou diodou.

   Nezávislé ovládání levého a pravého kanálu umožňuje také klávesa Delete. Opakovaným mačkáním klávesy Delete postupně aktivujeme levý kanál, pravý kanál a oba kanály aktivního ovládacího prvku.


Modulation FX
Jak pracovat s tahovým potenciometrem

Zpracování monofonního signálu:

   Při zpracování monofonního signálu plugin detekuje tento formát a tahové poteciometry vypadají následovně. První obrázek znázorňuje pasivní tahový potenciometr a druhý obrázek znázorňuje aktivní tahový potenciometr.

Zpracování stereofonního signálu:

   Při zpracování stereofonního signálu plugin detekuje tento formát a tahové poteciometry vypadají následovně. První obrázek znázorňuje pasivní tahový potenciometr a druhý obrázek znázorňuje aktivní tahový potenciometr.

Popis:

   Potenciometr má vždy stupnici se dvěma hodnotami, které odpovídají krajním mezím nastavení tahového potenciometru. Na hmatníku potenciometru je svítivá dioda, která rozlišuje mezi stavy potenciometru. Jestliže dioda svítí, je potenciometr aktivní, jestliže dioda nesvítí, je potenciometr pasivní. Hmatník potenciometru pro nastavení levého kanálu má zelenou barvu a hmatník pro nastavení pravého kanálu má červenou barvu. Momentální hodnota nastavení se zobrazuje na displeji umístněném v pluginu. V případě, že je daný tahový potenciometr aktivní, vysvítí se i jeho aktuální hodnota nastavení na displeji. Na displeji je také zobrazena jednotka, která odpovídá nastavovanému parametru.

Ovládání myší:

   Tahový potenciometr vybíráme jednoduchým zmáčknutím levého tlačítka myši v kterémkoliv místě dráhy nebo v místě hmatníku. Požadovanou hodnotu parametru nastavíme držením levého tlačítka myši na hmatníku a následným tažením ve směru požadované změny. V případě, že je nutné ovládat levý a pravý kanál separátně, použijte tuto část nápovědy Nezávislé nastavování levého a pravého kanálu.

Ovládání klávesnicí:

   Použijte část nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů.

Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru:

   Jestliže nad vybraným tahovým potenciometrem dvojitě zmáčkneme levé tlačítko myši, otevře se okno pro přímé zadání hodnoty ovládacího prvku. První obrázek ukazuje okno při zpracování monofonního signálu, druhý obrázek zobrazuje okno při zpracování stereofonního signálu.

Pro monofonní signál je okno s jednou editační kolonkou a pro stereofonní signál se dvěma editačními kolonkami. První udává nastavení levého kanálu a druhá nastavení pravého kanálu. Hodnoty nastavení levého a pravého kanálu lze nezávisle editovat. Po editaci je nutné nově zadané hodnoty nastavení potvrdit klávesou Enter. Jestliže nově zadané hodnoty nastavení nevyhovují, zruší se klávesou Esc.

   Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru také umožňuje klávesa Insert. Po zmáčknutí klávesy Insert se otevře okno podle druhu ovládacího prvku. Dále se postupuje stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Pravé tlačítko myši:

   Při práci s tahovým potenciometrem a otočným přepínačem je výhodné používat při kopírování hodnot parametru pravé tlačítko myši. Po zmačknutí pravého tlačítka myši nad těmito ovládacími prvky se objeví následující menu.

 První položka Copy Parametr To umožňuje kopírování nastavení ovládacího prvku do jiného modulu pluginu, pokud má plugin více modulů. Položka Left -> Right je aktivní jen při zpracovávání stereofonního signálu a kopíruje nastavení levého kanálu do pravého kanálu. Pro položku Right -> Left platí totež, ale v opačném pořadí. Tímto způsobem lze přesně převést hodnoty nastavení parametru vzájemně mezi kanály nebo moduly pluginu. Položka Swap Channels umožňuje záměnu nastavení parametrů levého a pravého kanálu, pokud jsou hodnoty nastavení rozdílné. Poslední položka What Is This ?


Compare

Srovnává nastavení momentálních parametrů s parametry naposled zvoleného přednastavení. Způsob ovládání.


Quick Preset

Vybírá parametry efektu předem uložené pod daným číslem Quick Preset. Způsob ovládání.


Preset Name

Zobrazuje název aktivního přednastavení.


Nezávislé ovládání levého a pravého kanálu

   Pro nezávislé ovládání levého a pravého kanálu se používá klávesa Shift. Tato klávesa umožňuje nastavování levého a pravého kanálu nezávisle na sobě, pokud zpracováváme stereofonní signál. Chceme-li nastavit např. levý kanál zvlášť, nejprve zmáčkneme klávesu Shift, držíme ji a myší vybereme část ovládacího prvku se zelenou svítivou diodou a myší nebo klávesnicí nastavíme požadovanou hodnotu nastavení levého kanálu. Stejným způsobem se postupuje při nezávislém nastavování pravého kanálu, ale myší vybereme část ovládacího prvku s červenou svítivou diodou.

