Telefonické připojení sítě

Telefonické připojení sítě je klientská verze služby dálkového přístupu Windows NT (RAS).

Umožní vám připojení k podnikové síti z kteréhokoliv vzdáleného místa, kde je elektrická zásuvka a telefonní přípojka pro modem, například z bytu nebo z hotelu. Telefonické připojení sítě vytočí telefonní číslo serveru a naváže dálkové spojení se sítí. Po připojení můžete používat všechny aplikace stejně jako v kanceláři při přímém připojení k síti nebo k místní databázi.

K dispozici máte například tyto možnosti:

pomocí průzkumníka Windows NT můžete pracovat se vzdálenými databázemi

můžete posílat a přijímat elektronickou poštu

můžete tisknout soubory na tiskárně v kanceláři

Klienti telefonického připojení sítě se mohou s použitím protokolů TCP/IP, IPX nebo NETBEUI připojit k serverům typu SLIP, PPP a Microsoft RAS přes modem, vedení ISDN, síť X.25 nebo připojení PPTP.

Telefonické připojení sítě neumožňuje přístup ke svazkům formátu Macintosh a k tiskárnám sítě AppleTalk.


Položky aktuálního telefonního seznamu. Vyberte požadovanou položku a klepněte na tlačítko Vytočit. Tlačítkem Více můžete vybranou položku upravit, klonovat nebo odstranit.

Výchozím seznamem je systémový telefonní seznam (v souboru rasphone.pbk). Chcete-li používat jiný výchozí seznam, klepněte na tlačítko Více a zvolte příkaz Uživatelské předvolby. Na kartě Telefonní seznam vyberte osobní nebo jiný telefonní seznam.


Chcete-li do telefonního seznamu přidat novou položku, klepněte na toto tlačítko.


Chcete-li zobrazit nabídku s dalšími příkazy, například pro úpravu, odstranění a klonování položky, klepněte na toto tlačítko.


Toto pole obsahuje celé vytáčené číslo včetně směrového čísla, čísla linky a vlastností vytáčení. Chcete-li toto číslo změnit nebo napsat jiné číslo, které dočasně nahradí stávající telefonní číslo položky, klepněte na tlačítko Umístění.


Určení místa, odkud voláte.

Používáte-li přenosný počítač, můžete nastavit vlastnosti různých míst, odkud často voláte například kancelář, byt nebo hotel. Telefonické připojení sítě bude podle zvoleného místa vytáčet různé směrové kódy a čísla linek.


Chcete-li změnit vlastnosti vybraného místa nebo vytvořit nové, klepněte na toto tlačítko.

Obsah zobrazeného dialogového okna závisí na tom, jestli jste zaškrtli políčko Použít vlastnosti vytáčení telefonu na kartě Základní. Ve výchozím stavu je políčko prázdné a dialogové okno bude obsahovat směrová čísla a čísla linek používaná předchozími verzemi služby RAS.

Zaškrtnete-li uvedené políčko, můžete využít rozšířených vlastností telefonického vytáčení, které se uplatní zejména při meziměstském volání nebo při použití kreditní karty.


Chcete-li vytočit položku telefonního seznamu vybranou v okně Vytočit položku, klepněte na toto tlačítko.


Chcete-li zavřít dialogové okno, klepněte na toto tlačítko.


Napište název volané položky (jméno společnosti nebo serveru). Název může mít nejvýše 256 znaků. Obvykle se používá název vzdáleného serveru nebo typ připojení, například "připojení PPP k Internetu" nebo "připojení SLIP k Internetu".

Zadané jméno se zařadí do telefonního seznamu.


Toto okno je vám k dispozici pro případné poznámky k vybrané položce.


Vyberte stát, ve kterém se nachází volaný server telefonického připojení.


Napište směrové číslo oblasti, ve které se nachází server telefonického připojení.

Je-li server v zahraničí, napište směrové číslo města bez počáteční nuly (například místo "071", napište jen "71").


Napište číslo serveru telefonického připojení. Informace o posloupnostech speciálních znaků najdete v tématu Znaky pro úpravu vytáčení.


Chcete-li přidat k položce náhradní telefonní čísla, klepněte na toto tlačítko. Není-li možné se dovolat na první číslo, vytáčí se postupně náhradní čísla, dokud se připojení nepodaří.


Vyberte zařízení, které chcete použít pro připojení jako první. Je-li zaškrtnuto políčko Pokud zaneprázdněn, použít jiný port a první zařízení selže, bude použito jiné zařízení stejného typu.

Vyberete-li v dialogovém okně Vytočit pomocí volbu více linek, naváže se vícenásobné spojení sdružující několik fyzických linek do jednoho logického svazku. Tím vznikne sloučená linka s vyšší propustností dat.

Chcete-li použít vícenásobné spojení, musí tuto volbu použít klient i server.

Použité modemy a karty můžete nastavit tlačítkem Konfigurovat.


Chcete-li nastavit parametry vybraného zařízení, klepněte na toto tlačítko. U modemu můžete například zvolit přenosovou rychlost a zapnout modemovou kompresi.


Zaškrtnete-li toto políčko, budou použity vlastnosti vytáčení telefonu. Tato volba se používá hlavně u meziměstských volání a při použití karty. Jestliže je zapnutá, klepnete-li na tlačítko Umístění v dialogovém okně Telefonické připojení sítě, objeví se dialogové okno Vlastnosti vytáčení. Jinak se po klepnutí na stejné tlačítko objeví dialogové okno Místní nastavení s ovládacími prvky pro směrová čísla a čísla linek známými v předchozích verzích programu RAS.

Patří-li volané číslo do vaší podnikové telefonní sítě, toto políčko nezaškrtávejte.


Vyberte typ serveru telefonického připojení. V případě pochybností vyberte typ PPP. Chcete-li se připojit k serveru používajícímu protokol SLIP, vyberte typ SLIP. Voláte-li server používající protokol starší verze programu RAS, vyberte typ Windows NT 3.1, Windows for Workgroups 3.11.

U některých typů serverů nejsou na kartě Server k dispozici všechny protokoly a volby.


Síťové protokoly jsou protokoly používané při komunikaci se servery místní sítě po připojení k serveru RAS. V případě pochybností se poraďte se správcem sítě.

Vybrat je možné i více protokolů najednou. Nainstalované protokoly jsou na začátku automaticky zaškrtnuty.


Síťový protokol TCPIP Transmission Control Protocol/Internet Protocol  se používá ke komunikaci mezi propojenými sítěmi.

Jedná se o soubor síťových protokolů používaných v síti Internet.


Soubor protokolů NetWare se používá v sítích Novell.


Síťový protokol NetBEUI se používá v sítích Microsoft. Jedná se o implementaci standardu NetBIOS firmy Microsoft.


Toto tlačítko umožňuje nastavit parametry protokolu TCP/IP pro vybranou položku telefonního seznamu. Připojujete-li se k serveru Windows NT, Windows 95, Windows for Workgroups nebo k jinému serveru dálkového přístupu firmy Microsoft, nemusíte parametry protokolu TCP/IP měnit.


Telefonické připojení sítě umožňuje použít kromě modemové komprese také softwarovou kompresi dat. Jejím použitím zvýšíte propustnost spojení i bez modemové komprese.

Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete softwarovou kompresi.

Rady pro účinné využití komprese najdete v tématu Doporučení pro kompresi.


Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete nové, rozšířené možnosti protokolu PPP, které však mohou při připojení ke starším serverům typu PPP způsobit potíže. V případě opakovaných potíží nechte políčko prázdné.

Necháte-li políčko prázdné, nebudou během sjednávání doplňků LCP protokolu PPP posílány pakety s identifikací, se zbývajícím časem, ani požadavky na zpětné volání.


Nechcete-li po vytočení čísla použít předpis ani okno terminálu, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li použít po vytočení čísla okno terminálu. zaškrtněte toto políčko.

Další informace najdete v tématu Použití terminálu dálkového přístupu při přihlášení na vzdálený počítač


Chcete-li použít po vytočení čísla vybraný předpis, zaškrtněte toto políčko.


Vyberte předpis, který chcete použít po vytočení čísla. Předpisy jsou umístěny v souboru Switch.inf, kde je můžete upravovat a vytvářet nové.

Další informace najdete v tématu Automatické přihlášení pomocí předpisů ze souboru SWITCH.INF


Klepnutím na toto tlačítko vyvoláte soubor Switch.inf, v němž můžete upravovat stávající předpisy a vytvářet nové.


Klepnutím na toto tlačítko se aktualizuje seznam předpisů podle souboru Switch.inf.


Chcete-li použít předpis před vytočením čísla například je-li na klientské straně zprostředkující zařízení, klepněte na toto tlačítko.


Touto volbou můžete určit povolený způsob ověření a šifrování telefonického připojení. Při ověřování se zkoumá oprávnění klientů pro přístup k serveru. Šifrování zamezuje úniku informací během komunikace.


