Copyright: Copyright © 1998 Ing. Jiří Bureš


Témata nápovědy conVERTER

 Popis aplikace

 Co je conVERTER?

 Popis programu

 Ovládání aplikace

 Myš

 Klávesnice

 Menu

 Trocha teorie

 Jednotky SI

 Seznam jednotek a veličin

 Jednotky

 Veličiny

 Konstanty

 Jak?

 Jak se pohybovat po programu?

 Jak najít požadovanou jednotku?

 Jak tisknout?

 Jak zadat vlastní jednotky?

 Jak vytvořit skupiny jednotek?

 Jak znovu načíst jednotky po úpravě souboru Convert.sys?

 Hůře vidím, co s tím?

 Jak zobrazit převod mezi aktuální buňkou a 1. buňkou?

 Jak zobrazit neúplný text v režimu Náhled?

 Jak rychle zmenšit program?

 Jak ukončit program?

 Jak přispět ke zlepšení programu?

 Další informace

 Adresa autora

 Revieware

 Copyright


 Co je conVERTER?

Aplikace conVERTER slouží k přepočtu fyzikálních jednotek. Jednotky jsou rozděleny do 22 tématických okruhů.

Možnosti programu conVERTER:

 Převod (konverze) fyzikálních jednotek

 Editace jednotek uživatelem, doplňování dalších jednotek

 Kontextově senzitivní nápověda

 Ovládání myší a plné ovládání klávesnicí

 Standardně 22 témat (max. 24) s maximálně 100 jednotkami v tématu

 Maximálně 2400 jednotek ve všech tématech (ve verzi 1.2 Alfa 5 je jich 384)

 Kontrola vstupních hodnot při zadávání převodu

 Různá přesnost zobrazení (jednoduchá nebo dvojitá)

 Tisk nebo výstup do souboru, tisk výstupního souboru

 Nastavení úrovně zobrazení (může zobrazit jen některé koeficienty a tak používat sady jednotek)

 Načtení obsahu aktuální buňky do Schránky Windows

 Stavový řádek s informacemi o stavu programu a s ovládacími tlačítky

 Výběr jednotky z abecedního seznamu jednotek a přesun na zvolenou jednotku

 Převod hodnot z desítkové soustavy do jiných soustav

 Převod hodnot na zlomky

 Spouštění Kalkulačky Windows

 Režim náhled

 Režim Lupa

 Přesun obsahu aktuální buňky k dalšímu přepočtu

Požadavky na systém

 Počítač s operačním systémem Windows95 nebo Windows NT 4.0 a vyšším

 Myš


 Popis programu conVERTER

Hlavní obrazovka se skládá z několika oblastí:

Oblast	Popis

1	Seznam dostupných témat. Zobrazení seznamu je možné změnit klepnutím pravého tlačítka myši a volbou ze zobrazeného menu nad tímto seznamem (Ikony/seznam). Je možné klepnout na trojúhelník v lište s nadpisem aktuálního tématu a téma zvolit ze zobrazeného menu. Menu se také vyvolá klepnutím pravého tlačítka myši nad zadávací oblastí. F2 vyvolá seznam dostupných jednotek, Shift+F2 vyvolá seznam témat.
2	Další témata. Některá témata jsou rozdělena na další podtémata. Dané podtéma zvolíte klepnutím myši na tlačítko.
3	Oblast pro zadávání zabírá největší část obrazovky. Zleva je uveden název jednotky, zkratka jednotky a přepočtené hodnoty.
4	Aktuálního pole (zvýrazněno obrysovým obdélníkem) je možné zadat číselnou hodnotu, která se má převést. Po potvrzení klávesou Enter nebo přechodem na další řádek dojde k přepoctu.
5	Aktuální téma – titulek informuje o aktuálně zvoleném tématu
6	Tlačítko pro zobrazení seznamu témat. Klepnutím levým tlačítkem myši se zobrazí plovoucí menu s dostupnými tématickými okruhy. Levým tlačítkem myši vyberete požadované téma.
7	Krátký náhled zobrazuje převod mezi aktuální jednotkou a zákonnou jednotkou. V některých případech zobrazí “lidské” zobrazení zákonné jednotky (např. místo 750s zobrazí 0:12:30).
8	Stavový řádek zobrazuje další doplňkové informace o aplikaci.
9	Tlačítka pro změnu zobrazení reagují na klepnutí levým tlačítkem myši. F3 vypne nebo zapne stručné zobrazení. F4 zapne/vypne zobrazení lupy a F5 přesune obsah aktuální buňky do tématického okruhu Násobky a díly do buňky základ a nabídne přepočty.
 Ovládání programu


Ovládání programu

Program conVERTER se ovládá klávesnicí a (nebo) myší (levé i pravé tlačítko). Po nastartování programu je zobrazena titulní obrazovka. V seznamu dostupných témat zvolte požadované téma. Pro volbu tématu můžete použít i menu Témata (Alt+T). Můžete také vyvolat plovoucí menu s tématy (levé tlačítko nad trojúhelníkovým tlačítkem nebo pravé tlačítko myši nad oblastí převodních tabulek nebo Alt+T). V tématech můžete listovat pomocí F7 a F8 (zpět, vpřed).  V oblasti pro zadávání zadejte do požadovaného řádku číselnou hodnotu k převodu. Po stisku Enter se zadaná hodnota přepočte do všech řádku seznamu jednotek.

Poznámka:

Pouze u veličiny Teplota je možné použít záporná čísla. V ostatních případech je zadání převedeno na kladnou hodnotu.