   Po vymáčknutí klávesy Shift můžeme měnit nastavení levého a pravého kanálu zároveň, i když nejsou nastaveny stejně. Diference mezi nastavením levého a pravého kanálu zůstává zachována dokud nejsou překročeny krajní polohy ovládacího prvku. Po následné změně nastavení z krajní polohy na jinou dochází k obnovení původní diference (platí jen při ovládání myší).

   Jestliže chceme zrušit diferenci nastavení levého a pravého kanálu, lze použit pravé tlačítko myši pro vyvolání menu, které umožňuje kopírování nastavení levého kanálu do pravého nebo naopak.

   Nezávislé ovládání levého a pravého kanálu umožňuje také klávesa Delete. Opakovaným mačkáním klávesy Delete postupně aktivujeme levý kanál, pravý kanál a oba kanály aktivního ovládacího prvku.

   Jiným způsobem nezávislého ovládání levého a pravého kanálu je přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru.

 Dvojitým zmáčknutím levého tlačítka myši nad tahovým potenciometrem se otevře okno se dvěma editačními kolonkami. První udává nastavení levého kanálu a druhý nastavení pravého kanálu. Hodnoty nastavení levého a pravého kanálu lze nezávisle editovat. Po editaci je nutné nově zadané hodnoty nastavení levého a pravého kanálu potvrdit klávesou Enter. Jestliže nově zadané hodnoty nastavení nevyhovují, zruší se klávesou Esc.

   Přímé zadávání hodnoty nastavení tahového potenciometru také umožňuje klávesa Insert. Po zmáčknutí klávesy Insert se otevře okno podle druhu ovládacího prvku. Dále se postupuje stejným způsobem, jak je popsáno výše.


Modulation FX
Upozornění pro uživatele Cubase VST a Wavelabu

Důležité upozornění:

   V případě, že je hostitelskou aplikací např. Cubase VST, která má již klávesy uvedené v části nápovědi Jak pracovat s klávesnicí pro nastavení parametrů mapovány pro své vlastní funkce, ovládání pomocí klávesnice nebude fungovat přímo. Aby bylo možné používat rychlé a účelné ovládání pomocí klávesnice, musí se používat klávesa Ctrl. To znamená, že místo zmáčknutí např. klávesy Page Up nejdříve zmáčkneme klávesu Ctrl, držíme ji a následně zmáčkneme klávesu Page Up. Tímto lze dosáhnout stejného výsledku jako v aplikacích, které klávesy nemají mapovány (např. Sound Forge).

Klávesa Tab pro přepínání mezi aktivními ovládacími prvky je v aplikaci Cubase VST nefunkční.

Klávesa Del je funkční až po aktivaci parametru ‘PlugIns receive key commands’ v nastavení aplikace Cubase VST.

Aplikace Wavelab 1.6 nepodporuje ovládání parametrů pomocí klávesnice.


Modulation FX
Příklad použití Modulation FX

V této verzi není k dispozici.


DSound

                      DSound je vývojová sekce

                 Disk Multimedia s.r.o.

     Info: www.disk.cz/dsound/

Copyright © 1999 DSound. Všechna práva vyhrazena.

DSound a logo DISK Multimedia jsou registrované

ochranné známky DISK Multimedia, s.r.o.

Nápověda byla naposled aktualizována 7. srpna, 1999.


Modulation FX
O této verzi

Co je nového v DSound Modulation FX Plug-In verze 2.30?

•	Nová položka Output Format v menu pravého tlačítka pro výběr výstupního formátu signálu při zpracování monofonního signálu

•	Podpora myši s kolečkem (Microsoft InteliMouse a kompatibilní) umožňující velmi efektivní jemné nastavování ovládacích prvků

•	Konečná standardizace Quick Presets menu.

•	Korekce menších chyb v uživatelském rozhraní

Důležité upozornění!

   Tato demoverze DSound Modulation FX Plug-In je následujícím způsobem omezena:

•	Plně funkční jsou pouze ovládací prvky Dry Out, Wet Out a funkční je také panel Quick Presets/Compare.

•	Částečně funkční jsou ostatní ovládací prvky. Lze je ovládat myší i klávesnicí, ale změny nastavení se neprojeví do algoritmu zpracování pluginu.

•	Po změně aktivního modulu se provedené změny nastavení vrátí do původních hodnot odpovídajících aktivnímu přednastavení.

•	Nelze měnit počet modulů algoritmu.

•	Není umožněno kopírování parametrů ovládacích prvků mezi moduly pluginu.

•	Není umožněno uložit uživatelská přednastavení do souboru, ani je otevřít ze souboru.

•	Do zpracovávaného signálu je vnesen rušivý signál.

Copyright © 1999 DSound. DSound Modulation FX Plug-In Demo. Verze 2.30

DSound a logo DISK Multimedia jsou registrované ochranné známky DISK Multimedia, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.