Tato volba umožňuje připojení s použitím libovolného ověření požadovaného serverem (MS-CHAP, MD5-CHAP, SPAP, PAP). Toto nastavení je nejliberálnější a používá se pouze v případech, kdy není kladen velký důraz na bezpečnost. Slouží pro připojení k serverům, které nepocházejí od firmy Microsoft.


Tato volba umožňuje připojení s použitím libovolného typu ověření kromě typu PAP.

Používá se při připojení k serverům nepocházejícím od firmy Microsoft, kdy nechcete posílat nezašifrovaná hesla.


Tato volba umožňuje pouze připojení s ověřením typu MS-CHAP.

Používá se při připojení k serverům firmy Microsoft. K dispozici je navíc možnost zapnout šifrování dat nebo změnit použití hesla telefonického připojení.


Tato volba zapne šifrování všech posílaných dat. Je k dispozici pouze pro počítače s operačním systémem Windows NT od verze 3.5. Data se šifrují algoritmem RC4 firmy RSA Data Security Incorporated.

Je-li toto políčko zaškrtnuté a data nelze šifrovat, spojení se přeruší.


Tato volba usnadňuje připojení uživatelům používajícím domácí počítač jako náhradní pracovní stanici pro připojení ke kancelářské síti. Při telefonickém připojení bude použito uživatelské jméno a heslo zadané při přihlášení do systému (po stisknutí kombinace kláves CTRL+ALT+DEL). S touto volbou se nemusíte odhlašovat a znovu přihlašovat při pokusu o telefonické připojení po změně hesla na kancelářské pracovní stanici.


Klepnutím na toto tlačítko můžete vymazat heslo, které jste uložili v přihlašovacím okně při některém z předchozích pokusů o připojení.


Vyberte název volané sítě X.25.


Napište adresu sítě X.25 (ekvivalent telefonního čísla v síti X.25) pro volaný server telefonického připojení.


Vyplnění těchto polí není povinné. Ve většině případů je můžete nechat beze změny.


Do tohoto pole napište upřesňující informace požadované hostitelským počítačem sítě X.25. Nemáte-li od správce systému jiné pokyny, nechte pole prázdné.


Do tohoto pole napište případné další parametry zařízení, které si můžete vyžádat od zprostředkovatele sítě X.25. Někteří zprostředkovatelé umožňují například použití parametru "/R". Podrobnější informace najdete v dokumentaci k síti X.25 nebo u zprostředkovatele.


Chcete-li mít v dialogovém okně Telefonické připojení sítě možnost změnit vytáčené telefonní číslo, zaškrtněte toto políčko.

Necháte-li políčko prázdné, číslo bude během vytáčení skryto.


Chcete-li mít v dialogovém okně Telefonické připojení sítě možnost změnit místo volání, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li před vytočením čísla spustit Sledování telefonického připojení sítě, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li během navazování spojení vidět stav připojení, zaškrtněte toto políčko.

Dáváte-li přednost "tichému" připojení a chcete-li vidět pouze výslednou zprávu o úspěchu nebo neúspěchu připojení, nechte políčko prázdné. Tato možnost se používá při automatickém vytáčení.


Chcete-li po úspěšném připojení zavřít dialogové okno Telefonické připojení sítě, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li uživatelům umožnit úpravy telefonního seznamu telefonického připojení sítě při přihlašování do systému Windows NT se zaškrtnutým políčkem Přihlášení pomocí telefonického připojení sítě, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li uživatelům umožnit vytváření nových míst volání při přihlašování do systému Windows NT se zaškrtnutým políčkem Přihlášení pomocí telefonického připojení sítě, zaškrtněte toto políčko.

Nechcete-li uživatelům při přihlašování dovolit změnu místa volání nebo vytvoření nového místa, nechte políčko prázdné.


Chcete-li k vytváření nových položek telefonního seznamu používat Průvodce telefonickým připojením, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li, aby vás počítač před každým pokusem o automatické navázání spojení požádal o povolení, zaškrtněte toto políčko. Tím získáte kontrolu nad každým automaticky vytáčeným spojením a můžete ušetřit například vysoké poplatky za linky ISDN.

Změna se projeví až po novém spuštění automatického vytáčení.


Vyberte všechna místa, pro která chcete povolit automatické vytáčení.

Automatické vytáčení RAS se stará o přiřazení síťových adres k položkám telefonního seznamu a umožňuje jejich automatické vytočení při každém odkazu z aplikací i z příkazového řádku. Síťová adresa může být tvořena jménem hostitele v síti Internet, adresou IP nebo názvem serveru typu NetBIOS.

Změna se projeví až po novém spuštění automatického vytáčení.

Další informace najdete v tématu Automatické vytáčení dálkového přístupu


Do tohoto pole napište počet pokusů o automatické vytočení čísla v případě, že se připojení nepodaří napoprvé. Nechcete-li se znovu pokoušet o připojení, napište nulu.


Do tohoto pole napište počet sekund mezi pokusy o automatické vytočení čísla. Tím dáváte vzdálenému zařízení čas na návrat do výchozího stavu.


Do tohoto pole napište, po kolika sekundách nečinnosti má být linka zavěšena.

Nezapomeňte, že server telefonického připojení má svůj vlastní odpojovací časovač. Dlouhý interval zavěšení nastavený v tomto poli nezaručuje, že linka nebude zavěšena dříve - server vás může odpojit na základě vlastního časovače.

Změna se projeví až po novém spuštění automatického vytáčení.


Vyberete-li tuto volbu, server telefonického připojení nebude používat zpětné volání.

Tato volba neslouží k zabezpečení. Slouží vzdáleným uživatelům volajícím z různých míst. Pro uživatele volající z různých míst a telefonních čísel použijte volbu Nastavuje volající. Když se uživatel dovolá, server dálkového přístupu postupuje podle následujících bodů:

1.	ověří správnost uživatelského jména a hesla

2.	je-li vše v pořádku, na obrazovce klienta se objeví dialogové okno Zpětné volání

3.	uživatel napíše do dialogového okna své telefonní číslo a počká na zavolání serveru

Tato volba se používá, chcete-li snížit telefonní poplatky uživatelů volajících z různých míst například zástupců firmy pracujících v terénu.


Chcete-li, aby se vzdálený server po připojení zeptal klienta, jestli má použít zpětné volání, vyberte tuto volbu.


Chcete-li, aby server po připojení použil zpětné volání, vyberte tuto volbu. Do příslušných polí napište telefonní čísla jednotlivých zařízení.


Vyberte zařízení, které má být použito pro zpětné volání, klepněte na tlačítko Upravit a napište telefonní číslo.


Chcete-li zadat telefonní číslo, které má server telefonického připojení použít pro zpětné volání, klepněte na toto tlačítko.


Klepnutím na toto tlačítko odstraníte vybrané zařízení ze seznamu zařízení používaných pro zpětné volání.


Do tohoto pole napište telefonní číslo, které má server telefonického připojení použít pro zpětné volání.


Zde můžete vybrat výchozí telefonní seznam pro dialogové okno Telefonické připojení sítě.


Zde můžete vybrat jako výchozí seznam systémový telefonní seznam (uložený v souboru rasphone.pbk ve složce \SYSTEM32).


Chcete-li používat osobní telefonní seznam, vyberte tuto volbu. Osobní telefonní seznam se tvoří v ochranném režimu, takže ostatní uživatelé vašeho počítače k němu nemají přístup. Ochrana heslem je možná jen na diskových oddílech souborového systému NTFS.


Chcete-li používat telefonní seznam umístěný mimo složku \SYSTEM32, vyberte tuto volbu. Seznam může být umístěn třeba i na jiném počítači.


Vyberte požadovaný telefonní seznam nebo napište úplnou cestu k souboru, v němž je uložen.

Chcete-li najít soubor s telefonním seznamem, klepněte na tlačítko Procházet.


Chcete-li vyhledat další telefonní seznamy umístěné ve vašem počítači nebo chcete-li zobrazit přehled telefonních seznamů v jiných počítačích, klepněte na toto tlačítko.


Vyberte typ spojení pro linky ISDN. Možnosti jsou seřazeny od nejvyšší kvality (64K Digital) k nejnižší kvalitě (56K Voice).


Zaškrtněte toto políčko, chcete-li začít vybraným typem spojení a podle stavu linky případně sjednat typ nižší kvality.

Poznámka:   Je-li zapnuto sjednávání typu linky, některé karty ISDN kromě něj sjednají i počet kanálů. Karta tedy začne sjednávat nejen typ linky od nejvyšší kvality (64K Digital), kterou v případě potřeby snižuje až na nejnižší stupeň (56K Voice), ale často také snižuje počet kanálů.


Používá-li volaný server pouze vlastní protokoly (například zařízení DigiBoard na straně serveru i klienta), zaškrtněte toto políčko.

Používáte-li vícenásobné propojení přes několik linek ISDN, nechte toto políčko prázdné. Vícenásobné propojení nevyžaduje vlastní protokoly na straně klienta ani serveru.