Seznam témat (seznam veličin) se vyvolá stiskem Shift+F2. Abecední seznam jednotek se vyvolá stiskem F2. Pokud v seznamu jednotek opětovně stisknete F2 zobrazí se seznam veličin.

 Klávesové zkratky


Tématické okruhy

Tématické okruhy uvádí seznam programu dostupných veličin. Klepnutím myší se aktivuje dané téma. V režimu editace souboru Convert.sys slouží pro přesun na první jednotku dané veličiny.


Volba podtématu

Některé tématické okruhy jsou rozděleny na více témat podle veličin. Téma vyberte klepnutím na dané tlačítko nebo použijte kombinaci kláves Alt+podtržené_písmeno.


Jednotky dostupné v aktivním tématu.


Značky jednotek

V některých případech je použito zjednodušeného zápisu (10 2 = deset na druhou, 10-3 = deset na mínus třetí, omega = uvedený znak řecké abecedy).


Převedené (zkonvertované) hodnoty jednotek. Výpočet se provede po zadání hodnoty a po stisku Enter. Mimo teplotu není povoleno používání záporných hodnot. Ty jsou převedeny na kladné.


Aktivní buňka.

Pokud začnete psát na klávesnici, začne se zde objevovat zadávaný text. Přípustné jsou pouze číselné hodnoty. Pohyb se provádí kurzorovými šipkami, PgUp, PgDn, Home, End nebo lze použít myš.


Titulek tématu

V titulku se vypisuje jméno tématického okruhu. Klepnutí myši vyvolá menu se seznamem témat.


Tlačítko vyvolá menu seznam tématických okruhu.


Krátký náhled

Zobrazuje převod mezi právě aktuální buňkou a základní jednotkou. Variantně zobrazuje počet jednotek v tématu nebo standardní zobrazení základní veličiny (úhly a čas).


Celkový počet neprázdných témat.


Celkový počet jednotek

Celkový počet jednotek dostupných v programu. Klepnutím myši zobrazí abecední seznam dostupných jednotek. Poklepáním na zvolenou položku v seznamu bude nastaven daný tématický okruh a kurzor bude umístěn do dané buňky.


Počet jednotek v aktuálním tématickém okruhu.

Klepnutím myši zobrazí abecední seznam dostupných jednotek. Poklepáním na zvolenou položku v seznamu bude nastaven daný tématický okruh a kurzor bude umístěn do dané buňky.


Krátký náhled

Tlačítko zapíná nebo vypíná krátký náhled. Variantně lze použít F3.


Tlačítko zapíná nebo vypíná režim Lupa. Variantně lze použít F4.


Přesun hodnoty

Klepnutím myši na toto tlačítko přesune obsah aktuální neprázdné buňky do tabulky Násobky a díly a provede převod na jednotlivé exponenty. Obsah buňky je zároveň vložen do Schránky Windows. Variantně lze použít F5.


Číselné soustavy

Program umožňuje převod hodnoty v aktuální buňce (desítková soustava) do jedné z těchto číselných soustav:

Dvojková (binární)

Používá se převážně ve výpočetní technice. Čísla zapisuje pomocí dvou znaků (0, 1). Použijte položku v podmenu  Aktuální jako (menu Zobrazit) nebo Ctrl+B.

Osmičková (oktální)

Čísla zapisuje pomocí osmi znaků (0, 7). Použijte položku v podmenu  Aktuální jako (menu Zobrazit) nebo Ctrl+O.

Šestnáctková (hexadecimální)

Čísla zapisuje pomocí dvou znaků (0, F). Použijte položku v podmenu  Aktuální jako (menu Zobrazit) nebo Ctrl+H.

Poznámka:

Musí být nastaven režim Krátký náhled (F3).


Převod na zlomky

Po zvolení položky Zlomek (menu Zobrazit, podmenu Aktuální jako) nebo Ctrl+Z dojde k přepočtu hodnoty v aktuální buňce na zlomek ve tvaru Celá_část + Č/J. Vstupní výraz je zaokrouhlen na 5 desetinných míst a následně je číslo převedeno na zlomek. Například číslo 2,15 převede na tvar 2+3/20.

Poznámka:

Musí být nastaven režim Krátký náhled (F3).


Krátká nápověda

Klepnutím na toto tlačítko myší se kurzor změní na ?. Klepněte na nějaký prvek okna programu pro získání krátké nápovědy o tomto prvku.


Ukončení programu

Klepnutím myši ukončíte program.


Systémové menu okna

Klepnutí myši na toto tlačítko vyvolá systémové menu okna. Poklepání myší na toto tlačítko ukončí program.


Způsob zobrazení seznamu tématických okruhů (veličin) – ikony nebo seznam. Standardně je použito zobrazení seznam.


 Ovládání pomocí klávesnice

Všechny funkce programu conVERTER jsou dostupné z klávesnice.

