تمكين محاكاة جدول الصباب.

يحدد Direct3D بأن تكون بطاقة NVIDIA GPU  التي تتوفر فيها امكانية تسارع الجهاز قادرة على القيام إما بضباب رأسي أو جدولي.

ملحوظة: بعض الألعاب لا تستفسر بشكل صحيح عن امكانيات جهاز Direct3D وتتوقع دعم ضباب جدولي. تمكين هذا الخيار يضمن تشغيل هذه الألعاب بشكل صحيح مع  بطاقةNVIDIA GPU.


يرغم الجهاز للتعديل أوتوماتيكيا عمق  التخزين الانتقالي Z-buffer وفقا للعمق المطلوب من البرنامج.

ملحوظة: ما لم يتطلب عملك عمق محدد لـلتخزين الانتقالي Z-buffer، من الأفضل تمكين هذا الخيار في كافة الأوقات.  في حالة ابطال هذا الخيار، يمكن فقط تشغيل تلك البرامج التي تتوفر فيها أعماق Z-buffer مطابقة لتكوين الجهاز الحالي.


# تمكين اسلوب بديل لعمق التخزين الانتقالي (buffering).

تمكين هذا الخيار يتيح للجهاز استخدام آلية أخرى لعمق التخزين الانتقالي في تطبيقات 16- بت لتحسين نوعية تمثيل الصور ثلاثية الأبعاد.


تمكين رمز NVIDIA في Direct3D.

تمكين هذا الخيار يعرض رمز NVIDIA  في الزاوية السفلى اليسرى أثناء تشغيل تطبيقات Direct3D .


بامكان  NVIDIA GPU أن يقوم أوتوماتيكيا بايجاد خلايا صورية لزيادة كفاءة تحويل السطح عبر الناقل كما يحسن من أداء التطبيق.

ملحوظة: إنما، قد لا يتم عرض بعض التطبيقات بشكل صحيح عند تمكين ميزة ايجاد الخلايا الصورية أوتوماتيكيا. لتصحيح أية مشكلة، يجب تخفيض عدد مستويات الخلايا الصورية التي يتم ايجادها أوتوماتيكيا حتى يتم عرض الصور بشكل صحيح. إن تخفيض عدد مستويات الخلايا الصورية يؤدي عادة إلى ازالة عدم تراصف الأسطح أو ما يدعى بالتلفيق، إنما بالتضحية ببعض الأداء.


يعدل استقطاب مستوى التفصيل للخلايا الصورية.

يوفر الاستقطاب المنخفض نوعية صور أفضل، بينما الاستقطاب الأعلى يحسن من الأداء، يمكنك اختيار أحد خمسة قيم استقطاب محددة مسبقا تتراوح من "أفضل نوعية صورة" إلى "أفضل أداء".


يظهر قائمة باعدادات خاصة (أو تصحيحات ) قمت بحفظها.

لتنشيط الاعداد، اختر مادة من القائمة ثم انقر على طبق.


 أنقر لحفظ الاعدادات الحالية (بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مربع حوار المزيد من Direct3D كاعدادات مصححة خاصة.

•	بعد ذلك تضاف الاعدادات المحتفظ بها للقائمة المجاورة.

•	بعد أن تتوصل لافضل اعدادات للعبة Direct3D ، فان حفظ الاعدادات كتصحيحات خاصة يتيح لك تكوين Direct3D بسرعة ويغني عن الحاجة لضبط كل من الخيارات على حدة.


أنقر لحذف الاعدادات الخاصة المختارة حاليا في القائمة.


 أنقر لاستعادة كافة الاعدادات لقيمها الافتراضية.


أنقر لعرض مربع حوار يتيح لك تحديد اعدادات اضافية لـ Direct3D.


اسحب المنزلقة لتغيير خطة عنونة الاسطح لعناصر السطح.

نغيير هذه القيم يغير مكان تحديد أصل عنصر السطح. هذه القيم الافتراضية تثبت مواصفات Direct3D. بعض البرامج قد تتوقع أن يكون أصل عنصر السطح محدد في مكان آخر. تتحسن نوعية الصورة نتيجة لهذه التطبيقات اذا اعيد تحديد أصل عنصر السطح. استعمل المنزلقة لتعديل أصل العنصر في أي مكان بين الزاوية اليسرى العلوية ومركز عنصر السطح.


يتيح لـ NVIDIA GPU استخدام ذاكرة النظام لأقصى حد محدد (بالاضافة إلى الذاكرة المركبة في بطاقة الرسم البياني بحد ذاتها) وذلك لخزن الأسطح.

ملحوظة: يحسب الحد الأقصى لذاكرة النظام الذي يمكن حفظه لخزن الأسطح استنادا على كمية ذاكرة التوصل العشوائي RAM المتوفرة في جهاز الكمبيوتر. كلما كانت ذاكرة رام أكبر كلما أمكنك تخصيص ذاكرة أكبر.

هذا الاعداد يطبق فقط على بطاقات الرسم البياني نوع PCI المشغلة في نسق التوافق مع PCI.


يحد من عدد الأطر التي تستطيع وحدة المعالجة المركزية اعدادها قبل معالجة الأطر من قبل وحدة معالجة الرسوم البيانية عند ابطال التزامن الرأسي.

ملحوظة: في بعض الحالات ، كلما سمح بعدد أكبر من الأطر الممثلة كلما كان "تباطؤ الدخل" أكبر استجابة للأدوات مثل عصا التوجيه ولوحة مفاتيح الألعاب ولوحة المفاتيح العادية. عليك تخفيض هذه القيمة اذا لاحظت تأخر ملحوظ في استجابة أدوات الدخل الموصولة بحهاز الكمبيوتر أثناء تشغيل الألعاب.


يبطل دعم برنامج التشغيل لأجل تعليمات معززة مستخدمة من قبل بعض وحدات المعالجة المركزية.

بعض وحدات المعالجة المركزية توفر دعما اضافيا لتعليمات الأبعاد الثلاثية المكملة لـ NVIDIA GPU وتحسن أداء الألعاب أو التطبيقات الثلاثية الابعاد. يتيح هذا الخيار ابطال دعم هذه التعليمات الاضافية للأبعاد الثلاثية في برامج التشغيل. هذا الاجراء قد يكون له فائدة عند مقارنة الأداء أو التقصي عن الأخطاء وتصحيحها.


يتيح لبرنامج التشغيل ارسال أشكال بيكسل ستيريو لتمكين تطبيقات OpenGL من استخدام ميزة الستيريو وتمكين منظار اغلاق الستيريو.


يتيح لبرنامج التشغيل ارسال أشكال بيكسل احلالية لتمكين تطبيقات OpemGL من استخدام الميزات الاحلالية.


يتيح لبرنامج OpenGL تخصيص تخزبن انتقالي خلفي واحد وتخزين انتقالي واحد للعمق بنفس دقة وضوح الشاشة.

•	عند تمكين الخيار (التأشير عليه) عندها تستخدم تطبيقات OpenGL التي توجد عدة اطارات ذاكرة الفيديو بفعالية أكثر وتحسن من الأداء.

•	عند ابطال الخيار (ازالة التأشير) عندها يقوم برنامج تشغيل OpenGL بتخصيص تخزين انتقالي خلفي وتخزين انتقالي للعمق لكل اطار يوجده تطبيق OpenGL.


يضبط أفضل اعدادات لتطبيقات OpenGL التي تم اختيارها. أنقر على زر السهم المشير للأسفل لعرض قائمة بالتطبيقات ومن ثم اختر احدها.


يحدد فيما اذا كان سيستعمل سطح بلون ما كقيمة افتراضية في تطبيقات OpenGL.

•	خيار استخدم عمق لون سطح المكتب يستخدم دائما أسطح بعمق لون يتوافق مع عمق سطح المكتب لبرنامج ويندوز الجاري تشغيله حاليا.

•	خيار استخدم دائما 16 bpp واستخدم دائما 32 bpp يرغم استخدام أسطح بعمق لون محدد بغض النظر عن اعدادات سطح المكتب.


يحدد نسق قلب التخزين الانتقالي لتطبيقات OpenGL بشاشة كاملة. يمكنك الاختيار من طريقة تحويل البلوك أو اختيار اوتوماتيكي.