Chcete-li data před přenosem hardwarově komprimovat, zaškrtněte toto políčko. Zapnete-li hardwarovou kompresi, nezapomeňte vypnout softwarovou kompresi.

Poznámka:   Ne všechny karty ISDN umožňují hardwarovou kompresi. Je-li tato funkce zapnutá a karta kompresi neumožňuje, výkon se nezvýší. O možnostech komprese se informujte u výrobce karty.


Umožňuje-li vaše karta sdružování kanálů ISDN a karta ISDN na serveru dálkového přístupu má sdružování povoleno, můžete zvýšit výkon použitím několika kanálů. Podrobnější informace najdete v odstavci "Telefonní čísla ISDN" v tématu Přidávání, úpravy a klonování položek.

Některé ovladače ISDN neumožňují omezit počet sdružených kanálů. Máte-li takový ovladač a váš počítač slouží jako server, požádejte klienty, aby používali jen jeden nebo dva kanály. Jinak by se mohlo stát, že jeden uživatel s několika kartami ISDN obsadí všechny kanály pro sebe.

Poznámka:   Počet kanálů, které můžete použít pro připojení, je omezen možnostmi použitých karet ISDN. Zvolíte-li větší počet kanálů, může to znemožnit připojení.


Zobrazí informaci o nainstalovaném modemu.

Poznámka:   Chcete-li nainstalovaný modem změnit nebo nainstalovat další modem, použijte ovládací panel Síť. Na kartě Služby vyberte volbu Služby dálkového přístupu a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Další informace najdete v nápovědě jednotlivých dialogových oken.


Vyberte výchozí rychlost b/s pro komunikaci s modemem serveru RAS. Tato rychlost se může během spojení zvyšovat nebo snižovat.


Vyberete-li hardwarovou funkci, kterou váš modem neumožňuje, propustnost spojení se nezvýší.


Chcete-li použít hardwarové řízení toku, zaškrtněte toto políčko. Tím modemu umožníte informovat software pro dálkový přístup o stavu linky, takže software bude moci v případě potřeby dočasně zastavit přenos dat a počkat, až se linka uvolní. Hardwarové řízení toku zvyšuje účinnost přenosu, zabraňuje přeběhům a tím zvyšuje celkovou propustnost spojení.


Chcete-li kontrolovat neporušenost bloků dat cyklickými kontrolními součty (CRC), zaškrtněte toto políčko. Opravný protokol modemu zajistí, že chybné bloky budou přeneseny znovu, takže modem předá počítači jen bezchybná data. Další informace najdete v tématech: MNP4 a V.42.


Chcete-li komprimovat datový tok mezi dvěma modemy, zaškrtněte toto políčko. Tím se sníží počet přenášených bajtů a zkrátí se doba přenosu. Celková úspora závisí na redundanci přenášených dat.

Poznámka:   Softwarová komprese je účinnější než hardwarová, protože počítač má oproti modemu k dispozici mnohem větší paměťový prostor pro ukládání duplicitních sekvencí. Hardwarová komprese modemu navíc ze začátku zpožďuje přenos, protože rychlost plnění paměti duplicitních sekvencí je omezena rychlostí komunikace počítače s modemem. Softwarová komprese používá podstatně rychlejší paměť a komprimuje celý datový tok mezi dvěma počítači (nikoliv pouze v úseku mezi modemy).

Není vhodné používat obě komprese najednou, protože komprimovaná data je zbytečné znovu komprimovat. Některé kompresní algoritmy mohou v takovém případě dokonce zvětšit objem přenášených dat.


Chcete-li při vytáčení zadávat příkazy AT ručně (nikoliv pomocí předpisu), zaškrtněte toto políčko. Tato volba se používá při testování modemových řetězců v nových položkách souboru "Modem.inf" nebo ve výjimečných situacích, které vyžadují ruční zásah uživatele během navazování spojení.

Tato volba není vhodná při ručním vytáčení, například voláte-li přes ústřednu se spojovatelkou.


Chcete-li, aby během připojování nebylo slyšet vytáčení a další zvuky z modemu, zaškrtněte toto políčko.


Heslo pro přihlášení do domény Windows NT vypršelo. V tomto dialogovém okně můžete zadat nové heslo.

Při psaní hesla se bere zřetel na velká a malá písmena.


Napište aktuální heslo.


Napište nové heslo.


Pro kontrolu napište nové heslo ještě jednou.


Server telefonického připojení je nastaven pro zpětné volání na zadané číslo. Telefonní poplatky budou účtovány serveru.

Chcete-li v této situaci odpovídat automaticky, klepněte na tlačítko Více, zvolte příkaz Uživatelské předvolby a vyberte příslušné volby na kartě Zpětné volání.


Napište číslo, které má server dálkového přístupu použít pro zpětné volání.


Modem nebo jiné komunikační zařízení ohlásilo chybu. Je-li váš modem použitelný pro dálkový přístup, zkuste ho vypnout a znovu zapnout. Ukončete a znovu spusťte službu dálkového přístupu a pokuste se o nové připojení.

Není-li váš modem použitelný pro dálkový přístup, obraťte se na výrobce. Seznam použitelných modemů najdete v dokumentu "Přehled kompatibilního technického vybavení Windows NT".

Přesvědčte se, že je modem správně nastaven pro dálkový přístup. Příslušné pokyny najdete v tématu Nastavení telefonického připojení sítě.


Odpočet času zbývajícího do dalšího pokusu o připojení. Interval mezi pokusy můžete nastavit na kartě Vytáčí se v dialogovém okně Uživatelské předvolby.


Nejméně jeden z vybraných síťových protokolů položky při spojení selhal.

Chcete-li se připojit s použitím zobrazených protokolů, klepněte na tlačítko Přijmout.

Zaškrtnete-li příslušné políčko, budou příště použity pouze úspěšně připojené protokoly. Chcete-li změnit protokoly používané pro připojení, klepněte na tlačítko Více, zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu a na kartě Server vyberte požadované síťové protokoly.


Chcete-li se připojit s použitím zobrazených protokolů, klepněte na toto tlačítko.


Chcete-li ukončit spojení, klepněte na toto tlačítko.


Chcete-li při příštím volání použít pouze úspěšně připojené protokoly, zaškrtněte toto políčko.

Chcete-li změnit protokoly používané pro připojení, klepněte na tlačítko Více, zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu a na kartě Server vyberte požadované síťové protokoly.


Uživatelské jméno a heslo pro telefonické připojení sítě je obvykle shodné s údaji zadávanými při přihlášení do sítě. Telefonické připojení pomocí nich ověří, zda máte oprávnění k fyzickému přístupu do sítě, ale nepřihlásí vás do ní. Chcete-li používat chráněné síťové zdroje, musíte se po telefonickém připojení přihlásit do sítě (ve Windows NT stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL).


Napište uživatelské jméno pro dálkový přístup.


Napište heslo pro dálkový přístup.


Při připojení k serveru nepocházejícímu od firmy Microsoft nemusíte uvádět doménu.

Připojujete-li se k serveru firmy Microsoft, napište název domény Windows NT, která obsahuje volaný server RAS nebo vaší registraci pro telefonické připojení. Nejedná se o název domény DNS, který někdy uvádějí zprostředkovatelé připojení PPP/SLIP. Název domény může mít například tvar ucetnictvi, nikoliv "www.lednacek.cz". Podrobnější informace o doménách a jejich zprostředkování najdete v příručce "Windows NT Server Concepts and Planning Guide".

Připojujete-li se k síti MSN, napište do pole Uživatelské jméno jméno ve tvaru "msn\uživatelské_jméno" a pole určené pro název domény nechte prázdné.


Zaškrtnete-li toto políčko, heslo vybrané položky bude uloženo na disk a při příštím připojení se již dialogové okno s ověřením neobjeví.

Rozhodnete-li se změnit heslo, musíte položku upravit a klepnout na tlačítko Neuložit heslo na kartě Zabezpečení.


Klienti telefonického připojení sítě musí mít přidělenu adresu IP. Vyberete-li tuto volbu, bude klientům přidělovat adresy IP automaticky server telefonického připojení.


Chcete-li přidělit klientovi telefonického připojení sítě pevnou adresu IP, vyberte tuto volbu a napište požadovanou adresu.


Napište požadovanou adresu IP. Server telefonického připojení sítě musí mít povoleno připojení klientů s vlastní adresou IP.


Někteří vzdálení klienti potřebují server, který by převáděl číselné adresy IP na slovní názvy. Například adresa IP "198.105.232.1" odpovídá běžně používanému názvu "ftp.microsoft.com".

Na celosvětových sítích TCP/IP se k tomuto účelu používají servery DNS (Domain Name Service). Můžete však použít také servery WINS (Windows Internet Name Service), které jsou součástí operačního systému Windows NT od verze 3.5. Klienti telefonického připojení sítě Windows NT mohou pracovat s oběma typy serverů.

Chcete-li, aby server telefonického připojení přiděloval každému vzdálenému klientovi adresy serverů DNS nebo WINS, vyberte tuto volbu.