Použití kláves

Tlačítko	Akce

Šipka nahoru	pohyb po buňkách  nahoru
Šipka dolů	pohyb po buňkách dolů
Home	přesun na první pozici v aktivní buňce
End	přesun na poslední pozici v aktivní buňce
PgUp	přesun na první buňku
PgDn	přesun na poslední buňku
Enter	potvrzení zadání (volby apod.)
Esc	minimalizace okna
F1	spustí nápovědu
F2	zobrazí seznam dostupných jednotek a přesune do něj kurzor
F3	zapne/vypne stručné zobrazení (náhled)
F4	zapne/vypne zobrazení Lupa
F5	přesun obsahu aktuální buňky do tabulky “Násobky a díly” do řádku základ a do Schránky
F6	zobrazí seznam fyzikálních konstant
F7	přesun o téma zpět
F8	přesun o téma vpřed
F9	vyvolá plovoucí menu pro změnu způsobu zobrazení seznamu témat a další funkce programu
F10	přesun do menu
Shift+F1	vyvolá nápovědu o použití klávesnice
Shift+F2	vyvolá seznam veličin a přesune do něj kurzor
Ctrl+F1	vyvolá kontextovou nápovědu
Ctrl+B	převede aktuální hodnotu do binární soustavy
Ctrl+C	kopíruje obsah aktivní buňky
Ctrl+D	nastaví dvojitou přesnost zobrazení čísel
Ctrl+E	editace souboru Convert.sys (jména a zkratky jednotek, přepočítací koeficienty)
Ctrl+H	převede aktuální hodnotu do hexadecimální soustavy
Ctrl+J	nastaví jednoduchou přesnost zobrazení čísel
Ctrl+K	spustí Kalkulačku Windows, pokud je již spuštěná (z conVERTERu) aktivuje ji. Soubor Calc.exe musí být ve vyhledávací cestě.
Ctrl+L	převod aktuální hodnoty na římské číslice
Ctrl+O	převede aktuální hodnotu do oktální soustavy
Ctrl+P	tisk do souboru nebo na tiskárně
Ctrl+R	znovu načte data ze souboru Convert.sys
Ctrl+S	uložení editovaného souboru Convert.sys
Ctrl+V	vloží obsah Schránky do aktivní buňky a přepočte
Ctrl+W	ukončení editace Convert.sys bez uložení
Ctrl+Z	převede aktuální hodnotu na zlomek
Alt+A	tabulka jednotek napětí
Alt+C	tabulka jednotek magnetické indukce
Alt+E	menu Editace
Alt+I	tabulka jednotek intenzity magnetického pole
Alt+J	tabulka jednotek jasu
Alt+L	tabulka jednotek osvětlení
Alt+M	tabulka jednotek magnetického toku
Alt+N	menu Nápověda
Alt+O	tabulka jednotek odporu
Alt+P	tabulka jednotek proudu
Alt+S	menu Soubor
Alt+T	menu Téma
Alt+V	tabulka jednotek svítivosti
Alt+Z	menu Zobrazit
Alt+F4	ukončení programu
Tip:

Po stisku F5 (viz výše) je text přesunut do Schránky Windows. Pokud přepnete např. do textového editoru a stisknete Ctrl+V bude obsah buňky přesunut na pozici kurzoru. Nemusíte tedy text přepisovat z programu conVERTER ručně. Můžete také samozřejmě použít Ctrl+C.


Ovládání programu pomocí myši

Ovládání programu odpovídá standardům platným pro ovládání Windows95. V hojné míre je využito pravého tlačítka myši pro vyvolávání různých plovoucích menu.

Tlačítko	Akce

Myš stojí	nad některými prvky okna zobrazí krátkou nápovědu nebo zobrazí detailní informace (např. nad prvkem Náhled)
Levé tlačítko	výběr položky, přesun kurzoru atd.
	klepnutí na tlačítko [image] a klepnutí na některý prvek okna programu vyvolá krátkou nápovědu
Pravé tlačítko	různá plovoucí menu


Menu

Klepněte na řádek se zobrazenými menu pro další nápovědu.

Menu Soubor

Menu Editace

Menu Zobrazit

Menu Téma

Provede volbu tématického okruhu jako kdyby byl tématický okruh zvolen v seznamu témat v levé části okna programu.

Menu Nápověda


Otevřít

Otevře uživatelský soubor s daty pro převod jednotek.


Znovu načíst

Znovu načte data ze souboru Convert.sys a zobrazí načtené jednotky (Ctrl+R). Tato funkce se používá pokud při běhu programu conVERTER uživatel upraví obsah souboru Convert.sys v externím editoru a potřebuje promítnout změny do běžícího programu bez nutnosti jeho nového startování.

Poznámka:

Pokud je pro editaci souboru Convert.sys použit vestavěný editor (Ctrl+E) dojde k novému načtení automaticky po volbě Uložit (Ctrl+S).


Editace

Volba je určena pro úpravy a doplňování vlastních jednotek. Volba otevře okno, ve kterém je zobrazen obsah souboru Convert.sys. Úpravami je možné např. doplňovat vlastní jednotky a jejich zkratky, mazat nepoužívané jednotky apod. Změny provedené při editaci jsou označeny červeně. Volba se aktivuje Ctrl+E.

Tip:

Pro rychlejší pohyb v zobrazeném textu klepněte na seznam veličin (témat). Kurzor se přesune na zvolené téma. Můžete také zvolit jednotku (Shift+F2 a výběr ze seznamu jednotek). Pro pohyb mezi jednotkami použijte F7 pro přechod na předchozí veličinu, nebo F8 pro přechod na následující veličinu.


Zavřít

Ukončí režim editace. Provedené změny nebudou uloženy a neprojeví se v činnosti programu. Následně je nastaveno téma Délka. Volba se aktivuje Ctrl+W.


Uložit

Ukončí režim editace a uloží provedené změny do souboru Convert.sys. Dojde k novému načtení všech jednotek, jejich zkratek a přepočítacích koeficientů. Následně je nastaveno téma Délka. Volba se aktivuje Ctrl+S.