يتبح الاختيار الاوتوماتيكي للبرنامج المشغل تحديد أفضل طريقة استنادا على تكوين جهازك.


يحدد طريقة تداول التزامن العمودي في OpenGL.

•	دائما في وضع الايقاف. يبطل دائما التزامن العمودي في تطبيقات OpenGL.

•	القيمة الافتراضية في وضع الايقاف. يحافظ على وضع ابطال التزامن العمودي الا اذا طلب برنامج تطبيقي بالتحديد تمكين الخيار.

•	القيمة الافتراضية في وضع التشغيل.  يحافظ على وضع تمكين التزامن العمودي الا اذا طلب برنامج تطبيقي بالتحديد ابطال الخيار.


 انقر لحفظ الاعدادات الحالية كاعدادات خاصة "مصححة"، التي تضاف عندها للقلئمة المجاورة.

متى وجدت أفضل اعدادات لتطبيق OpenGL مفتوح، فان حفظ الاعدادات كتصحيحات خاصة تتيح لك تكوين OpenGL بسرعة قبل بدء البرنامج ويغني عن الحاجة لضبط كل خيار على حدة.


اسحب المنزلقة لتعديل السطوع والتباين أو قيم غاما لقناة اللون المختارة.

تستعمل اعدادات تصحيح اللون للتعويض عن اختلافات السطوع بين صورة المصدر واخراجها على أداة عرض. أثناء عملك في تطبيقات تبويب الصور قم بتعديل الاعدادات لتصحيح لون الصور (مثل الصور الفوتوغرافية) المعروضة على شاشتك.

أيضا، قد تظهر العديد من الصور ثلاثية الأبعاد بلون قاتم عند اللعب، لذلك زيادة السطوع و/أو قيم غاما بالتساوي عبر قنوات الألوان يزيد من سطوع هذه الألعاب ويجعلها أكثر جاذبية للعب.


انقر على زر السهم المشير للأسفل لاختيار قناة اللون التي تتحكم بها المنزلقة. يمكنك تعديل قنوات اللون الأحمر، والأخضر والأزرق كل على حدة.


الاهتزاز الرقمي يوفر لك قدرة افضل للتحكم بعزل الألوان وشدتها مما يتيح توفير ألوان أكثر سطوعا ووضوحا في كافة تطبيقاتك.

استعمل المنزلقة لضبط مستويات الاهتزاز الرقمي: ايقاف، منخفض، متوسط، عالي، أقصى..


تمثيل بياني لمنحنى اللون. يتغير هذا المنحى خلال الوقت الحقيقي لتعديلك للتباين، سطوع أو غاما.


 انقر لاستعادة تعديلات اللون التي قمت بها أوتوماتيكيا بعد تشغيل برنامج ويندوز.

ملحوظة: اذا كان جهازك يعمل على شبكة، يتم تعديل اللون بعد دخول ويندوز.


 يعرض قائمة باعدادات اللون الخاصة التي قمت بحفظها.

لتنشيط الاعدادات، اختر المادة من هذه القائمة.


أنقر لحفظ اعدادات اللون الحالية كاعدادات خاصة. تضاف عندها الاعدادات المحتفظ بها إلى القائمة المجاورة.


انقر لحذف اعدادات اللون الخاصة الحالية المختارة من القائمة.


أنقر لاستعادة كافة قيم الألوان لاعدادات منتج الجهاز.


أنقر لاختيار نسق توقيت شاشة العرض:

•	كشف أوتوماتيكي للأطر لاستلام معلومات التوقيت الصحيحة مباشرة من شاشة العرض. هذا هو الاعداد الافتراضي. لاحظ أن بعض شاشات العرض القديمة قد لا تدعم هذه الميزة.

•	صيغة توقيت عامة (GTE) هي المقياس المستعمل من قبل معظم شاشات العرض الأجد.

•	توقيت فردي للشاشة  (DMT) وهو مقياس أقدم ما زال يستعمل في بعض الشاشات. عليك تمكين هذا الخيار اذا تطلبت شاشتك DMT.


 يضيف رمز NVIDIA Media Center إلى شريط أدوات ويندوز.

•	يتيح لك الرمز تطبيق أي من الاعدادات الخاصة لـ Direct3D و OpenGL أو الألوان مباشرة وبسرعة من اي قائمة منبثقة .

•	تحتوي القائمة أيضا على مواد لاستعادة القيم الافتراضية ودخول مربع حوار خواص الشاشة.


انقر لاختيار الرمز الذي تريد استعماله لتمثيل برنامج خدمة Media Center في شريط أدوات ويندوز.

1.	اختر الرمز الذي تريد عرضه من اليسار.

2.	ثم انقر على طبق لتحديث الرمز في شريط الأدوات.


يمكن مدير سطح مكتب nView عن طريق اضافة خيار خواص nView لقائمة سطح المكتب.

انقر على الزر الأيمن للماوس وأنت في سطح المكتب، ثم أنقر على خواص nView لعرض لوحة خواص مدير سطح مكتب nView.


انقر لفتح لوحة خواص مدير سطح مكتب nView بعد تمكين خيار مدير سطح مكتب nView.

تتيح لك لوحة خواص مدير سطح مكتب nView تكوين مختلف لميزات سطح المكتب لشاشة واحدة أو عدة شاشات.


يتيح لك الخيار تحديد استبدال الصورة على شاشتك المسطحة عند استعمالها في درجة وضوح (تباين)  أقل من الحد الأقصى المدعوم.


استعمل المفاتيح السهمية لتعديل وضع سطح المكتب على شاشتك.


انقر على زر اعادة ضبط سطح المكتب وفقا لقيمه الافتراضية لدرجة الوضوح ومعدل التجديد.


 يختار جهاز العرض (الشاشة، الشاشة الرقمية المسطحة، أو التلفزيون) استنادا على الأدوات المدعومة من قبل NVIDIA GPU.


انقر لفتح اطار يمكنك فيه تخصيص اعدادات شاشة العرض النشطة.


 انقر للاشارة للشكل الحالي واعدادات الدولة المستعملة في اخراج التلفزيون.


انقر لفتح مربع حوار يمكنك فيه تحديد شكل اخراج تلفزيون معين.


تتيح لك هذه القائمة اختيار اخراج التلفزيون استنادا على الدولة التي تعيش فيها.

ملحوظة: إذا لم ترد دولتك في القائمة، اختر الدولة الأقرب لموقعك.


انقر لتحديد نوع اشارة الاخراج التي يتم بثها لجهاز التلزيون.

•	اذا توفر لديك موصل الكبل الصحيح، يوفر اخراج S-Video عادة نوعية اخراج أعلى من اشارة فيديو مؤلفة.

•	اذا لم تكن متأكدا من نوع الاشارة لتحديدها، اختر اعداد الاختيار الأوتوماتيكي.


انقر على المفاتيح السهمية لتعديل وضع سطح المكتب على جهاز التلفزيون.

ملحوظة: في حالة تلخبط صورة الشاشة أو اختفائها كليا بسبب التعديل الزائد، انتظر 10 ثواني. تعود الصورة أوتوماتيكيا للوضع الافتراضي ويمكنك متابعة تعديلك ثانية. بمجرد أن تنتهي من تحديد مكان سطح المكتب انقر على طبق لحفظ الاعدادات قبل انقضاء مدة 10 ثواني.


 انقر لاعادة ضبط سطح المكتب وفقا لقيم الوضوح الحالية الافتراضية على جهاز التلفزيون.


 اسحب المنزلقة لتعديل سطوع صورة شاشة التلفزيون.


اسحب المنزلقة لتعديل تباين صورة شاشة التلفزيون.


 اسحب المنزلقة لتعديل تشبع لون صورة شاشة التلفزيون.


اسحب المنزلقة لتعديل درجة الذبذبة التي تريد تطبيقها على الاشارة التلفزيونية.

ملحوظة: يوصى بأن توقف عمل مرشح الذبذبة  كليا عند عرض أفلام قرص فيديو رقمي DVD من جهاز فك الرموز.


 استعمل مفاتيح التحكم هذه لتعديل الفيديو وعرض قرص الفيديو الرقمي DVD على شاشتك.