Zde můžete určit adresy serverů DNS nebo WINS (a alternativních nebo záložních serverů).

Napíšete-li adresu 0.0.0.0 nebo necháte-li pole prázdné, nastavení adresy příslušného názvového serveru se nezmění.


Napište adresu IP serveru DNS, který chcete používat.


Napište adresu IP alternativního serveru DNS.


Napište adresu IP serveru WINS, který chcete používat.


Napište adresu IP alternativního serveru WINS.


Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete Van Jacobsonovu kompresi záhlaví používanou během přihlašování a sjednávání spojení se serverem typu PPP.

Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto. V tom případě se telefonické připojení sítě pokusí použít Van Jacobsonovu kompresi. Některé servery typu PPP neumožňují kompresi záhlaví, to však nebrání úspěšnému navázání spojení.

Necháte-li políčko prázdné, telefonické připojení sítě nebude používat Van Jacobsonovu kompresi. Některé starší servery typu PPP nepocházející od firmy Microsoft mohou dělat při zapnuté kompresi záhlaví potíže. Vypněte ji pouze v případě, že se vám podaří úspěšně připojit, ale nelze posílat data IP jedním nebo oběma směry.

Prázdné políčko má přednost před těmito hodnotami registru:

\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rasman\PPP\IPCP\AcceptVJCompression a RequestVJCompression.


Toto zaškrtávací políčko se vztahuje pouze na klienty telefonického připojení sítě, kteří jsou zároveň připojeni síťovou kartou do místní sítě LAN. Je-li políčko zaškrtnuté, pakety, které není možné směrovat na místní síť, se odešlou na výchozí bránu vzdálené sítě a konflikty adres mezi vzdálenou a místní sítí se vyřeší ve prospěch vzdálené sítě.


Připojujete-li se jako klient telefonického připojení sítě k serveru typu SLIP, musíte zadat adresu IP. V případě, že vám server přiděluje při každém připojení tutéž adresu, můžete ji napsat do tohoto pole, abyste ji nemuseli psát při každém přihlášení do okna Terminál.


Zde můžete určit adresy serverů DNS nebo WINS (a alternativních nebo záložních serverů).

Napíšete-li adresu 0.0.0.0 nebo necháte-li pole prázdné, nastavení adresy příslušného názvového serveru se nezmění.


Napište adresu IP serveru DNS, který chcete používat.


Napište adresu IP alternativního serveru DNS.


Napište adresu IP serveru WINS, který chcete používat.


Napište adresu IP alternativního serveru WINS.


Telefonické připojení sítě umožňuje používat kompresi VJ (Van Jacobsonova komprese záhlaví paketů TCP/IP). Tuto kompresi používá většina implementací protokolu SLIP.

Ve výchozím nastavení je zaškrtávací políčko prázdné. V tom případě se telefonické připojení sítě SLIP pokusí najít zkomprimované pakety. Pokud je najde, automaticky přejde do režimu komprese VJ. Tato volba většinou zajistí úspěšné připojení a optimální výkon.

Někdy dojde k situaci, že se obě strany pokoušejí zjistit přítomnost komprimovaných paketů a komprese není spuštěna. Máte-li jistotu, že vzdálený server umožňuje Van Jacobsonovu kompresi, zaškrtněte toto políčko. Tím spustíte kompresi bez předchozího testování a zvýšíte propustnost spojení. Účinnost komprese můžete sledovat na kartě Stav v okně Sledování Telefonického připojení sítě.

Poznámka:   Je-li toto políčko zaškrtnuté a vzdálený server neumožňuje Van Jacobsonovu kompresi, příchozí komunikace bude probíhat normálně, ale nebude možné posílat pakety směrem ven. Vzhledem k tomu, že většina aplikací vyžaduje obousměrnou komunikaci, relace bude pravděpodobně zastavena.


Toto zaškrtávací políčko se vztahuje pouze na klienty telefonického připojení sítě, kteří jsou zároveň připojeni síťovou kartou do místní sítě LAN. Je-li políčko zaškrtnuté, pakety, které není možné směrovat na místní síť, se odešlou na výchozí bránu vzdálené sítě a konflikty adres mezi vzdálenou a místní sítí se vyřeší ve prospěch vzdálené sítě.


Zvolte velikost odesílaného rámce. Výchozí velikost je 1 006 bajtů. Je-li server RAS schopen přijímat pakety dlouhé 1 500 bajtů, můžete zvolit velikost 1 500 bajtů.


V znakovém okně Terminál Služby dálkového přístupu se objevují přihlašovací sekvence poslílané vzdáleným počítačem. Toto okno se obvykle používá ke komunikaci se vzdáleným počítačem během přihlašování. Místo ručního přihlášení můžete použít automatické přihlášení pomocí předpisů. Podrobnější informace najdete v tématu Použití terminálu dálkového přístupu při přihlášení na vzdálený počítač.

Činnosti vykonávané před vytáčením a po vytáčení můžete změnit na kartě Předpis v okně Telefonické připojení sítě.


Do tohoto pole napište adresu IP vzdáleného počítače.


Po ukončení komunikace se vzdáleným počítačem klepněte na toto tlačítko.


Při vícenásobném telefonickém připojení sítě je několik fyzických linek sdruženo do jednoho logického svazku. Vznikne tak sloučená linka s vyšší propustností dat. Vícenásobné připojení se většinou používá pro kanály ISDN, ale sloučit můžete také dva nebo více modemů nebo modem a linku ISDN. Chcete-li použít vícenásobné připojení, musí tuto volbu použít klient i server.

Vyberte zařízení, která chcete během připojení sdružit.


Chcete-li přidat nová nebo náhradní telefonní čísla používaná vybraným zařízením, klepněte na toto tlačítko.


Chcete-li nastavit parametry vybraného zařízení, klepněte na toto tlačítko. U modemu můžete například zvolit přenosovou rychlost a zapnout modemovou kompresi.


Zde můžete vybrat zařízení, jehož stav chcete během připojení sledovat.


Je-li navázáno spojení, objeví se aktuální využití daného zařízení (pro klienty položka telefonního seznamu, pro server jméno uživatele připojeného k položce telefonního seznamu).

Je-li zobrazena podmínka Neaktivní, vybrané zařízení není v této chvíli použito k připojení.


Rychlost (b/s) přenosu dat mezi modemy.


Počet sekund od navázání fyzického spojení.


Informace o přijímaných datech.


Informace o odesílaných datech.


Chyby, ke kterým došlo během spojení.


Počet znaků odeslaných ze serveru telefonického připojení na váš počítač od začátku spojení nebo od okamžiku klepnutí na tlačítko Původní.


Počet logických síťových rámců přijatých ze serveru. Formát rámce závisí na použitém síťovém protokolu. Maximální velikost rámce je 1 514 bajtů. Dobře napsané aplikace typu klient/server posílají malý počet plných nebo téměř plných rámců. Zjistíte-li, že se přenáší velký počet malých rámců, spuštěná aplikace zřejmě není navržena pro efektivní provoz na pomalých linkách.


Čím vyššího kompresního poměru je dosaženo u přijímaných dat, tím lépe. Například dekomprese příchozích 400 bajtů na 1000 bajtů představuje kompresní poměr 60 procent. Tato hodnota udává pouze softwarovou kompresi. Kompresní poměr závisí na redundanci přijímaných informací. Například soubory s texty nebo rastrovými obrázky se komprimují dobře, zatímco u spustitelných souborů (.EXE) nebo již zkomprimovaných dat je kompresní poměr horší.

Tato hodnota zahrnuje údaje o spojeních používajících kompresi záhlaví VJ protokolu IP (je-li zapnutá). Hodnota může být nenulová i při zapnuté volbě Potlačit softwarovou kompresi, která se vztahuje pouze na data (ne na záhlaví).

Poznámka:   Softwarová komprese se nepoužívá například pro datagramy typu multicast nebo pro velmi malé rámce. Tyto rámce se do výpočtu komprese nezahrnují.


Počet znaků odeslaných serverem RAS k telefonicky připojenému klientovi od navázání spojení nebo od okamžiku klepnutí na tlačítko Původní.


Počet logických síťových rámců odeslaných klientovi. Formát rámce je daný použitým síťovým protokolem. Maximální velikost rámce je 1 514 bajtů. Dobře napsané aplikace klient/server přenášejí malý počet plných nebo téměř plných rámců. Zjistíte-li, že se přenáší velké množství malých rámců, spuštěná aplikace zřejmě není navržena pro efektivní provoz na pomalém připojení.


Čím vyššího kompresního poměru je dosaženo u odesílaných dat, tím lépe. Například komprese 1000 bajtů na výsledných 400 bajtů představuje kompresní poměr 60 procent. Tato hodnota udává pouze softwarovou kompresi. Kompresní poměr závisí na redundanci odesílaných informací. Například soubory s texty nebo rastrovými obrázky se komprimují dobře, zatímco u spustitelných souborů (.EXE) nebo již zkomprimovaných dat je kompresní poměr horší.