Tisk

Umožní tisk na tiskárně nebo do výstupního souboru CONVERT.ASC různých položek podle nastavené volby. Pokud je aktivní režim editace souboru Convert.sys (Ctrl+E) tiskne tento soubor nebo aktuální výběr v okně editoru.


Kopírovat

Přenese do Schránky Windows obsah aktuální buňky. Takto uloženou hodnotu je možné přenést na jiné místo v tabulce, nebo do jiné aplikace (textový procesor apod.). Pokud je spuštěna editace souboru Convert.sys (Ctrl+E), bude do Schránky načten obsah aktuálního výběru.


Rozšířené kopírování

Přenese do Schránky Windows data podle vybrané volby. Takto uloženou hodnotu je možné přenést do jiné aplikace (textový procesor apod.).


Vložit

Vloží obsah Schránky Windows do aktuální buňky nebo (pokud je spuštěn režim editace) do editačního okna.


Jednoduchá a dvojitá přesnost

Způsob zobrazení výpočtu. Program interně pracuje s dvojnásobnou přesností. Standardně je pro zobrazování použito zaokrouhlené zobrazení v jednoduché přesnosti (Ctrl+J). Přepnutí na dvojitou přesnost (Ctrl+D) zobrazí více desetinných míst. Po přepnutí na dvojitou přesnost musí být provedený výpočet proveden znovu (dvakrát stisknout Enter).


Úroveň zobrazení

Určuje, která data budou načtena ze souboru Convert.sys a zobrazena v oblasti pro zadávání. Co se bude zobrazovat závisí na obsahu souboru Convert.sys. Po zvolení dané úrovně dojde k načtení jednotek a k jejich zobrazení.

Vše

Zobrazí všechny jednotky zadané v souboru Convert.sys (volba je aktivní při startu programu) – úroveň 1 až 3.

Úroveň 1

Zobrazí pouze základní jednotky.

Úroveň 2

Zobrazí jednotky úrovně 1 a 2. Úroveň 2 je v souboru Convert.sys označena znakem ‘+’ (plus) před názvem jednotky. Standardně jsou tak označeny cizí jednotky.

Úroveň 3

Zobrazí jednotky úrovně 1 a 3. Úroveň 3 je v souboru Convert.sys označena znakem ‘*’ (krát) před názvem jednotky. Standardně jsou tak označeny staré jednotky.

Poznámka:

Nastavená úroveň je zobrazena vpravo na titulku zadávací oblasti (vedle krátkého náhledu).

Tip:

Pokud chcete rychleji nastavit úroveň klepněte přímo na informaci o nastavené úrovni na titulku zadávací oblasti vedle krátkého náhledu.


Kalkulačka

Provede spuštění Kalkulačky Windows (Ctrl+K). Pokud již byla spuštěna z programu conVERTER bude Kalkulačka aktivovaná. Když není Kalkulačka (soubor Calc.exe) přítomna v systémových složkách  Windows nebo v adresáři aplikace conVERTER je vypsáno chybové hlášení a Kalkulačka se nespustí.


Index

Zobrazení obsahu Nápovědy programu conVERTER.


Jednotky SI

V historii existovaly různé soustavy jednotek (lišily se počtem i volbou základních jednotek). Do roku 1962 se u nás požívaly tři soustavy jednotek: MKSA (metr, kilogram, sekunda), CGS (centimetr, gram, sekunda) a MKpS (metr, kilopond, sekunda). Zákonem 35/62 Sb. bylo určeno 6 základních jednotek, které jsou základními jednotkami soustavy jednotek (Systéme International d’Unités – zkratka SI). Soustava SI obsahuje soustavu MKSA a dále ji rozšiřuje. Soustava SI je jedinou soustavou jednotek, které lze používat ve všech vědních a technických oborech.

Seznam a definice základních jednotek SI

Základní jednotka	Definice

metr	metr je délka, rovnající se 1 650 763,73 vlnových délek záření šířícího se ve vakuu, které odpovídá přechodu mezi hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86
kilogram	kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sévres
sekunda	sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cézia 133
ampér	ampér je proud, který při stálém průtoku dvěma  rovnoběžnými přímkovými velmi dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi vodiči sílu 2 E-7 newtonu na 1 m délky
kelvin	kelvin je 273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody
kandela	kandela je kolmá svítivost 1/6 E-5 m2 povrchu černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny za tlaku 101 325 pascalu
mol	mol je látkové množství soustavy, jejíž počet molekul (nebo částic) se rovná počtu atomu v 0,012 kg (přesně) izotopu uhlíku 12C


Veličiny a jednotky

V programu conVERTER se vyskytuje množství různých jednotek a veličin. Pro snadnější orientaci jsou jednotky seřazeny do tématických okruhu podle veličin.

Veličiny

Veličina je pojem, kterým lze kvalitativně a kvantitativně popsat jevy, stavy a vlastnosti různým materiálních objektu. Seznam témat (veličin) je dostupný v levé části obrazovky programu conVERTER (Shift+F2). Tématický okruh (veličinu) je možné zvolit klepnutím na seznam témat. Tématický okruh můžete také vybrat v menu, které se zobrazí po klepnutí na trojúhelníkové tlačítko v lište s názvem okruhu. Menu se seznamem témat se objeví také po klepnutí pravým tlačítkem myši nad pravou stranou okna programu nebo volbou menu Téma.

Jednotky

Jednotka je vhodně zvolená a definičně stanovená veličina určitého druhu sloužící k porovnání (k měření) veličin stejného druhu. V programu je také možné vyvolat abecední seznam všech v programu dostupných jednotek (F2).