يمكك التحكم افراديا بالسطوع والتباين وتدرج اللون والتشبع للتوصل لأافضل نوعية صورة عند عرض أفلام DVD على جهاز الكمبيوتر.


يعدل ترددات ساعة وذاكرة بؤرة  بطاقة NVIDIA GPU.


يضبط سرعة ساعة بؤرة بطاقة NVIDIA GPU.


يبين سرعة ساعة البؤرة في ميجا هرتز.


يضبط سرعة ساعة تعشيق الذاكرة في بطاقة الرسم البياني في جهازك.


يبين سرعة ساعة تعشيق الذاكرة في ميجا هرتز.


يختبر اعدادات ترددات الساعة الجديدة للتحقق من استقرارها قبل تطبيقها.

ملحوظة: يجب اختبار أي اعدادات جديدة تختلف من القيم الافتراضية للمنتج قبل تطبيقها بشكل دائم.


يضمن تطبيق أي تغييرات تقوم بها لترددات الساعة أوتوماتيكيا كل مرة يتم تحميل برنامج ويندوز.

ملحوظة: يمكنك تجاوز الاعدادت الاوتوماتيكية للساعة كل مرة يتم تحميل برنامج ويندوز. اذا كان جهازك موصولا بشبكة، اضغط على مفتاح التحكم (كونترول) فورا بعد دخولك لويندوز.


يعيد ضبط كافة امكانيات تعديل الساعة ويرغم اعادة كشف بطاقة الرسم البياني قبل اعادة تمكين ميزات التحكم.

ملحوظة: يقترح بأن تقوم باعادة الضبط في أي وقت تعرض فيه بايوس (BIOS) مهايئ الرسم البياني بصورة بايوس (BIOS) مجددة.


nView Standard هو نسق العرض الاحادي. استخدم هذا النسق اذا كان لديك شاشة واحدة موصولة ببطاقة الرسم البياني المستندة على NVIDIA GPU.


nView Clone  هو نسق عرض نسخة مطابقة للشاشة الرئيسية على شاشة ثانوية.


nView Horizontal Span يتيح لك هذا النسق تمديد سطح المكتب عبر شاشتين افقيا. في هذا النسق، تندمج الشاشتات لتصبحا شاشة عريضة تكون ذات فائدة عند عرض صورة تحتاج الى مساحة أكبر من مساحة شاشة واحدة لعرضها كاملة.


 nView Vertical Span يتيح لك هذا النسق تمديد سطح المكتب عبر شاشتين عموديا. في هذا النسق، تندمج الشاشتات لتصبحا شاشة طويلة تكون ذات فائدة عند عرض صورة تحتاج الى علو أكبر من علو شاشة واحدة لعرضها كاملة.


تعرض تمثيل بياني لتكوين عرض nView.

•	انقر على الشاشة لاختيارها لتكون الشاشة الحالية.

•	عند نقر الزر الأيمن على رمز الشاشة تظهر قائمة منبثقة تتيح لك تعديل أجهزة الشاشة المتعلقة والتوصل لمؤشر تصحيح اللون.


انقر لقفل وضع التحريك السمتي الحالي على الشاشة الثانوية.

يتيح لك هذا تجميد سطح المكتب الظاهري في وضع معين يكون ذو نفع لتمثيل اللمسات التفصيلية الأخيرة في التطبيقات.


لاختيار مجال شاشة الفيديو التي تريد تكبيرها، انقر على وسط الرموز السهمية. بمجرد اختيارها، يمكنك تكبير ذلك الجزء من الشاشة عن طريق سحب منزلقة التكبير أدناه.


اسحب المنزلقة لتكبير أو تصغير منطقة شاشة عرض الفيديو.


انقر على السهم المشير للأسفل ومن ثم اختر إما شاشة العرض الرئيسية أو شاشة العرض الثانوية استنادا على الشاشة التي تريد عرض الفيديو فيها بشاشة كاملة.

لابطال نسق الشاشة الكاملة، اختر ابطال.


يرغم البرنامج الاحلالي استخدام ترأس الناقل.

ملحوظة: يوصى بأن تترك هذا الخيار بدون التأشير فيه إلا اذا واجهتك مشاكل عند عرض الفيديو، مثل تشوه الصورة أو اختفاء الصورة كليا.


يبين نوع جهاز الشاشة الذي تستخدمه مع بطاقة الرسم البياني المختارة.


 انقر لعرض خواص الجهاز وبرنامج تشغيل هذه الشاشة.


يدرج معدلات التجديد المتوفرة لشاشة العرض هذه. ترددات التجديد الأعلى تخفض الذبذبة على شاشتك.


 يحدد فيما اذا القائمة تحت ترددات التجديد تشتمل على أنساق غير مدعومة بشاشتك.

تنبيه: اختيار نسق غير متناسب مع شاشتك قد يسبب مشاكل بالغة في شاشتك وقد يؤدي الى تضرر الشاشة.


يحدد أن الشاشة المتوافقة مع الرمز الذي اخترته أعلاه هي شاشة العرض الرئيسية.

عند البدء بتشغيل جهاز الكمبيوتر، يظهر مربع حوار تسجيل الدخول على شاشة العرض الرئيسية. معظم تطبيقات ويندوز تظهر وفقا لاعداداتها الافتراضية على الشاشة الرئيسية عند فتحها لأول مرة. شاشة العرض الرئيسية مشمولة في الزاوية العليا اليسرى من سطح المكتب.


يعرض كافة شاشات nView . في حالة وصل أكثر من شاشة وقمت بالتحويل لنسق غير النسق العادي، يمكنك اختيار الشاشة التي تريدها لتكون شاشتك الحالية.

يمكنك أيضا النقر على رمز الشاشة أعلاه لاختيار الشاشة الحالية.


انقر لاعداد أو تغيير اعدادات أداة الاخراج المستعملة في الشاشة الحالية.


 انقر لكشف أدوات كافة الشاشات الموصولة ببطاقة الرسم البياني في جهازك.

ملحوظة: استعمل هذه الميزة اذا كنت قد وصلت اي شاشة بعد فتح لوحة التحكم.


أشر في هذا المربع اذا كان لديك شاشة موصولة بموصل شاشة فرعية لم يتم كشفها. هذه الميزة مفيدة للشاشات الأقدم أو الشاشات الموصولة بموصلات BNC.


انقر للتوصل لميزات اضافية توفرها NVIDIA GPU.


انقر لدخول موقع NVIDIA  على الانترنت للحصول على آخر المعلومات حول NVIDIA GPU.


تورد هذه المعلومات بالتفصيل أوجه  بطاقة NVIDIA GPU المختارة حاليا.


تورد هذه المعلومات بالتفصيل أوجه مختارة لجهازك قد تؤثر على أداء الرسم البياني بشكل عام.


تدرج الملفات المستعملة من قبل NVIDIA GPU بما في ذلك أوصافها ونسخها.


تبطل التمليس في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

ملحوظة: قم بتمكين هذا الخيار اذا أردت افضل أداء في تطبيقاتك.


يمكن التمليس باستعمال نسق 2 اكس.

ملحوظة: يحسن هذا النسق من نوعية الصورة والاداء في نسق التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يمكن اسلوب تمليس مسجل ببراءة اختراع متوفر في سلسلة بطاقات GeForce GPU.

ملحوظة: يوفر تمليس Quincunx نوعية نسق تمليس 4 اكس الأبطأ بنفس اداء تمليس 2 اكس الأسرع.


يمكن التمليس باستعمال نسق 4 اكس.

ملحوظة: يوفر هذا النسق نوعية افضل للصور مع التضحية ببعض أداء التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يمكن التمليس باستعمال 4 اكس، نسق 9-tap (Gaussian).

ملحوظة: يوفر هذا النسق نوعية افضل للصورة مع التضحية ببعض أداء التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يمكن التمليس باستعمال نسق 4 اكس اس. يوفر هذا النسق نوعية اعلى للصور من نسق 4 اكس انما بأداء أدنى قليلا في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

ملحوظة: يؤثر هذا الاعداد فقط على التطبيقات ثلاثية الأبعاد. عند تشغيل تطبيقات OpenGL، ستستخدم البطاقة اعداد التمليس التالي (مثلا، اعداد الخيار الذي يسبق مباشرة اعداد 4 اكس اس.)