Tato hodnota zahrnuje údaje o spojeních používajících kompresi záhlaví VJ protokolu IP (je-li zapnutá). Hodnota může být nenulová i při zapnuté volbě Potlačit softwarovou kompresi, která se vztahuje pouze na data (ne na záhlaví).

Poznámka:   Softwarová komprese se nepoužívá například pro datagramy typu multicast nebo pro velmi malé rámce. Tyto rámce se do výpočtu komprese nezahrnují.


Chyby zjištěné cyklickým kontrolním součtem CRC. Chyba CRC znamená, že datový paket ze serveru obsahuje jeden nebo více porušených znaků.


Situace, kdy očekávaný znak nepřijde včas. Systém usoudí, že došlo ke ztrátě dat, a požaduje jejich nové zaslání.


Situace, kdy přijatý znak neodpovídá očekávanému znaku. Chyba zarovnání obvykle nastane při ztrátě znaku nebo při promlce.


Chyba, při které je přijat asynchronní znak s nesprávným počátečním nebo koncovým bitem. Nastane-li tato chyba a počítač se nemůže připojit ke vzdálenému systému, zřejmě jste nastavili špatnou přenosovou rychlost mezi počítačem a modemem (DCE to DTE). Zkontrolujte, jestli je skutečně připojen modem, který je nastaven pro vzdálený přístup. Řešením může být změna přenosové rychlosti nebo nastavení hardwarového řízení toku. V případě opakovaných chyb znemožňujících připojení se obraťte na správce systému.


Informace o tom, kolikrát posílal vzdálený počítač data tak rychle, že je hardware přijímajícího počítače nestihl zpracovat. V případě opakovaných potíží snižte přenosovou rychlost.


Informace o tom, kolikrát posílal vzdálený počítač data tak rychle, že je přijímající počítač nestihl softwarově zpracovat. V případě opakovaných potíží snižte přenosovou rychlost nebo zatížení procesoru.


Toto tlačítko vynuluje statistické údaje pro vybrané spojení.


Tímto tlačítkem vyvoláte podrobné informace o síťovém připojení přes vybrané zařízení.


Chcete-li ukončit telefonické připojení, klepněte na toto tlačítko.


V tomto poli se objeví řetězec vyslaný místním modemem do počítače po sjednání parametrů spojení. Obvykle začíná slovem "CONNECT", po němž následují sjednané parametry (například informace o použití protokolu V.42 bis) a rychlost spojení. Připojujete-li se přes linky ISDN, pole bude prázdné. Podrobný výklad všech možností odezvy najdete v dokumentaci k modemu.


Zde můžete zjistit, které sítě a která zařízení se účastní spojení a kteří uživatelé jsou k nim připojeni.


Tímto tlačítkem vyvoláte podrobné informace o síťovém připojení přes vybrané zařízení.


Chcete-li ukončit telefonické připojení, klepněte na toto tlačítko.


K jednotlivým událostem, k nimž dochází během telefonického připojení, můžete přiřadit zvukové signály.


Chcete-li být akusticky informováni o úspěšném připojení, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li být akusticky informováni o ukončení spojení, zaškrtněte toto políčko.


. Chcete-li být akusticky informováni o přenosu dat, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li být akusticky informováni o chybách, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li, aby byl program Sledování telefonického připojení sítě po spuštění zastoupen v hlavním panelu, zaškrtněte toto políčko.


Sledování telefonického připojení sítě může umístit stavové indikátory buď do ikony v pravé části hlavního panelu nebo do samostatného okna na pracovní ploše.


Chcete-li umístit stavové indikátory do ikony vedle hodin na hlavním panelu, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li umístit stavové indikátory do samostatného okna na pracovní ploše, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li, aby okno se stavovými indikátory mělo zobrazen titulkový pruh, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li, aby bylo okno se stavovými indikátory vždy navrchu, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li vybrat zařízení, pro něž se mají zobrazit stavové indikátory, klepněte na toto tlačítko.


Chcete-li uplatnit změny provedené v dialogovém okně, klepněte na toto tlačítko.


Zde můžete změnit velikost stavových indikátorů zobrazených v okně Sledování telefonického připojení sítě.


Vyberte zařízení, pro která chcete zobrazit stavové indikátory.


Vybrané zařízení nebo připojení.


Protokol použitý daným zařízením pro připojení.


Adresa přidělená serverem telefonického připojení. Objeví jen u protokolů aktivních při připojení k vzdálenému serveru.


Adresa IP serveru RAS.


Síťové číslo IPX přidělené serverem telefonického připojení.


Uzel IPX určuje konkrétní počítač.


Název vašeho počítače.


Položka telefonického připojení sítě může mít přiřazeno více telefonních čísel. Máte-li od zprostředkovatele připojení k dispozici několik telefonních čísel, můžete je přidat k stávajícím telefonním číslům položky.

Chcete-li přidat nové číslo, napište jej a klepněte na tlačítko Přidat.


Tímto tlačítkem přiřadíte k vybrané položce další telefonní číslo.


Tímto tlačítkem můžete telefonní číslo vybrané v okně Telefonní čísla nahradit jiným číslem.


Seznam náhradních telefonních čísel vybrané položky.


Klepnutím na toto tlačítko posunete telefonní číslo vybrané v seznamu Telefonní čísla o jeden řádek nahoru.

Telefonické připojení sítě bude postupně vytáčet jednotlivá telefonní čísla v uvedeném pořadí, dokud se nepodaří navázat spojení.


Klepnutím na toto tlačítko posunete telefonní číslo vybrané v seznamu Telefonní čísla o jeden řádek dolů.

Telefonické připojení sítě bude postupně vytáčet jednotlivá telefonní čísla v uvedeném pořadí, dokud se nepodaří navázat spojení.


Tímto tlačítkem můžete odstranit vybrané číslo ze seznamu Telefonní čísla.


Chcete-li, aby se úspěšně připojená telefonní čísla automaticky zařadila na začátek seznamu, zaškrtněte toto políčko. Je-li spojení úspěšně navázáno, příště se dané telefonní číslo použije jako první.


Směrová čísla se vytáčejí bezprostředně před vlastním telefonním číslem.

Chcete-li do seznamu používaných směrových čísel přidat nové číslo, napište je do tohoto pole a klepněte na tlačítko Přidat.


Tímto tlačítkem můžete do seznamu používaných směrových čísel přidat nové číslo.


Tímto tlačítkem můžete nahradit číslo vybrané v seznamu používaných směrových čísel jiným číslem.


Seznam směrových čísel, která jsou k dispozici.


Tímto tlačítkem posunete směrové číslo v seznamu o jeden řádek nahoru.


Tímto tlačítkem posunete směrové číslo v seznamu o jeden řádek dolů.


Tímto tlačítkem odstraníte vybrané směrové číslo ze seznamu.


Čísla linek se vytáčejí bezprostředně po vlastním telefonním číslem.

Chcete-li do seznamu používaných linek přidat nové číslo linky, napište je do tohoto pole a klepněte na tlačítko Přidat.


Tímto tlačítkem můžete do seznamu používaných linek přidat nové číslo linky.


Tímto tlačítkem můžete nahradit číslo linky vybrané v seznamu používaných linek jiným číslem.


Seznam linek, které jsou k dispozici.


Tímto tlačítkem posunete číslo linky v seznamu o jeden řádek nahoru.


Tímto tlačítkem posunete číslo linky v seznamu o jeden řádek dolů.


Tímto tlačítkem odstraníte vybrané číslo linky ze seznamu.


Vyberte místo, odkud voláte.


Tímto tlačítkem můžete do seznamu používaných míst volání přidat nové místo. Nové místo bude zahrnuto do seznamu Vytáčí se z v dialogovém okně Telefonické připojení sítě.


V tomto poli můžete zvolit směrové číslo, které se bude vytáčet před každou položkou telefonního seznamu, aniž by bylo nutné upravovat jednotlivé položky.

Zvolte směrové číslo, které chcete v daném místě používat.


Tímto tlačítkem můžete přidat nové směrové číslo.

Každý uživatel počítače má k dispozici svůj vlastní seznam směrových čísel.


V tomto poli můžete zvolit číslo linky, které se vytočí na konci každé položky telefonního seznamu, aniž by bylo nutné upravovat jednotlivé položky.

Zvolte linku, kterou chcete v daném místě používat.


Tímto tlačítkem můžete přidat nové číslo linky.

Každý uživatel počítače má k dispozici svůj vlastní seznam linek.


Do tohoto pole napište nový název místa, odkud voláte.


Tímto tlačítkem přidáte nové místo do seznamu míst.


Tímto tlačítkem můžete nahradit místo vybrané v seznamu jiným místem.


Seznam míst, odkud může počítač volat.


Tímto tlačítkem můžete odstranit vybrané místo ze seznamu.


Chcete-li, aby se okno Telefonické připojení sítě po úspěšném připojení automaticky zavřelo, zaškrtněte políčko Zavřít při vytáčení.


Nechcete-li po vytočení čísla spouštět předpis ani používat okno terminálu, zaškrtněte toto políčko.