Tip:

Pokud stisknete na klávesnici písmeno, přesune se kurzor na první slovo začínající tímto písmenem. Další stisk přesune kurzor na další slovo začínající tímto písmenem.


Veličiny a jednotky

V programu conVERTER se vyskytuje množství různých jednotek a veličin. Pro snadnější orientaci jsou jednotky seřazeny do tématických okruhu podle veličin.

Veličiny

Seznam témat (veličin) je dostupný v levé části obrazovky programu conVERTER (viz obrázek, položka 1) – Shift+F2 . Tématický okruh (veličinu) je možné zvolit klepnutím na seznam témat. Tématický okruh můžete také vybrat v menu, které se zobrazí po klepnutí na trojúhelníkové tlačítko v lište s názvem okruhu. Menu se seznamem témat se objeví také po klepnutí pravým tlačítkem myši nad pravou stranou okna programu nebo volbou menu Téma.

Jednotky

Jednotka je vhodně zvolená a definičně stanovená veličina určitého druhu sloužící k porovnání (k měření) veličin stejného druhu. V programu je také možné vyvolat seznam všech v programu dostupných jednotek (F2).

Tip:

Pokud stisknete na klávesnici písmeno, přesune se kurzor na první slovo začínající tímto písmenem. Další stisk přesune kurzor na další slovo začínající tímto písmenem.

 Vyvolání seznamu jednotek


Veličina

je pojem, kterým lze kvalitativně a kvantitativně popsat jevy, stavy a vlastnosti různých materiálních objektů.

Příklad:

délka, hmotnost, síla, energie apod.


Jednotka veličiny

je vhodně zvolená a definičně stanovená veličina určitého druhu sloužící k porovnání (k měření) veličin stejného druhu.

Příklad:

metr, kilogram, newton, joule apod.


Fyzikální konstanty

Veličina	Symbol	Hodnota	Nepřesnost (ppm)

ekvivalent energie klidové hmotnosti	E	8,987 555 E16 J.kg-1	± 8,8
hmotnost klidová elektronu	me	0,910 953 4 E-30 kg	± 5,1
hmotnost klidová neutronu	mn	1,674 954 3 E-27 kg	± 0,38
hmotnost klidová protonu	mp	1,672 648 5 E-27 kg	± 5,1
jednotka hmotnosti atomová	u	1,660 565 5 E-27	± 5,1
konstanta Avogadrova	NA	6,022 045 E23 mol-1	± 0,008
konstanta Boltzmannova	k	1,380 622 E-23 J.K-1	± 32
konstanta Faradayova	F	9,648 456 E4 C.mol-1	± 2,8
konstanta gravitační		6,672 E-11	± 615
konstanta jemné struktury		7,297 350 6 E-3	± 0,82
konstanta Planckova	h	6,626 176 E-34 J.Hz-1	± 5,4
konstanta plynová molová	R	8,314 41 J.mol-1.K-1	± 31
konstanta Rydbergova	R	1,097 373 177 E7 m-1	± 0,075
konstanta Stefanova–Boltzmannova		5,670 32 W.m-2.K-4	± 125
náboj elektronu elementární	e	1,602 189 2 E-19 C	± 2,9
náboj elektronu specifický	e/me	1,758 804 7 E11	± 2,8
objem molární ideálního plynu (T=273,15, p=101,325 kPa)	Vm	22,413 83 l.mol-1	± 31
permitivita vákua		8,854 187 82 E-12 F.m-1	± 0,008
poloměr Bohrův	a	0,529 177 06 E-10 m	± 0,82
poměr hmotnosti proton/elektron	mp/me	1836,151 52	± 0,35
rychlost světla ve vakuu	c	2,997 925 58 E8 m.s-1	± 0,004


Navigace po programu

Po programu conVERTER se můžete pohybovat pomocí klávesnice nebo myši nebo kombinací tohoto ovládání. Po startu programu nejprve zvolte ze seznamu témat tématický okruh (můžete také stisknout Alt+T a z menu zvolit tématický okruh). Po tématech (veličinách) se můžete také pohybovat pomocí F7 (pohyb zpět) a F8 (pohyb vpřed).

Kurzor se sám přesune na první řádek seznamu jednotek daného tématického okruhu. Nyní použijte kurzorové šipky (dolů, nahoru) pro najetí na řádek s požadovanou jednotkou. Ovládání pohybu po seznamu jednotek odpovídá ovládání pohybu po buňkách některých tabulkových procesoru.

Zadejte číselnou hodnotu, kterou chcete převést a ukončení zadání potvrďte stiskem Enter. Mimo teplotu není povoleno používání záporných hodnot. Ty jsou převedeny na kladné.

 Klávesové zkratky

 Použití myši


Vyhledání jednotky

Pokud nevíte, ve kterém tématu se nachází určitá jednotka vyvolejte seznam dostupných jednotek. Seznam se vyvolá pomocí F2 nebo klepnutím na stavový řádek (oblast Jednotek nebo Jednotek v tématu) popřípadě volbou položky Seznam jednotek v hlavním menu (vyvolá se pravým tlačítkem nad seznamem témat).

Tip:

Poklepáním na vybranou jednotku program nastaví téma příslušející jednotce a přesune kurzor na tuto jednotku.


Tisk

Nastavuje volby pro tisk. Pokud chcete další nápovědu klepněte myší na oblast, která Vás zajímá zobrazenou na obrázcích dole.