يمكن اوتوماتيكيا اعدادات التمليس الأقصى للتطبيقات ثلاثية الأبعاد التي تدعم التمليس.


يتيح لك اختيار نسق التمليس يدويا لاستعماله أثناء تشغيل تطبيقات ثلاثثية الأبعاد.


يعرض معلومات حول اعدادات المنفذ البياني المتسارع (AGP) الحالي في جهازك.


يختار يدويا معدل المنفذ البياني المتسارع (AGP) المستعمل في الجهاز الفرعي للرسم البياني.

ملحوظة: اذا لم تكن متأكدا من معدل المنفذ البياني المتسارع (AGP) المستعمل، لا تضع اشارة في مربع التأشير. يقوم عندها النظام اوتوماتيكيا بتحديد افضل معدل للمنفذ البياني المتسارع.


اسحب المنزلقة لاختيار معدل المنفذ البياني المتسارع (AGP) يدويا لاستعماله من قبل الجهاز الفرعي للرسم البياني.


اختر طريقة ادارة برنامج التشغيل لذاكرة الفيديو المخصصة من ذاكرة النظام.


حدد كمية ذاكرة النظام المستعملة بما له علاقة بالطريقة المخصصة من قبل نسق الاطار – التخزين الانتقالي الحالي.


حدد استراتيجية التحكم بذاكرة الاطار – التخزين الانتقالي عند استعمال نسق تخزين الاطر الانتقالي الديناميكي.


تتيح ميزة  NVIDIA PowerMizer لك تنظيم استهلاك الطاقة من قبل وحدة معالجة الرسم البياني.

 يمكنك اما توفير استهلاك البطارية عن طريق ضبط أقصى توفير للطاقة أو الاستفادة من الأداء الكامل لوحدة معالجة الرسم البياني باختيار أقصى أداء.


يتيح معاملة بطاقات الرسم البياني المتعددة المخارج من قبل برنامج ويندوز كأنها بطاقات مستقلة عن بعضها مركبة في جهازك.

ملحوظة: تمكين هذا الخيار يتيح لك وضوح و/أو عمق لون مستقل لكل شاشة موصولة ببطاقة الرسم البياني المتعددة الشاشات.


 انقر لفتح مربع حوار يتيح لك تخصيص اعدادات ستيريو مفتوح واحلالات OpenGL اضافية.

ملحوظة: يتم تمكين هذا الزر فقط عندما تقوم بتنشيط خيار "تمكين quadbuffered stereo API" في أول مربع مدرج في هذه القائمة.


تمكين احلالات في OpenGL.

بعض التطبيقات (مثلا Softimage3D) تتطلب ألواح احلالية. تستعمل الألواح الاحلالية كألواح ألوان بالاضافة الى التخزين الانتقالي للون (RGB). الألواح الاحلالية مفيدة بشكل خاص لاحلال مناطق الرسم المستقلة عن الصورة الثلاثية الأبعاد بحد ذاتها، مثل القوائم والمؤشرات. الألواح الاحلالية مدعومة بأنساق الألوان 16 بت و 32 بت.

ملحوظة: لا يمكن استعمال ستيريو والواح احلال OpenGL في آن واحد. تحتاج الألواح الاحلالية الى ذاكرة اضافية موصولة ببطاقة الرسم البياني وقد لا تتوفر بكافة درجات الوضوح (التباين).


يمكن الستيريو في OpenGL.

لتشغيل تطبيقات الستيريو مع مناظير اغلاقية أو غيرها من الأجهزة، يقوم برنامج تشغيلNVIDIA بارسال اشكال بكسيل ستيريو OpenGL وبتنظيم الذاكرة للسماح باستعمال تطبيقات ستيريوسكوب ومونو سكوب في آن واحد.

ملحوظة: قم بتمكين هذا الخيار فقط اذا لزم الأمر. بعض التطبيقات تختار اوتوماتيكيا شكل ستيريو بينما بعض التطبيقات الأخرى قد لا تعمل بشكل صحيح في شكل بيكسل ستيريو.

ملحوظة: لا يمكن استعمال الستيريو أو الألواح الاحلالية لـ OpenGL. يتطلب العرض الستيريو الى ذاكرة رسم بياني اضافية موصولة بالبطاقة وقد لا تتوفر في كافة درجات الوضوح أو التباين. قد ترغب في تخفيض الوضوح او عمق اللون اذا واجهت مشاكل في عرض الستيريو.


يدعم برنامج تشغيل NVIDIA عدة أنواع أجهزة ستيريو. اذا استعملت اجهزة ستيريو غير الأجهزة الافتراضية، اختر نسق شاشة من مربع القائمة.


استمال مناظير بمغلاق: قم بتمكين هذا الخيار فقط اذا استعملت ELSA 3D REVELATOR™ أو مهايئ مشابه. ستترجم هذه المهايئات اشارة الشاشة الى 3-pin-DIN القياسي المستعمل من قبل معظم أجهزة الستيريو.

ملحوظة: لا تحتاج الى استعمال المهايئ اذا توفرت في بطاقتك للرسم البياني موصل 3-pin-DIN .


مراقب التعشيق العمودي للمستخدم: استخدم هذا الاختيار اذا توفرت لديك لوحة مسطحة أوتوماتيكي – ستيريو موصول ببطاقة الرسم البياني.


استعمل نسق nView Clone: قم بتمكين هذا الخيار اذا كان لديك جهاز ستيريو سلبي. لاستعمال هذا الخيار عليك أن تكون قد وصلت آلات العرض ببطاقة رسم بياني ثنائية العرض استنادا على Nvidia GPU وقمت بتمكين نسق nView Clone  من مؤشر نسق شاشة nView .

ملحوظة: يتوفر هذا الخيار فقط في بطاقات الرسم البياني الثنائية الشاشة (أو المتعددة الشاشات).


استعمل موصل DIN الموصول بالبطاقة: قم بتمكين هذا الخيار اذا توفر في بطاقة الرسم البياني موصل  DIN بثلاث ابر. في هذه الحالة، لا تحتاج الى مهايئات اضافية مثل تلك التي يتم شحنها مع ELSA 3D REVELATOR  أو مناظير StereoGraphics. يمكنك وصل أي جهاز ستيريو باستعمال موصل DIN ثلاثي الابر مباشرة من بطاقة الرسم البياني.


استعمل رمز الخط الأزرق لأجل StereoGraphics StereoEyes: قم بتمكين هذا الخيار اذا استعملت مهايئ آخر تم شحنه مع StereoGraphics StereoEyes  أو مع المنتجات المشابهة. تترجم هذه المهايئات اشارة الشاشة لتتوافق مع موصل DIN ثلاثي الابر قياسي مستعمل في كافة أجهزة الستيريو المتوفرة.

ملحوظة: لا حاجة الى استعمال المهايئ اذا توفر في بطاقتك للرسم البياني موصل DIN بثلاثة ابر!


في حالة عدم استطاعتك رؤية تأثير ستيريو، اختر هذا الخيار لاستبدال الصور اليسرى مع اليمنى.

ملحوظة: بشكل عام، قد تحتاج الى تمكين هذا الخيار فقط على شاشة التعشيق العمودية وفي النسق السلبي.


يضع جانبا هذا الخيار ذاكرة بقدر ما يحتاجه تخطيط الأسطح. قد يزيد هذا من أداء التطبيقات المستخدمة لتخطيط الأسطح بشكل مركز إنما على حساب التضحية بأداء التطبيقات غير المستخدمة لتخطيط الأسطح.


يزيد من حدة الأسطح عند تشغيل تطبيقات ثلاثية الأبعاد مع تمكين التمليس. قد يساعد هذا على تحسين نوعية الصورة.


اسحب المنزلقة لضبط ترشيح تباين الخواص المطبق على الأسطح. كلما كان الضبط اعلى كلما كانت نوعية الصورة أفضل، بينما الضبط المنخفض يتيح أفضل أداء.


