WGS-84,WGS-84,WGS-84,WGS-84,WGS-84,Potsdam,CH-1903,NTF,Ord Srvy GB,Ireland 1965,Geodetic'49
WGS-84, 0, 0, 0, 0, 0
European1950, -251, -0.000014192702, -87, -96, -120
Potsdam, 739.845, 0.000010037483, 587, 16, 393
CH-1903, 739.845, 0.000010037483, 674, 15, 405
NTF, -112.2, -0.000054738521, -168, -60, 320
Ord Srvy GB, 573.604, 0.000011960023, 375, -111, 431
NAD27 CONUS,-69.4,-0.000037264639,-8,160,176
NAD83, 0, -0.00000000016, 0, 0, 0
RT90,739.845, 0.000010037483, 498, -36, 568
AGD84, -23, -0.000000081204, -134, -48, 149
Ireland 1965,796.811,0.000011960023,506,-122,611
Geodetic'49, -251, -0.000014192702, 84, -22, 209
#Swedish Grid,RT90, 15.8082833, 0, 1, 1500000, 0