Výstup na tiskárnu

Výstup do souboru


Výstupní zařízení

Volba výstupního zařízení, na které bude proveden tisk. Volbu provedete klepnutím levým tlačítkem myši.

Tiskárna

Tisk bude proveden na nastavené systémové tiskárně.

Soubor

Vybraná data budou uložena do souboru (CONVERT.ASC).


Co se bude tisknout nebo ukládat

Klepnutím myši vyberete co se bude tisknout.

Aktuální hodnota

Tisk (uložení) hodnoty aktuální buňky (např. ‘9,874’)

Aktuální řádek

Tisk (uložení) obsahu aktuálního řádku (např. ‘metr m 127’)

Náhled

Tisk (uložení) obsahu náhledu (řádek v horní části obrazovky se srozumitelným zápisem převodního stavu mezi aktuální buňkou a základní jednotkou). Pokud není náhled zobrazen není volba dostupná.

Tabulka

Tisk (uložení) celé tabulky.

Obsah souboru

Tisk obsahu výstupního souboru (CONVERT.ASC). Pokud soubor neexistuje není volba dostupná.


Potvrdí nastavení a provede tisk (uložení) požadovaných dat.


Zruší operaci a vrátí zpět do programu – tisk (uložení) se neprovede.


Nastavení velikosti písma

Velikost písma pro tisk na tiskárně se nastaví posunem ukazatele myší. Aktuální nastavená velikost písma v bodech je zobrazena vedle ukazatele.


Operace s výstupním souborem

Umožňuje zvolit operace prováděné s výstupním souborem.

Mazat výstupní soubor

Před uložení smaže stávající obsah výstupního souboru.

Při tisku výstup oddělit

Při tisku ukončí zápis oddělovací čarou. Jednotlivé výstupy budou odděleny.


Jméno tiskárny

Označení aktuální tiskárny, na kterou se bude tisknout.


Jméno výstupního souboru

Jméno a umístění výstupního souboru, do kterého budou zvolená data uložena. Standardní jméno souboru je CONVERT.ASC.


Stavový řádek

V dolní části obrazovky je stavový řádek se základními informacemi o stavu programu a s tlačítky pro změnu zobrazení.

1	Celkový počet témat
2	Celkový počet převáděných jednotek. Klepnutí vyvolá seznam dostupných jednotek.
3	Počet jednotek v aktivním tématu. Klepnutí vyvolá seznam dostupných jednotek.
4	Zapne/vypne krátký náhled
5	Zapne/vypne režim Lupa
6	Přesun k dalšímu přepočtu Násobku a dílu


Režim náhled

Režim náhled zobrazuje převod mezi aktuální buňkou a 1. buňkou daného tématu. Pokud zvolíte převod jednotek do jiných číselných soustav, na zlomky nebo na římské číslice zobrazí se v náhledu výsledek převodu.

Režim je možné vypnout a zapnout klepnutím myší na tlačítko F3 – náhl. nebo stiskem klávesy F3. Režim je dostupný mimo titulní obrazovku.

Tip:

Pokud je text náhledu delší než je prostor k zobrazení, je text odříznut. Na konci textu náhledu jsou zobrazeny 3 tečky (…). Pokud chcete vidět celý text náhledu najeďte nad náhled myší a chvíli počkejte. Objeví se nápovědný text s úplným zobrazením náhledu.


Lupa

Pokud se Vám zdá, že jsou čísla příliš malá, nebo jsou špatně čitelná spusťte režim lupa. Stiskněte klávesu F4 nebo klepněte myší na tlačítko F4 – lupa na stavovém řádku. Pod menu se zobrazí bílá plocha lupy, ve které se bude zobrazovat hodnota zákonné jednotky, hodnota zadané jednotky a hodnota aktivní buňky (buňka, ve které je kurzor). Pokud zvolíte převod jednotek do jiných číselných soustav, na zlomky nebo na římské číslice zobrazí se v lupě výsledek převodu.

Lupu vypnete tak, jak jste ji nastartovali (F4…).

Poznámka:

Pokud je text v Lupě delší než je šířka Lupy objeví se v pravém horním rohu Lupy rolovací šipky. Pomocí těchto šipek je možné prohlížení obsahu Lupy – text se posouvá ve směru šipky, na kterou klepnete levým tlačítkem myši.


Exponenciální zobrazení

Některé číselné hodnoty bývají špatně čitelné (ve smyslu porozumění). Proto se používá exponenciální zobrazení čísla. Například číslo 1234213542 je “hůře čitelné” než odpovídající zápis 1, 234213542 E9. Pokud jste převodem získali nečitelnou hodnotu najeďte na buňku s tímto číslem a stiskněte F5 nebo klepněte na tlačítko F5 – předp. Obsah buňky se přenese do řádku základ v tématu Násobky a díly. Tady můžete zjistit, který exponent (a předpona) nejlépe vyhovuje (program sám takový řádek nabídne).


Rychlé zmenšení programu

Pomocí klávesy Esc zmenšíte program do ikony. Okamžitě po stisku Esc se program minimalizuje.


Zadání vlastních dat

Všechny informace o jednotkách, jejich zkratkách a konverzních koeficientech jsou uloženy v souboru CONVERT.SYS, který je v adresáři s aplikací conVERTER. Tento textový soubor je možné volně upravovat a doplňovat do něj vlastní jednotky. Před úpravami nezapomeňte zálohovat soubor CONVERT.SYS. Dále je tento soubor možné upravovat přímo z programu conVERTER po zvolení položky Editace v menu Soubor (Ctrl+E).