يرغم كشف جهاز تلفزيون موصول ببطاقة الرسم البياني رغما عن أن لوحة التحكم لا تبين أن مثل هذا الجهاز موصول حاليا. هذه الميزة مفيدة في تلك الأوضاع التي لا يقوم فيها تلفزيون من موديل معين بتحميل الاشارة التي تتيح لبطاقة الرسم البياني اكتشافها.

لتمكين اعدادات جهاز التلفزيون:

1.	انقر في مربع التأشير.

2.	أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر عندما يطلب منك النظام ذلك. بمجرد تسجيل دخولك ثانية، يمكنك استعمال مفاتيح التحكم بجهاز التلفزيون.


 الاتجاه الأفقي هو القيمة الافتراضية لنسق سطح المكتب.


الاتجاه العمودي  يؤدي الى الدوران 90 درجة.


الاتجاه الأفقي المعكوس يؤدي الى الدوران 180 درجة.


الاتجاه العمودي المعكوس يؤدي الى الدوران 180 درجة.


يمكنك استخدام زر السهم المشير للجهة اليمنى (->) لتنفيذ خيارات الدوران المبينة أدناه. أو يمكنك النقر على السهم الدائري في الجهة اليمنى العليا وسحبه باتجاه الدوران.


يمكنك استخدام زر السهم المشير للجهة اليسرى (<-) لتنفيذ خيارات الدوران المبينة أدناه.


يحدد خيارات التمثيل المتطورة عند استعمال عدة شاشات و/أو طرازات مختلفة من NVIDIA GPU.

ملحوظة: لا تطبق خيارات تسارع الجهاز باستعمال عدة شاشات عند استعمال نسق nView Multiview في ويندوز ان تي الاصدار 4.

•	نسق الشاشة الواحدة: اذا كنت تستعمل شاشة واحدة، يكون هذا الاعداد هو الاعداد الافتراضي.

•	نسق nView Clone/Span: يكون هذا هو الاعداد الافتراضي عند ضبط تكوين شاشة nView  على نسق nView Clone أو نسق nView Span. في حالة استعمال بطاقات رسم بياني متعددة مستندة على NVIDIA GPU في جهازك مع شاشات نشطة، يتم استبدال هذا الاعداد مع احد انساق الأدوات المتعددة الموصوفة أدناه.

•	نسق التوافق مع شاشات متعددة: يتوفر هذا النسق اذا كنت تستعمل شاشتين أو أكثر عند التشغيل في نسق nView Dualview أو اذا كنت تستعمل أصناف أخرى من بطاقات NVIDIA GPU.

ملحوظة: عندما يكون هذا النسق في وضع التنفيذ، يمثل   OpenGLفي نسق "التوافق" لكافة الشاشات. في هذا النسق، عند استعمال أصناف مختلفة من وحدات معالجة الرسم البياني، يتم ضبط  أقل ميزة مشتركة بين كافة وحدات المعالجة في تطبيقات OpenGL. يكون أداء تمثيل OpenGL أبطأ قليلا من نسق الشاشة الأحادية.

•	نسق أداء الشاشات المتعددة: يتوفر هذا النسق اذا كنت تستعمل شاشتين أو أكثر أثناء التشغيل في نسق nView Dualview أو اذا كنت تستعمل أصناف مختلفة من البطاقات المستندة على NVIDIA GPU.

ملحوظة: عندما يكون هذا النسق في وضع التطبيق، يمثل OpenGL  في نسق "الأداء" لكافة الشاشات. وكما هو الحال في "نسق التوافق" عند استعمال أصناف مختلفة من وحدات معالجة الرسم البياني، ، يتم ضبط  أقل ميزة مشتركة بين كافة وحدات المعالجة في تطبيقات OpenGL. انما، قد يؤدي أداء التمثيل "اسرع" من نسق التوافق، على الرغم من ادوات العرض التحويلي أو الامتدادي، الى ظهور أجسام عابرة.


يمكن قمط اسطح OpenGL المطابقة.

قمط الأسطح يشير الى طريقة تداول احداثيات الأسطح عندما تتواجد خارج الأسطح. يمكن قمط هذه الاحداثيات على أطراف الصورة أو داخلها.


 تربط درجة الدوران التي قمت بتحديدها للوح  الفيديو الاحلالي على الشاشة الرئيسية بالشاشة الثانوية. وهذا يعني أن درجة الدوران التي تختارها على لوحة NVRotate  تكون معكوسة على كل من الشاشة الرئيسية والثانوية.


التحكم بالتكبير يتيح لك تكبير الفيديو الممثل.

انقر على زر فتح القائمة للأسفل لاختيار شاشة التكبير.

•	مرآة الفيديو تضبط اختيار التكبير على الشاشة الثانوية التي يتم تمثيل مرآة الفيديو عليها.

•	يضبط لوح الفيديو الاحلالي اختيار التكبير على الشاشة الرئيسية التي يتم تمثيل الفيديو الاحلالي عليها.

•	كلاهما يطبقان اختيار التكبير على الشاشة الرئيسية والثانوية التي يتم تمثيل الفيديو عليها.


يمكن مربع حوار تحذير مؤشر الحرارة.

عندما توازي حرارة بؤرة NVIDIA GPU قيمة ابطاء البؤرة، يظهر مربع حوار مؤشر الحرارة أوتوماتيكيا ليصف الوضع والاجراءات التي تم أخذها لمنع احتمال تضرر أي وحدة معالجة رسم بياني في جهازك.


هذه هي درجة الحرارة الحالية لوحدة NVIDIA GPU في جهازك.


 هذه هي درجة الحرارة للمجال المحيط بوحدة NVIDIA GPU المختارة في جهازك. تتفاوت درجة الحرارة هذه لدرجة كبيرة استنادا على موارد الحرارة بالقرب من وحدة معالجة الرسم البياني.


انقر لاختيار وحدة قياس درجة الحرارة (فهرنهايت أو مئوية) التي ستعرض في هذه اللوحة.


أنقر على السهم المشير للأعلى والأسفل لتغيير القيمة التي تقوم عندها وحدة معالجة الرسم البياني بالتباطؤ الذاتي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة الزائد.

عندما تتوافق هذه القيمة مع درجة حرارة بؤرة وحدة معالجة الرسم البياني GPU وتمكين خيار "تمكين تحذير مؤشر الحرارة" على هذه اللوحة، سيظهر أوتوماتيكيا مربع حوار يحذر بالوضع ويبين الاجراءات التي اتخذت لمنع ارتفاع درجة الحرارة الزائد وأي ضرر لوحدات GPU في النظام.

ملحوظة: القيمة المقترحة لهذا الاعداد هي القيمة الافتراضية التي يتم ضبطها من قبل المنتج. أي تغييرات لهذه القيمة يجب القيام بها بحذر شديد.


يعرض درجة الحرارة الحالية لبؤرة NVIDIA GPU في درج النظام.


تصف هذه البيانات امكانيات المنفذ البياني المتسارع (AGP) في نظامك.


يوفر هذا الجزء معلومات عن المنتج وامكانيات المنفذ البياني المتسارع (AGP) في مجموعة الرقائق الالكترونية في اللوحة الرئيسية في جهازك.


يصف هذا الجزء امكانيات المنفذ البياني المتسارع (AGP) لـ NVIDIA GPU في جهازك.


يوجز هذا الجزء امكانيات المنفذ البياني المتسارع (AGP) المتوفرة فعلا للاستخدام في جهازك. المواد المدرجة هي ميزات المنفذ البياني المتسارع المشتركة في مجموعة الرقائق الالكترونية في اللوحة الرئيسية  و NVIDIA GPU.


 يتيح لك هذا الاعداد تعديل المعدل الأقصى للمنفذ البياني المتسارع  (AGP) يدويا الذي تعمل عنده البطاقة البيانية في جهازك.

ملحوظة: تعديل الاعداد قد يسبب عدم ثبات النظام اذا كان التعديل هو لزيادة السرعة فوق الاعداد الذي يعتبر سليما لتكوين جهازك.


أشر في هذا المربع لتمكين الكتابة السريعة عبر المنفذ البياني المتسارع (AGP).


أشر في هذا المربع لتمكين عنونة النطاق الجانبي (SBA) للمنفذ البياني المتسارع (AGP).