Chcete-li po vytočení čísla používat okno terminálu, zaškrtněte toto políčko.

Další informace najdete v tématu Použití terminálu dálkového přístupu při přihlášení na vzdálený počítač


Chcete-li, aby se po vytočení čísla spustil předpis, zaškrtněte toto políčko.


Vyberte předpis, který se má spustit po vytočení čísla. Předpisy jsou uloženy v souboru "Switch.inf", kde je můžete v případě potřeby upravovat nebo přidávat nové.

Další informace najdete v tématu Použití terminálu dálkového přístupu při přihlášení na vzdálený počítač


Klepnutím na toto tlačítko otevřete soubor "Switch.inf", v němž můžete upravovat stávající předpisy nebo přidávat nové.


Chcete-li po úpravě souboru "Switch.inf" aktualizovat seznam předpisů, klepněte na toto tlačítko.


Je-li toto políčko zaškrtnuté a zařízení vybrané v seznamu Vytočit pomocí není k dispozici, použije se automaticky jiný port se stejným typem zařízení. Jsou-li například k portům COM1 a COM2 připojeny standardní modemy a modem uvedený v seznamu Vytočit pomocí je právě zaneprázdněn, systém automaticky použije volný modem.

Chcete-li vyzkoušet některé zařízení a nechcete, aby se při jeho selhání automaticky použil jiný port, nechte toto políčko prázdné.


Chcete-li zabránit službě dálkového přístupu, aby se při výpadku linky automaticky pokoušela o nové připojení, klepněte na tlačítko Více, v dialogovkém okně Telefonické připojení sítě zvolte příkaz Uživatelské předvolby a na kartě Vytáčí se zrušte zaškrtnutí políčka Při chybě linky znovu vytočit.

Tato funkce potřebuje pro svou činnost spuštěnou službu Správce automatického vytáčení vzdáleného přístupu. Chcete-li tuto službu spustit, poklepejte v ovládacím panelu Služby na položku Správce automatického vytáčení vzdáleného přístupu, tlačítkem Po spuštění zvolte automatické nebo ruční spouštění a klepněte na tlačítko Spustit.


Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete automatické vytáčení při výpadku linky. Dojde-li k přerušení spojení vinou poruchy na lince, počítač se automaticky pokusí o nové připojení. Tato funkce potřebuje pro svou činnost spuštěnou službu Správce automatického vytáčení vzdáleného přístupu.

Chcete-li tuto službu spustit, poklepejte v ovládacím panelu Služby na položku Správce automatického vytáčení vzdáleného přístupu, tlačítkem Po spuštění zvolte automatické nebo ruční spouštění a klepněte na tlačítko Spustit.


Upřesňující volby pro telefonické vytáčení:

Použití několika telefonních čísel pro jednu položku telefonního seznamu,

Směrová čísla a čísla linek,

Pulsní volba,

Tónová volba,

Znaky pro úpravu vytáčení,

Hovory spojované operátorem a ruční vytáčení,

Parametry opakovaného vytáčení.


Použití několika telefonních čísel pro jednu položku telefonního seznamu

K jednotlivým položkám telefonického připojení sítě můžete přiřadit více telefonních čísel. Tato možnost se používá při připojení k serverům, které disponují fondem telefonních čísel.

Jak přidat k položce telefonního seznamu další telefonní čísla:

1.	V dialogovém okně pro úpravu položky telefonního seznamu klepněte na tlačítko Jiné na kartě Základní.

2.	Do pole Nové telefonní číslo napište nové číslo.

3.	Tlačítky Nahoru, Dolů a Odstranit můžete změnit pozici vybraného čísla v seznamu Telefonní čísla Telefonické připojení sítě bude postupně vytáčet jednotlivá telefonní čísla v uvedeném pořadí, dokud se nepodaří navázat spojení.

4.	Klepněte na tlačítko OK.


Směrová čísla a čísla linek

Telefonické připojení sítě umožňuje zvolit směrová čísla a čísla linek, která se mají vytáčet u každé položky telefonního seznamu (včetně položek s několika telefonními čísly), aniž by bylo nutné upravovat jednotlivé položky.

Voláte-li například z hotelu, kde se pro přístup na státní linku vytáčí číslo 8, a přitom chcete použít kreditní kartu, použijte číslo 8 spolu s příslušnou meziměstskou předvolbou jako směrové číslo a jako číslo linky uveďte číslo a PIN kreditní karty.

Zvláštní kódy

Pro přístup na státní linku se často používají čísla 0, 9 a 8. Jste-li připojeni na digitální ústřednu a máte-li zapnutou funkci "čekání na hovor", může příchozí hovor narušit provoz modemu. V telefonní síti Telecomu můžete funkci "čekání na hovor" vypnout vytočením čísla #43#.

Možnosti telefonních sítí jednotlivých provozovatelů v různých zemích se liší. Zvláštní kódy používané ve vaší telefonní síti zjistíte u své telefonní společnosti.

Jak přidat směrové číslo nebo číslo linky k položce telefonního seznamu:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Umístění.

2.	V příslušném seznamu vyberte požadované směrové číslo nebo číslo linky. Chcete-li přidat nové směrové číslo nebo číslo linky, klepněte na tlačítko Směrová čísla nebo Telefonní linky.

3.	Klepněte na tlačítko OK.

Další informace najdete v tématech:

Směrová čísla

Čísla linek


Směrová čísla

Směrová čísla se vytáčejí bezprostředně před vytočením vybrané položky telefonního seznamu.

Jak přidat nové číslo do seznamu používaných směrových čísel:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Umístění.

2.	Objeví se dialogové okno Místní nastavení. Klepněte na tlačítko Směrová čísla.

3.	Do pole Nová předpona napište nové směrové číslo.

4.	Klepněte na tlačítko Přidat. Zadané číslo se objeví v seznamu. Chcete-li nahradit číslo vybrané v seznamu Směrová čísla jiným číslem, napište nové číslo a klepněte na tlačítko Nahradit.

5.	Tlačítky Nahoru, Dolů a Odstranit můžete změnit pozici vybraného čísla v seznamu Směrová čísla.

6.	Klepněte na tlačítko OK.


Čísla linek

Čísla linek se vytáčejí bezprostředně po vytočení vybrané položky telefonního seznamu.

Jak přidat nové číslo linky do seznamu používaných linek:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Umístění.

2.	 Objeví se dialogové okno Místní nastavení. Klepněte na tlačítko Telefonní linky.

3.	Do pole Nová linka napište nové číslo linky.

4.	Klepněte na tlačítko Přidat. Zadané číslo se objeví v seznamu. Chcete-li nahradit vybrané číslo v seznamu Přípony jiným číslem, napište nové číslo a klepněte na tlačítko Nahradit.

5.	Tlačítky Nahoru, Dolů a Odstranit můžete změnit pozici vybraného čísla v seznamu Přípony.

6.	Klepněte na tlačítko OK.


Pulsní volba

Chcete-li během vytáčení změnit tónovou volbu na pulsní, vložte na příslušné místo telefonního čísla písmeno "P".

Použijete-li například následující telefonní číslo:

555-5678P555-1234,

telefonické připojení sítě vytočí číslo "555-5678", přepne se do režimu pulsní volby a vytočí zbývající část "555-1234".

Další informace najdete v tématu:

Tónová volba


Tónová volba

Chcete-li během vytáčení změnit tónovou volbu na pulsní, vložte na příslušné místo telefonního čísla písmeno "T".

Použijete-li například následující telefonní číslo:

555-5678T555-1234,

telefonické připojení sítě vytočí číslo "555-5678", přepne se do režimu tónové volby a vytočí zbývající část "555-1234".

Další informace najdete v tématu:

Pulsní volba


Znaky pro úpravu vytáčení

Znak	Funkce
, (čárka)	krátká prodleva před dalším vytáčením (většina modemů počká dvě sekundy)
@	před dalším vytáčením počká na úplné ztišení linky (například po zprávě ze záznamníku)
P	přepne vytáčení z režimu tónové volby do režimu pulsní volby
T	přepne vytáčení z režimu pulsní volby do režimu tónové volby
W	před dalším vytáčením počká na americký oznamovací tón (týká se modemů s rychlosti od 2 400 b/s)
Voláte-li například z hotelu, kde se pro přístup na státní linku vytáčí číslo 9, zadané číslo by mohlo vypadat takto:

9,555-2390

Čárka za číslicí 9 na malou chvíli pozdrží vytáčení, aby vás ústředna stihla přepojit na státní linku. Potom se vytočí zbytek čísla.


Hovory spojované operátorem a ruční vytáčení

Tato funkce umožňuje vypnout automatické vytáčení v případech, kdy je nutný přímý zásah volajícího (například při spojení přes ústřednu obsluhovanou operátorem).

Jak volat přes ústřednu obsluhovanou operátorem nebo ručně:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte v seznamu Položka seznamu k vytáčení požadovanou položku a klepněte na tlačítko Více.