Formát souboru CONVERT.SYS

•	textový soubor (možno editovat např. aplikací Poznámkový blok)

•	každý řádek obsahuje jednu větu pro jednu jednotku

•	formát věty: OKRUH|JEDNOTKA|ZKRATKA|KOEFICIENT|NOVÁ_OBLAST

OKRUH – pořadové číslo okruhu (viz tabulka níže). Povinná hodnota.

JEDNOTKA – jméno jednotky (např. metr)

ZKRATKA – označení zkratky (např. m)

KOEFICIENT – koeficient přepočtu k základní jednotce – číslo (1 yard = 0,9144 metru potom KOEFICIENT=0.9144). Koeficient může obsahovat konstantu pro Ludolfovo číslo ‘PI’  a znak pro zlomek ‘/’. Může tedy obsahovat i jednoduché vzorce (např. PI/180). Povinná hodnota.

NOVÁ_OBLAST – u první věty nového tématu musí být uvedeno slovo True, v ostatních případech neuvádějte nic. Povinná hodnota u první věty nového okruhu.

•	jednotlivé položky věty jsou odděleny znakem ‘|’ (Ctrl+Alt+W, Alt+0124).

•	všechny věty jednoho okruhu musí být v souboru umístěny za sebou (pořadí vět udává pořadí jednotek v programu).

•	maximální počet vět (jednotek) v jednom tématu je 50.

•	u okruhu číslo 13 – teplota nedoplňujte další jednotky! Program počítá převody podle jiného schématu než je tomu u všech ostatních jednotek. Proto nezadávejte ani jiné koeficienty než jsou uvedeny (0).

•	u koeficientů se pro oddělení desetinných míst nepoužívá desetinná čárka, ale desetinná tečka!

•	znak ‘ (apostrof – Alt+039) slouží jako znak uvozující poznámku. Musí být na 1. pozici na řádku, další text uvedený za apostrofem je při načítání dat do programu conVERTER ignorován.

•	soubor nesmí obsahovat prázdné řádky.

Příklad věty:

Uživatelská délková míra vrabčí skok má zkratku jednotky vs. 1 vs = 0,15 m.

1|vrabčí skok|vs|0.15

Použité hodnoty OKRUH

Pro hodnoty v položce OKRUH jsou povoleny pouze tyto hodnoty:

Hodn.	Veličina	Hodn.	Veličina

1	Délka	13	Teplota
2	Obsah	14	Rovinný úhel
3	Objem	15	Čas
4	Hmotnost	91	Proud
5	Síla	92	Napětí
6	Tlak	93	Odpor
7	Práce	94	Magnetický tok
8	Výkon	95	Magnetická indukce
9	9|||1|True	96	Intenzita mag. Pole
10	10|||1|True	101	Svítivost
11	Násobky a díly	102	Jas
12	Rychlost	103	Osvětlení
Další informace o položce JEDNOTKA

První znak v položce jednotka určuje úroveň zobrazení.

Znak	Akce

+	Znak pro úroveň 2
*	Znak pro úroveň 3
jiný znak	Znak pro úroveň 1
Příklad věty:

Objemová míra salmanazar nemá zkratku jednotky a 1 salmanazar = 0,01135624 m3; jednotka bude patřit do úrovně 2.

3|+salmanazar||0.01135624

Tip:

Můžete vytvořit vlastní věty pro okruh 9 a 10. Tyto okruhy jsou v programu conVERTER prázdné – po jejich zvolení jsou uživateli nabídnuta tlačítka pro výběr podtémat.


Ukončení programu

Program conVERTER můžete ukončit několika způsoby:

•	klávesová zkratka Alt+F4

•	volba položky Konec z menu Soubor

•	klepnout na tlačítko

•	klepnout na ikonku v levé části titulkové lišty a zvolit položku Zavřít

•	poklepat na ikonku v levé části titulkové lišty

•	klepnout pravým tlačítkem na titulkovou lištu a zvolit položku Zavřít

Při všech těchto volbách zvolte tlačítko Ano v dialogovém boxu.


Copyright

Tento softwarový produkt je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

Licence freeware

Udělují se následující práva:

•	Na počítač smíte nainstalovat a provozovat libovolný počet kopií aplikace conVERTER.

•	Kopie aplikace conVERTER můžete rovněž uložit nebo instalovat do paměťového zařízení, jako je např. síťový server a provozování aplikace conVERTER na dalších počítačích v rámci interní sítě je volné.

Popis dalších práv a omezení

•	Zpětná analýza, dekompilace a převod ze strojového kódu aplikace conVERTER nejsou povoleny, s výjimkou a v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem a jež má přednost před tímto omezením.

•	Aplikaci conVERTER nelze prodávat a pronajímat, ale lze ji propůjčovat a dále volně šířit dalším uživatelům

Autorská práva

Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se aplikace conVERTER jsou majetkem Ing. Jiřího Bureše nebo jeho autorizovaných dodavatelů. Aplikace conVERTER je chráněna autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, že s aplikací conVERTER musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům.

conVERTER © Copyright Ing. Jiří Bureš, 1998

FREEWARE & REVIEWARE

Autor aplikace conVERTER uvítá všechny připomínky a názory. Pište na adresu:

Ing. Jiří Bureš

6. května 116

769 01	Holešov

Copyright

Microsoft a Windows 95/NT jsou registrované obchodní značky Microsoft Corporation

Poděkování

•	Touto cestou chci poděkovat Petru Filipovi za jeho program Re Counter 1.1, který byl prvotním impulsem k napsání programu conVERTER. Protože mi v programu Re Counter chyběly některé jednotky k přepočtu a jeho vlastnosti nebyly přímo ideální, rozhodl jsem se vytvořit conVERTER.