 أشر في هذا المربع لتمكين التخزين الانتقالي لأمر التمثيل ثنائي الأبعاد.


  يتيح لك هذا الخيار التحكم بالعدد الأقصى لطلبات المنفذ البياني المتسارع (AGP)  المتبقية في خط الانتظار.


اختر هذا الخيار للسماح للنظام باختيار أفضل اعداد لاقصى عدد طلبات متبقية لناقل المنفذ البياني المتسارع (AGP).


 اختر هذا الخيار لتحديد العدد الأقصى لطلبات ناقل المنفذ البياني المتسارع (AGP) المتبقية.


أنقر على هذا الخيار لاختبار تكوين المنفذ البياني المتسارع (AGP) المحدد على هذه اللوحة. بامكان الاختبار تحديد فيما اذا كانت الاعدادات المختارة ستسبب عدم ثبات النظام أو مشاكل في الأداء.


 اسحب المنزلقة لاختيار اعدادات الأداء (كما هي موصوفة أدناه) لتعزيز النوعية في Direct3D أو OpenGL.

•	التطبيق: اختر هذا الاعداد لكي تضمن التزام برنامج التشغيل بكافة طلبات التطبيق.

•	متوازن: اختر هذا الاعداد الافتراضي للحصول على أفضل توافق بين طلبات التطبيق والأداء.

•	مغامر: اختر هذا الاعداد لتحقيق أفضل أداء للتطبيق.


استعمل هذه المنزلقة عن طريق سحبها لضبط التمليس الذي سيستعمل في تطبيقات Direct3D و OpenGL . التمليس هو اسلوب يستعمل لازالة تأثير التدرج الذي يحدث أحيانا على جوانب الأجسام ثلاثية الأبعاد. قد يتفاوت اختيارك من ابطال التمليس كليا الى اختيار اقصى درجة تمليس ممكنة لتطبيق ما.

•	ابطال: يوقف عملية التمليس في التطبيقات ثلاثية الأبعاد. اختر هذا الخيار اذا كنت ترغب في الحصول على أقصى أداء في تطبيقاتك.

•	2 اكس: يمكن التمليس باستعمال نسق 2 اكس. يوفر هذا النسق نوعية صور محسنة وأداء عالي في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

•	Quincunx: يمكن اسلوب تمليس مسجل ببراءة اختراع متوفر في سلسلة بطاقات GeForce GPU. يوفر تمليس Quincunx  نوعية نسق التمليس الأبطأ 4 اكس مع أداء 2 اكس الأسرع.

•	4 اكس: يمكن التمليس باستعمال نسق 4 اكس. يوفر هذا النسق نوعية أفضل للصورة على حساب خسارة بعض الأداء في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

•	4 اكس، 9-tap Gaussian: يمكن التمليس باستعمال نسق 4 اكس، 9-tap Gaussian. يوفر هذا النسق نوعية أفضل للصور إنما على حساب التضحية ببعض الأداء في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

ملحوظة: قد لا تتوفر بعض الخيارات بسبب محدودية النظام. يرجى استشارة دليل المستخدم لـ NVIDIA  للحصول على المزيد من المعلومات.


استعمل هذه المنزلقة لتحديد درجة الترشيح لتباين الخواص لتحسين نوعية الصورة. تمكين هذا الخيار يحسن من نوعية الصورة على حساب الأداء.

•	ايقاف: يوقف ترشيح تباين الخواص.

•	1 اكس: يؤدي إلى أفضل أداء.

•	2 اكس: يؤدي الى تحسين نوعية الصورة على حساب الأداء.

•	4 اكس: يؤدي الى تحسين نوعية الصورة على حساب الأداء.

•	8 اكس: يؤدي الى أفضل نوعية للصورة.

ملحوظة: قد لا تتوفر بعض الخيارات بسبب محدودية النظام. يرجى استشارة نشرات المستخدم لـ NVIDIA  للحصول على المزيد من المعلومات.


يتيح للتطبيقات الثلاثية الأبعاد اختيار معدل التجديد الخاص بها. مربع القائمة أدناه يكون غير ممكن عند تمكين هذا الخيار.


 يتيح لبرنامج التشغيل تجاوز معدل التجديد في التطبيقات ثلاثية الأبعاد. مربع القائمة أدناه يكون ممكنا عند تمكين هذا الخيار.


يتيح لك مربع القائمة هذا تجاوز سرعة التجديد لكل وضوح أو تباين شاشة.

القيمة الافتراضية: يدل على أن معدل تجديد التطبيق جاري حاليا. أي قيمة أخرى تعني ضبط معدل التجديد وفقا لتلك القيمة لتطبيقات الأبعاد الثلاثية المعروضة بشاشة كاملة.

لتجاوز معدل التجديد

1.	من عمود معدل التجديد، أنقر على كلمة قيمة افتراضية على السطر الذي يحتوي على التباين الذي تريد تغيير معدل التجديد اليه. ستظهر قائمة بالقيم.

2.	اختر معدل التجديد ثم انقر على تطبيق.


يزيد من وضوح نوعية الصورة عن طريق تضخيم تعداد الترددات العالية.


يعدل استهلاك الطاقة من البطارية بالنسبة للأداء.


يعدل استهلاك الطاقة من مصدر الطاقة المتناوبة بالنسبة للأداء.


هذا هو مصدر الطاقة المستعمل حاليا.


هذا هو مستوى الطاقة الحالي بالنسبة للأداء.


هذا هو مستوى شحنة البطارية الحالي.


استعمل هذه المنزلقة لحجم شاشة التلفزيون عن طريق سحبها للمستوى الذي يعدل حجم الشاشة لمطابقة جهازك. مثلا، اذا لاحظت اطار أسود على شاشة التلفزيون، يمكنك استعمال المنزلقة لتكبير شاشة التلفزيون لازالة الاطار الأسود.

ملحوظة: الاعدا إلى أقصى اليمين (سحب المنزلقة الى اقصى اليمين) يوفر أفضل نوعية لعرض افلام الفيديو الرقمية.


تتيح الذبذبة الرقمية لك امكانية التحكم بفصل الألوان وشدة وضوح الصور مما يؤدي إلى وضوح الصور وعرض الفيديو.


قد تظهر بعض الأفلام (صور الفيديو) قاتمة أثناء عرضها. يمكنك زيادة قيمة غاما لتوضيح الصورة.


توفر هذه اللوحة ميزات لإنشاء واستخدام مستويات دقة عرض مخصصة


انقر على هذا الخيار لإضافة الوضع المخصص الذي تم إدخاله في منطقة تحرير الأوضاع إلى قائمة الأوضاع المخصصة.


انقر على هذا الخيار لتعديل الإدخال المحدد حاليًا في قائمة الأوضاع المخصصة.


انقر على هذا الخيار لاختبار الوضع المخصص في منطقة تحرير الأوضاع. سيحاول هذا الاختبار تعيين الوضع على شاشة العرض المحددة والتحقق من تعيينه بشكل صحيح.


انقر على هذا الخيار لإزالة الإدخال المحدد حاليًا في قائمة الأوضاع المخصصة.


انقر على هذا المربع للسماح بتعيين الأوضاع الأصغر من أوضاع سطح مكتب Windows التقليدية على شاشة العرض المحددة. قد يؤدي ذلك إلى احتمال ظهور المنطقة المرئية من شاشة العرض مكبرة/مصغرة أو إلى تحريكها أفقيًا حول سطح المكتب بناءً على إمكانيات شاشة العرض.


ضبط البعد الأفقي (أو عدد وحدات البكسل بالعرض) لوضع العرض الذي يتم تخصيصه.


ضبط البعد الرأسي (أو عدد وحدات البكسل بالطول) لوضع العرض الذي يتم تخصيصه.


ضبط ’معدل التحديث الرأسي لوضع العرض الذي يتم تخصيصه.


ضبط عدد الألوان المعروضة (يسمى أيضًا "bpp" أو "بت/بتات في البكسل") لوضع العرض الذي يتم تخصيصه.


اختيار أحد أوضاع عرض Windows القياسية لاستخدامه كنقطة بداية في منطقة تحرير الأوضاع.


يدرج أوضاع العرض المخصصة المتاحة حاليًا.