2.	Zaškrtněte volbu Operátorem obsluhované nebo ruční volání a klepněte na tlačítko Vytočit.

Je-li v nabídce Více zaškrtnuta volba Operátorem obsluhované nebo ruční volání, objeví se okno Vytáčení za asistence operátora či vlastní.

3.	Zvedněte sluchátko a vytočte číslo nebo požádejte operátora o spojení.

Pro informaci bude v dialogovém okně uvedeno telefonní číslo vybrané položky telefonního seznamu.

4.	Bezprostředně po vytočení čísla klepněte na tlačítko OK.

5.	Sluchátko zavěste až ve chvíli, kdy linku převezme modem. To obvykle poznáte podle klapnutí, po němž následuje ticho.

Chcete-li mít jistotu, že je možné bezpečně zavěsit sluchátko, počkejte, až se objeví zpráva o ověření uživatelského jména a hesla.


Parametry opakovaného vytáčení

Tato funkce umožňuje nastavit maximální počet pokusů o připojení v případě, že se to nepodaří napoprvé. Kromě toho můžete zapnout automatické obnovení spojení při zavěšení linky, která není aktivní.

Jak zapnout automatické obnovení spojení:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Více a zvolte příkaz Uživatelské předvolby.

2.	Do pole Počet pokusů o znovuvytáčení na kartě Vytáčí se napište požadovaný počet automatických pokusů o připojení v případě, že se nepodaří připojit napoprvé.

3.	Do pole Počet vteřin mezi znovuvytáčeními napište počet sekund mezi jednotlivými pokusy o vytáčení. Výchozí nastavení je 15 sekund, což by mělo stačit k uvedení zařízení do výchozího stavu. Jestliže tato doba nestačí, můžete ji prodloužit. Chcete-li, můžete zkusit nastavit kratší dobu, ale riskujete, že zařízení nebude při opakovaném pokusu ještě připraveno.

4. Do pole Počet vteřin nečinnosti před zavěšením napište, po kolika sekundách nečinnosti má být linka zavěšena. Nezapomeňte, že server telefonického připojení má svůj vlastní odpojovací časovač. Dlouhý interval zavěšení nastavený v tomto poli nezaručuje, že linka nebude zavěšena dříve - server vás může odpojit na základě vlastního časovače.

5.	Klepněte na tlačítko OK.


Přidávání, úpravy a klonování položek

Chcete-li přidat, upravit nebo klonovat položku telefonního seznamu, použijte následující ovládací prvky dialogového okna Telefonickém připojení sítě:

tlačítkem Nové můžete přidat novou položku

příkazem Upravit položku a vlastnosti modemu z nabídky Více můžete upravit vybranou položku

příkazem Klonovat položku a vlastnosti modemu z nabídky Více můžete vytvořit novou položku zkopírováním vybrané položky telefonního seznamu

Telefonní čísla na linkách ISDN

Připojujete-li se přes linku ISDN, musíte napsat telefonní číslo pro každý kanál. Používáte-li při spojení například tři kanály, musíte napsat tři telefonní čísla oddělená dvojtečkami (nikoliv mezerami). Telefonní čísla se píší do pole Telefonní číslo na kartě Základní stejně jako při přidávání, úpravách a klonování ostatních položek. Mohou vypadat například takto:

555-1234:555-1234:555-5678

Chcete-li při spojení používat čtyři kanály, napište čtyři telefonní čísla, například:

555-1234:555-1234:555-5678:555-5678

Poznámka:   Nastavíte-li více kanálů než telefonních čísel, zbývající kanály se pokusí použít poslední uvedené číslo. To umožňuje použít jedno číslo pro dvoukanálové spojení, protože linky ISDN obvykle obsahují dva kanály. U některých zprostředkovatelů linek ISDN však musíte pro každý kanál použít jiné číslo (konkrétní podmínky zjistíte u svého zprostředkovatele).

Další informace najdete v tématu:

Znaky pro úpravu vytáčení


Změna nastavení telefonického připojení sítě

Jestliže změníte některý z připojených modemů, přidáte nové zařízení nebo dáte telefonickému připojení sítě k dispozici další sériový port, musíte znovu nastavit parametry služby dálkového přístupu.

1.	Nainstalujte nové zařízení a znovu spusťte počítač.

2.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

3.	Na kartě Služby vyberte volbu Služba vzdáleného přístupu a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

4.	Chcete-li nastavit nový port pro dálkový přístup, klepněte na tlačítko Přidat.

5.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu vyberte port, který chcete nastavit, a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

6.	V dialogovém okně Nastavit použití portu vyberte způsob použití portu (jen volání ven" pouze příjem hovorů nebo volání ven i příjem hovorů).

7.	Klepněte na tlačítko OK a v okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Pokračovat.

8.	V dialogovém okně Síť klepněte na tlačítko Zavřít a znovu spusťte počítač.


Nastavení síťových protokolů

Síťové protokoly jsou protokoly, pomocí kterých komunikujete se servery ve vzdálené síti LAN po připojení k serveru RAS. Jestliže nevíte, který protokol vybrat, poraďte se se správcem sítě.

Základním protokolem WAN pro telefonické připojení sítě je protokol PPP. Umožňuje spouštět nativní aplikace protokolů TCP/IP, IPX a NetBEUI. Starší protokol SLIP umožňuje klientům telefonické připojení k stávajícím serverům typu SLIP.

Jak vybrat síťový protokol:

1.	Na kartě Server v dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte typ volaného telefonního serveru. V případě pochybností vyberte typ PPP. Chcete-li se připojit k serveru s protokolem SLIP, vyberte typ SLIP. Chcete-li se připojit k serveru Windows NT 3.1, Windows for Workgroups nebo LAN Manager používajícímu některou ze starších verzí protokolu RAS od firmy Microsoft, vyberte typ Windows NT 3.1, Windows for Workgroups 3.11.

2.	V rámečku Síťové protokoly vyberte požadované protokoly (TCP/IP, IPX nebo NetBEUI).

3.	Je-li vybrán protokol TCP/IP, můžete tlačítkem Nastavení TCP/IP určit pevnou adresu IP.

4.	Chcete-li použít softwarovou kompresi dat, zaškrtněte políčko Zapnout softwarovou kompresi.

5.	Chcete-li použít nové, rozšířené možnosti protokolu PPP, zaškrtněte políčko Zapnout doplňky PPP LCP. Tyto doplňky však mohou při připojení ke starším serverům typu PPP způsobit potíže. V případě opakovaných potíží nechte políčko prázdné.

Necháte-li políčko prázdné, nebudou se během sjednávání doplňků LCP protokolu PPP posílat pakety s identifikací, se zbývajícím časem, ani požadavky na zpětné volání.


Odpovědi na časté dotazy

1.	Proč nemohu použít svůj modem pro telefonické připojení sítě? Odpověď

2.	Proč se nemohu připojit k serveru? Odpověď

3.	Při pokusu o připojení se objeví zpráva, že server neodpovídá. Co s tím? Odpověď

4. Proč se modem stále připojuje nižší rychlostí, než na jakou je nastavený? Odpověď

5.	Síťové spojení se serverem se po chvíli přeruší. Jak tomu předejít? Odpověď

6.	Co dělat při výpadku linky? Odpověď

7.	Proč dochází při pokusu o připojení k chybě hardwaru? Odpověď


Podívejte se, jestli je modem uveden v "Přehledu kompatibilního technického vybavení" mezi použitelnými modemy

Je-li modem v seznamu uveden, zkontrolujte, zda je dobře připojen k správnému portu počítače.

Jestliže modem v seznamu není, musíte pro něj vytvořit nový oddíl v souboru MODEM.INF.

Jak vytvořit nový oddíl v souboru MODEM.INF:

1.	Vytvořte záložní kopii souboru MODEM.INF.

2.	Zkopírujte některý ze stávajících oddílů na konec souboru.

3.	Změňte název kopie oddílu podle názvu nového modemu.

4.	Upravte oddíl podle údajů uvedených v dokumentaci modemu.

5.	S případnými nejasnostmi se obraťte na výrobce modemu.


Požádejte správce systému, ať zjistí, jestli je zapnutý server dálkového přístupu. Jestliže není, správce by měl v protokolovacích souborech najít, proč se služba zastavila, a znovu ji spustit. V opačném případě by měl správce ověřit, jestli se mohou připojit ostatní vzdálení klienti (v tom případě by byla chyba ve vašem počítači).

Je-li server zapnutý, neúspěšné připojení má většinou tyto příčiny:

Nemáte platnou uživatelskou registraci nebo oprávnění dálkového přístupu.

Vytočili jste špatné telefonní číslo nebo jste zapomněli vytočit předvolbu pro přístup na státní linku (například 9).

Použitý modem nespolupracuje s modemem připojeným k serveru. Zkuste použít na obou počítačích stejný typ modemu.

Závada v kabelech, kterými je modem připojen k počítači. Snažte se vyhnout redukcím z 9 na 25 pinů dodávaným s myší, protože některé z nich nepřenášejí signály modemu. Pro jistotu používejte jen redukce určené pro modemy. Další informace najdete v tématu Požadavky na kabeláž.