•	Chci také poděkovat R. S. Luhmanovi – SMI Corporation (autor programu Convert It! 2.0).

•	Nemůžu vynechat J. Turka a Ing. J. Fišera za jejich konstruktivní připomínky k prvním (nonrelease) verzím programu conVERTER.

•	Největší poděkování patří mé ženě, která přispěla k dokončení programu nejen činností beta testera.

Použitá literatura

 Bartsch H.–J.: Matematické vzorce. Praha, SNTL 1987.

 Janotka M.– Linhart K.: Zapomenutá řemesla. Praha, Nakladatelství Svoboda 1984.

 Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha, SPN 1979.

 Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha, SPN 1989.

 Kolektiv autorů: Slovník antické kultury. Praha, Nakladatelství Svoboda 1974.

 Kolektiv autorů: Technický naučný slovník. Praha, SNTL 1981.

 Küster F. W. – Thiel A.: Chemickoanalytické výpočetní tabulky. Praha, Academia 1988.

 Šindelář V. a kolektiv: Metrologie a zavedení soustavy jednotek SI. Praha, SNTL–VÚNM 1976.


Revieware

Tato aplikace je typu Revieware. Tento pojem jsem si vytvořil pouze pro svou potřebu a nevím, jestli se nevyskytuje i v jiných souvislostech.

Poznámka:

Review je anglické slovo a znamená mimo jiné posoudit. Touto cestou bych chtěl požádat všechny uživatele conVERTERu, aby mi zaslali své připomínky, dotazy a názory týkající se tohoto programu.

Jsem rád, že jste vyzkoušeli můj program conVERTER. A když se Vám líbil a používáte ho, jsem ještě radši. Pokud máte k programu jakékoli připomínky, postřehy nebo máte nápady k vylepšení jeho funkcí uvítám všechny písemné náměty. Rozumné náměty se pokusím zapracovat do dalších verzí programu.

Pište prosím na adresu:

Ing. Jiří Bureš

6. května 116

769 01	Holešov

Zdravím Vás a přeji pěkný den


Adresa autora programu

Ing. Jiří Bureš

6. května 116

769 01	Holešov


Metr je délka, rovnající se 1 650 763,73 vlnových délek záření šířícího se ve vakuu, které odpovídá přechodu mezi hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86.

Metr byl dříve definován jako vzdálenost dvou rysek na mezinárodním prototypu metru, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sévres, měřená při teplotě 0°C a tlaku 1,013 25 E5 Pa. Nově přijatá definice nemění velikost metru, pouze ji zpřesňuje. Určuje délku metru pomocí vlnové délky záření kryptonu, nezávisle na původním mezinárodním prototypu, aby se zajistila trvalá stabilita této základní jednotky s největší možnou přesností. Krypton 86 je izotop kryptonu s nukleonovým číslem 86. 2p10 a 5d5 jsou spektroskopická označení příslušných energetických hladin atomu. Příslušné záření má červenou barvu a vlnovou délku ~605,780 2 nm.


Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sévres.


Ampér je proud, který při stálém průtoku dvěma  rovnoběžnými přímkovými velmi dlouhými vodice zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi vodici sílu 2 E-7 newtonu na 1 m délky.


Kelvin je 273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody.

Teplota trojného bodu vody je teplotou rovnovážného stavu ledu, vody a vodní páry; trojný bod vody je základním teplotním bodem. Termodynamická teplota začíná absolutní nulou. Termodynamická teplota trojného bodu vody je 273,16 K. Nula Celsiovy stupnice přísluší termodynamická teplota 273,15 K přesně leží 0,01 K pod trojným bodem vody a je to přibližně teplota tuhnutí vody při tlaku 1,013 25 E5 Pa. Teplota 100 °C je přibližně teplota varu vody při témže tlaku. Teplotní stupeň je v obou stupnicích stejný.


Kandela je kolmá svítivost 1/6 E-5 m2 povrchu černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny za tlaku 101 325 pascalu.


Newton je síla, která uděluje tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s-2.


Pascal je tlak, který vyvolá síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu 1 m2 kolmou ke směru síly.


Joule je práce, kterou vykoná síla 1 newtonu působící ve směru síly po dráze 1 m.


Coulomb je elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy.


Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu.


Farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu.


Ohm je odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.


Tesla je magnetická indukce, při níž je v ploše s obsahem 1 čtverečného metru umístěné kolmo ke směru magnetické indukce magnetický indukční tok 1 weberu.


Watt je výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu.


Weber je magnetický indukční tok, který indukuje v závitu jej obepínajícím elektromotorické napětí 1 voltu, zmenšuje-li se tento tok rovnoměrně tak, ze za 1 sekundu zanikne.


Ampér na metr je intenzita magnetického pole uvnitř velmi dlouhého solenoidu, u něhož součin proudu a délkové hustoty závitu je 1 ampér na metr.


Lumen je světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech 1 kandela.


Lux je osvětlení plochy, na jejíž každý čtvereční metr dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 1 lumenu.


Kandela na čtvereční metr je jas zdroje, jehož svítivost na 1 čtvereční metr zdánlivé plochy zdroje je rovna 1 kandele; zdánlivou plochou se přitom rozumí obsah průmětu skutečné plochy do roviny kolmé ke směru záření.