يدرج أوضاع العرض المتاحة حاليًا التي يمكن تعيينها على أجهزة العرض الخاصة المقترنة بشاشة العرض المحددة. تحتوي هذا القائمة فقط على الأوضاع التي يمكن عرضها بشكل فعلي على شاشة العرض هذه وقد تكون هذه الأوضاع ذات أبعاد أقل من أبعاد الأوضاع التي يمكن تعيينها على لوحة إعدادات خصائص العرض في Windows.


انقر على هذا المربع لتمكين الإعدادات المثلى لعرض محتوى الفيديو على التلفاز.


ضبط توقيت جهاز العرض مع الاحتفاظ بنسبة العرض إلى الطول الحالية.


عرض تمثيل رسومي لتكوين شاشات عرض ClearView. انقر على إحدى صور أجهزة العرض واسحبها لإعادة ترتيب تتابع شاشات العرض.


يحدد هذا الخيار تكوين شاشات العرض. الخيارات المتاحة هي كالتالي:

•	1 x 2

•	1 x 3

•	1 x 4

•	2 × 2

•	2 × 1

•	3 × 1

•	4 × 1


حدد شاشة العرض لاستخدامها كشاشة العرض المفضلة. يمكن تحديث شاشة العرض المفضلة، حسب الحاجة، باستخدام مربع تمرير "Preferred Display Refresh" ’تحديث شاشة العرض المفضلة‘


استخدم الماوس لتحديد شاشة العرض المفضلة. ستتم معاملة شاشة العرض التي يوجد مؤشر الماوس عليها حاليًا كشاشة العرض المفضلة لأغراض التحديث.


استخدم مربع التمرير هذا لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث شاشة العرض المفضلة بالمقارنة مع شاشات العرض غير المفضلة.

•	يحدد 1x أنه يتم تحديث شاشة العرض المفضلة مرة واحدة فقط في كل دورة.

•	يحدد 2x أنه يتم تحديث شاشة العرض المفضلة مرتين، بينما يتم تحديث شاشات العرض غير المفضلة مرة واحدة فقط في كل دورة.

•	يحدد 3x أنه يتم تحديث شاشة العرض المفضلة ثلاث مرات في كل دورة.


للمساعدة في تحديد إعدادات الساعة لما يلي:

•	Standard (2D) (قياسي (ثنائي الأبعاد)) الذي يؤثر فقط على التطبيقات ثنائية الأبعاد أو

•	Performance (3D) (أداء (ثلاثي الأبعاد)) الذي يؤثر فقط على التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يعمل تحديد إعداد الساعة Performance (أداء) على تحديد مدى سرعة تشغيل التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يعمل تحديد إعداد الساعة Standard (قياسي) على تحديد مدى سرعة تشغيل التطبيقات ثنائية الأبعاد.


يحدد أقصى إعداد آمن للساعة على نظامك في هذه اللحظة. قد يختلف الإعداد الأقصى للساعة الذي يتم تحديده هنا في عمليات التشغيل المتتابعة وهو يعتمد على مدى كفاءة النظام في معالجة اختبارات الضغط ذات الكشف التلقائي.


يسمح بإنشاء تراكب في أوضاع Span (التوسيع). )لا تستطيع بعض الأنظمة معالجة إنشاء التراكبات عند تمكين وضع Span (التوسيع)؛ ولكن هذا الخيار يتيح لك التغلب على هذا القيد.)


يؤدي الضغط على صورة الدبوس هذه إلى استمرار فتح القائمة المنبثقة عندما يكون دبوس الضغط مضغوطًا إلى الداخل. وعند تحرير دبوس الضغط، يتم إغلاق القائمة المنبثقة تلقائيًا، ويتم فتحها عندما يبتعد التركيز عن إطار لوحة التحكم.


إتاحة تحديد دقة pan-scan (التحريك الأفقي - الفحص) يدويًا لجهاز عرض محدد. إذا قمت بتحديد دقة pan-scan (التحريك الأفقي - الفحص)، فسيدخل برنامج التشغيل في وضع pan-scan (التحريك الأفقي - الفحص) بالدقة المحددة متى أمكن ذلك. ملاحظة: سيظل هذا الإعداد مطبقًا خلال عمليات إعادة تشغيل النظام.


حدد هذا المربع إذا كانت الشاشة الخاصة بك  (جهاز العرض) تدعم الاستدارة الأصلية. ملاحظة:  إذا كان شاشة العرض الخاصة بك لا تدعم الاستدارة الأصلية، فسيؤدي تحديد هذا المربع إلى تعطيل ميزة الاستدارة.


حدد هذا المربع لتمكين إعدادات الخصائص متنوعة القياس المحددة بواسطة المستخدم من تجاوز إعدادات الخصائص متنوعة القياس المحددة بواسطة التطبيق للتطبيقات ثلاثية الأبعاد.


اسحب مربع التمرير لتحديد الإعداد Performance (الأداء) (الموضح أدناه) لتحسين جودة تطبيقات Direct3D وOpenGL.

•	Application (التطبيق): استخدم هذا الإعداد لضمان تلبية برنامج التشغيل لجميع متطلبات التطبيق بشكل تام.

•	Quality (الجودة): استخدم هذا الإعداد الافتراضي لتحقيق أفضل توفيق بين متطلبات التطبيق والأداء.

•	Performance (الأداء): استخدم هذا الإعداد لتحقيق أعلى أداء للتطبيق.


حدد هذا المربع لتمكين Double Scan (الفحص المزدوج).

•	يعمل Double Scan (الفحص المزدوج) على تحسين جودة الصورة في مستويات الدقة المنخفضة ويعتبر ذلك من الأمور الهامة للغاية في عرض الفيديو على مساحة الشاشة بالكامل أو في ألعاب الكمبيوتر.

•	يتطلب Double Scan (الفحص المزدوج) ضعف عرض النطاق الترددي لجهاز العرض. للحصول على مستويات دقة ومعدلات تحديث أعلى، سيعمل برنامج التشغيل على العودة إلى الوضع القياسي تلقائيًا عندما يتخطى وضع الفحص المزدوج حدود إمكانيات جهاز العرض.


يتيح لك هذا إضافة أكثر من وضع مخصص واحد مع جميع مستويات عمق الألوان المدعومة.


يتيح لك هذا إضافة أكثر من وضع مخصص واحد مع جميع معدلات التحديث المدعومة.


لعرض إعدادات دقة الشاشة المتاحة لجهاز العرض. اسحب مربع التمرير لتحديد دقة شاشة مختلفة.


يعرض إعدادات الألوان المتاحة لدقة الشاشة المحددة حاليًا لجهاز العرض. انقر على عنصر التحكم لتحديد إعداد ألوان مختلف.


يدرج أحداث NVIDIA GPU الخاصة التي حدثت وتم تسجيلها بواسطة برنامج تشغيل الجهاز. يمكن عرض هذه الأحداث أيضًا عن طريق عارض سجل الأحداث.


تحديد تنسيقات البكسل المستخدمة للتراكبات في OpenGL.

•	تراكبات مفهرسة الألوان (8 بت في البكسل): استخدام تراكبات ذات لوحة ألوان 8 بت.

•	تراكبات RGB (تنسيق RGB555): استخدام تراكبات ذات 16 بت (RGB555).

•	فهرسة الألوان (8 بت في البكسل) وتنسيق RGB555: السماح للتطبيق باستخدام التراكبات ذات لوحة الألوان 8 بت أو 16 بت (RGB555).

ملاحظة: تتطلب التراكبات ذاكرة رسومات مضمنة وقد لا تتوفر في جميع مستويات الدقة. قد ترغب في تقليل الدقة أو عمق الألوان إذا واجهت مشاكل في الوصول إلى وظيفة التراكب.


لتمكين تصحيح جاما للخطوط التي تم منع ترادفها. تضع الخطوط التي تم منع ترادفها - والتي تم تطبيق تصحيح جاما عليها – في اعتبارها التنوع في إمكانيات عرض الألوان لأجهزة الإخراج عند إنتاج الخطوط المتجانسة.


لتمكين هذا النظام كنظام رئيسي. عند تمكين هذا الخيار، تُستخدم بطاقة الرسومات كبطاقة رئيسية تُنشئ إشارة مزامنة تأمين الإطارات.


Leading Edge (الحافة الصاعدة). عند تمكين هذا الخيار، سيُشير إلى استخدام الحافة الصاعدة لاكتشاف المزامنة.


Falling Edge (الحافة الهابطة). عند تمكين هذا الخيار، سيُشير إلى استخدام الحافة الهابطة لاكتشاف المزامنة.


Sync Delay (us) (مهلة المزامنة (الميكروثانية)) عند التواجد في الوضع الرئيسي، يُحدد هذا الخيار فترة الانتظار (بالميكروثانية) التي ينبغي أن تنتظرها بطاقة تأمين الإطارات حتى يتم إنشاء ذبذبات المزامنة.


Refresh (Hz) التحديث (هرتز). عند التواجد في الوضع الرئيسي، يكون هذا هو المعدل (بالهرتز) الذي تنشئ به بطاقة الرسومات ذبذبات مزامنة الإخراج.


Sync and connection status (حالة المزامنة والاتصال). تعرض هذه الرسومات الحالة الحالية للوحة تأمين الإطارات. يوجد فيما يلي أوصاف فردية:

•	Sync Ready (المزامنة جاهزة) – إشارة مزامنة من GPU المستخدمة في الإخراج

•	Swap Ready (التبديل جاهز)، إشارة بين وحدات GPU المستخدمة في مزامنة جميع وحدات GPU على السلسلة المتشابكة

•	Timing (التوقيت) – تشير بتات مزامنة التوقيت إلى وجود مزامنة توقيت عبر منافذ تأمين الإطارات.

•	Stereo Sync (مزامنة الاستريو) – المزامنة من بطاقة VGA. إذا لم يكن هناك تأمين للإطارات أو مزامنة شاملة، فسيتم استخدام هذه المزامنة.

•	In (إدخال) – موصل الإدخال لمزامنة تأمين الإطارات

•	Out (إخراج) – موصل الإخراج لمزامنة تأمين الإطارات

•	House Sync (المزامنة الشاملة) – إشارة المزامنة التي تم تلقيها من موصل BNC


Test Link (اختبار الارتباط). يقوم هذا الخيار بالاستعلام عن خيارات المزامنة والتحقق من التوصيلات. ويعرض بعد ذلك الحالة الحالية.


استخدم هذا لتحديد شاشتي العرض اللتين سيظهر عليهما سطح المكتب.  يمثل الرمز الأول شاشة العرض الرئيسية ويمثل الرمز الثاني شاشة العرض الثانوية.   هذه قائمة بجميع أزواج شاشات العرض التي يمكن استخدامها معًا.


استخدم هذا لتحديد كيف سيظهر سطح المكتب. \n\'شاشة عرض واحدة \' ويعني إظهار سطح المكتب على شاشة العرض الرئيسية فقط. \n\'عرض مزدوج\' ويعني إظهار سطحي مكتب مختلفين، واحد في كل شاشة عرض. \n\'التقليد\' ويعني تكرار نفس سطح المكتب على شاشتي العرض. \n\'التوسع الأفقي\' ويعني إظهار سطح مكتب واحد ممتد أفقيًا عبر شاشتي عرض. \n\'التوسع الرأسي\' إظهار سطح مكتب واحد ممتد رأسيًا عبر شاشتي عرض.


إخفاء الأوضاع التي لا يستطيع جهاز العرض هذا دعمها


عرض الأوضاع المخصصة فقط


لتمكين تراكب سطح المكتب عبر شاشات عرض nView في وضع التوسع الأفقي أو الرأسي.\n\nيسمح لك تراكب سطح المكتب بتكرار جزء من صورة شاشة العرض بالإضافة إلى حواف شاشات العرض المجاورة عند استخدام شاشات عرض متعددة لتكوين سطح مكتب واحد في وضع التوسع.


لتحديد عدد وحدات البكسل الأفقية التي يتم إجراء تراكب لها عند استخدام تراكب سطح المكتب في وضع التوسع الأفقي.


لتحديد عدد وحدات البكسل الرأسية التي يتم إجراء تراكب لها عند استخدام تراكب سطح المكتب في وضع التوسع الرأسي.


لتمكين خلط الصور الساقطة عبر شاشات العرض.\n\nلقد تم تصميم خلط الصور الساقطة للاستخدام مع شاشات العرض المستندة إلى أجهزة الإسقاط الضوئي، حيث يسمح لك خلط الصور الساقطة بالتعويض عن  اختلالات السطوع عند تراكب الإخراجات من عدد من الأجهزة المستندة إلى أجهزة الإسقاط الضوئي لتكوين صورة شاشة عرض واحدة سلسة.


لتحديد حواف شاشة العرض التي تريد تضمينها في خلط الصور الساقطة، انقر فوق أزرار الأسهم الموجودة على طول حواف صورة الشاشة.


لتحديد عدد وحدات البكسل - من حواف شاشة العرض الأفقية -  المستخدمة في خلط الصور الساقطة.


لتحديد مقدار حركة التدرج المستخدم لتقديم قيمة السطوع الأفقي على طول حواف شاشة العرض الأفقية المختلطة (يتراوح من 0 إلى 255 بكسل). \n\nيساعد استخدام مقدار كبير من الحركة على تقليل الخطوط الفاصلة المرئية على طول حواف شاشة العرض ويُسهّل محاذاة شاشة العرض ولكنه قد يقلل من جودة الصورة بدرجة ما.


لتحديد قيمة السطوع المستهدفة لحواف شاشة العرض الأفقية المختلطة (تتراوح من 0 إلى 255).  فكلما زاد العدد، زاد بريق الصورة عند الحواف المختلطة.


لتحديد عدد وحدات البكسل - من حواف شاشة العرض الرأسية - المستخدمة في خلط الصور الساقطة.


لتحديد مقدار حركة التدرج المستخدم لتقديم قيمة السطوع الرأسي على طول حواف شاشة العرض الرأسية المختلطة (يتراوح من 0 إلى 255 بكسل).\n\nيساعد استخدام مقدار كبير من الحركة على تقليل الخطوط الفاصلة المرئية على طول حواف شاشة العرض ويُسهّل محاذاة شاشة العرض ولكنه قد يقلل من جودة الصورة بدرجة ما.


لتحديد قيمة السطوع المستهدفة لحواف شاشة العرض الرأسية المختلطة (تتراوح من 0 إلى 255).  فكلما زاد العدد، زاد بريق الصورة عند الحواف المختلطة.


تصدير إعدادات تراكب سطح المكتب وخلط الصور الساقطة من مربع الحوار إلى ملف.


استيراد إعدادات تراكب سطح المكتب وخلط الصور الساقطة من ملف وملء مربع الحوار بهذه الإعدادات.


فرض دعم مُنتج خليط الفيديو. حدد هذا الخيار إذا كنت لا ترى شاشة عرض فيديو بمساحة كاملة على الجهاز المحدد للعرض بمساحة الشاشة بالكامل.


تمكين أو تعطيل تغيير حجم سطح المكتب ذو الدقة العالية. يحسن تغيير حجم سطح المكتب ذو الدقة العالية من جودة صورة سطح المكتب.


حرك مربع التمرير لتحديد إعداد Performance (الأداء) (الموضح أدناه) لتحسين جودة تطبيقات Direct3D وOpenGL.

•	Performance (الأداء) يوفر أفضل أداء للتطبيقات لديك.

•	Balanced (متوازن) هو الإعداد "الافتراضي" المستخدم لضمان جودة التطبيقات لديك وأدائها.

•	Quality (الجودة)  يوفر أفضل جودة للتطبيقات لديك.


#انقر لتشغيل سلسلة من الاختبارات الداخلية التي تعمل على تدريج مستويات بطاقة الرسومات لتوفير أفضل إعدادات لمزامنة الإطارات. يتم عرض النتائج والحالة الحالية.


#انقر للتعرف على شاشات العرض أو أجهزة العرض الأخرى المقترنة.


#انقر على السهم المتجه إلى الأسفل لتحديد شاشة العرض الرئيسية أو الثانوية استنادًا إلى شاشة العرض التي تريد مشاهدة فيديو التراكب عليها.