Použitá telefonní linka (například v hotelovém pokoji) není schopna přenášet data rychlostí vašeho modemu. Nastavte nižší rychlost nebo si u hotelového personálu vyžádejte přímou linku.

Většina modemů umí komunikovat pouze přes analogové telefonní linky. Přesvědčte se, že použité vedení je analogové. V opačném případě musí server i klient používat modemy určené pro digitální linky.


Nejčastější příčiny:

Při použití vyšších přenosových rychlostí váš modem nespolupracuje s modemem serveru.

Množství ruchů a šumu na telefonní lince brání rychlejší komunikaci.

Mezi klientem a serverem je nevhodné přepojovací zařízení, které modemům neumožňuje sjednat vyšší přenosovou rychlost.


Doporučená opatření:

Přesvědčte se, že modem i telefonní linka jsou v pořádku. Velké množství ruchů a šumu někdy vede k předčasnému zavěšení linky, což zjistíte na kartě Stav v dialogovém okně Sledování telefonického připojení sítě. Zkuste zavolat znovu.

Požádejte správce o prověření volaného serveru. Mají-li podobné potíže i ostatní pracovní stanice, bude zřejmě příčina v aplikacích nebo hardwarových zařízeních na serveru. Jestliže nikdo jiný takové potíže nemá, chyba bude ve vašem počítači.

Požádejte správce, aby zkontroloval kabely mezi serverem dálkového přístupu a volaným serverem.


Doporučená opatření:

Jestliže má telefon zapnutou službu "čekání na hovor", vypněte ji. Podrobnější informace získáte u své telefonní společnosti.

Zkuste zavolat znovu. Možná, že vás server dálkového přístupu odpojil pro pasivitu.

Zjistěte, jestli někdo nezvedl telefon. Zvednutím telefonu se spojení většinou přeruší.

Přesvědčte se, jestli je správně připojený kabel modemu.


Doporučená opatření:

Požádejte správce systému, aby zjistil, jestli je zapnutý server dálkového přístupu.

Je možné, že použitý modem neumí v této rychlosti sjednat spojení s modemem připojeným k serveru dálkového přístupu. Zkuste snížit rychlost. Další informace najdete v tématu Nastavení funkcí modemu

V některých případech nestihne sériový port počítače přenášet data rychlostí modemu. Zkuste se připojit nižší rychlostí. Další informace najdete v tématu Nastavení funkcí modemu


Doporučená opatření:

Přesvědčte se, že je modem zapnutý. Jestliže není, budete ho muset zapnout a vytočit číslo znovu.

Je-li modem zapnutý, vyzkoušejte ho v terminálu Windows NT. Další informace najdete v tématu Testování modemu.

Jestliže modem s terminálem komunikuje, ale s telefonickým připojením sítě nikoliv, pravděpodobně je k počítači připojen nevhodným kabelem. Použijte jiný kabel. Další informace najdete v tématu Požadavky na kabeláž


Sériové porty

Porty COM1 a COM3 používají společné přerušení (IRQ 4). Porty COM2 a COM4 také používají společné přerušení (IRQ 3). Z těchto důvodů není možné pro sériová spojení používat současně porty COM1 a COM3 nebo COM2 a COM4. Jestliže například telefonického připojení sítě komunikuje přes port COM1, nemůže terminál současně používat modem na portu COM3.

Toto pravidlo platí i pro současné použití sériové myši a programů pro sériovou komunikaci (jako je telefonické připojení sítě nebo terminál).

Uvedené omezení se nevztahuje na inteligentní sériové karty (například sériové adaptéry DigiBoard).


Potíže s linkami ISDN

Jestliže se nepodaří připojení přes linku ISDN, objeví se chybové hlášení "Není žádná odpověď". Příčiny mohou být následující:

Server dálkového přístupu neodpověděl, protože je vypnutý, nemá připojený modem nebo má poruchu. Obraťte se na správce systému.

Linka je obsazena.

Na vašem počítači došlo k chybě hardwaru. Přesvědčte se, že jsou správně nainstalovány a nastaveny karty ISDN.

Spojení bylo přerušeno kvůli poruchám na lince. Počkejte několik minut a zkuste to znovu.

V dialogovém okně Nastavení ISDN není zapnuto sjednání typu linky a zvolený typ linky nelze použít.

Přepínací zařízení na lince ISDN je obsazeno. Zkuste to později.

Zjistěte, zda se jedná o některou z uvedených příčin. Podaří-li se vám odstranit chybu, zkuste číslo vytočit znovu.


 Potíže se sítí X.25

1.	Po připojení přes zařízení PAD není server opakovaně schopen ověřit klienta. Řešení

2.	Spojení bylo navázáno, ale síťové ovladače se samy odpojují a dochází k předčasnému ukončení relace nebo k chybám sítě. Řešení

3.	Při přenosu souborů se často objevují chybová hlášení "Síťová jednotka odpojena" a "Síťová jednotka neexistuje". Řešení

4.	Nově vytvořené položky v souborech MODEM.INF a PAD.INF nepracují správně. Řešení

5.	Modem připojený k zařízení PAD se připojuje nižší rychlostí, než by měl. Řešení


Je-li server dálkového přístupu spuštěn, ale klienti s kartou typu X.25 smart card nebo s vnějším zařízením PAD se k němu nemohou přímo připojit, budou zřejmě chybně nastavené parametry X.3 nebo parametry sériového spojení. Požádejte správce o správné parametry uvedené v kapitole 9, "X.25 PAD Support" v příručce "Networking Supplement".


Příčinou může být přetížení pronajaté linky serveru dálkového přístupu. Správce systému by se měl přesvědčit, jestli kapacita pronajaté linky umožňuje provoz všech sériových portů při nejvyšších rychlostech, jakými se klienti připojují.

Například při připojení čtyř klientů rychlostí 9 600 b/s přes zařízení PAD musí být kapacita pronajaté linky na straně serveru 38 400 b/s (čtyřikrát 9 600). Nemá-li pronajatá linka potřebnou propustnost, vznikají promlky a připojení klienti mají k dispozici nižší výkon. Uvedený příklad platí jen v případě, že má služba dálkového přístupu k dispozici celou kapacitu linky. Má-li k dispozici pouze její část, počet možných připojení bude nižší.


Zapněte sjednávání parametrů sítě pro použité karty typu X.25 smart card. Uvedené potíže způsobuje odlišné nastavení parametrů sítě X.25 (například velikosti oken pro příjem a odesílání) na serveru, v síti a v softwaru klienta sítě X.25.

Má-li klient i server při přímém spojení typu X.25 povoleno sjednávání parametrů sítě, mohou sjednat společné nastavení parametrů sítě X.25.


Prohlédněte si ostatní položky pro přímá připojení a vnější zařízení PAD v souboru MODEM.INF včetně komentářů. Možná bude nutné prozkoumat odezvy zařízení PAD analyzátorem linky nebo terminálovým programem. Při vytváření nových položek pro zařízení PAD vycházejte z příkladu uvedeného v souboru PAD.INF a věnujte pozornost připojeným komentářům.


Vyměňte modem. Použijte některý z modemů nabízených programem Instalátor.


Začínáme

Telefonické připojení sítě je klientská verze služby dálkového přístupu. Používá se pro telefonické připojení k vzdálenému serveru. Spouští se z dialogového okna Tento počítač nebo ze složky Příslušenství v nabídce Start.

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě můžete tlačítkem Nové... vytvořit novou položku telefonního seznamu nebo příkazem Upravit položku a vlastnosti modemu z nabídky Více upravit vybranou položku.

2.	Chcete-li se připojit k vzdálenému serveru, klepněte na tlačítko Vytočit.


Připojení k síti

Jak se připojit k síti:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte položku, ke které se chcete připojit.

2.	Je-li třeba, napište do příslušných polí dialogového okna Připojit na své uživatelské jméno, heslo a doménu.

Poznámka:   Do okna Připojit na napište název mateřské domény volaného serveru RAS. Nejedná se o název domény DNS, který někdy uvádějí zprostředkovatelé připojení PPP/SLIP. Název domény může mít například tvar "ucetnictvi", nikoliv "www.lednacek.cz".

Po připojení k síti můžete dialogové okno Telefonické připojení sítě minimalizovat a pracovat s počítačem tak, jako by byl fyzicky připojen k síti. Od této chvíle máte k dispozici elektronickou poštu, průzkumníka a ostatní nástroje, jako byste byli ve své kanceláři.

Poznámka:   Uživatelské jméno a heslo zadávané při ověření telefonického připojení sítě se většinou shoduje s údaji zadávanými při přihlášení do systému Windows NT. Telefonické připojení pomocí nich pouze ověří, máte-li oprávnění pro fyzický přístup, ale nepřihlásí vás k síti. Chcete-li používat chráněné síťové zdroje, musíte se po připojení přihlásit (v případě Windows NT stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL). Tento krok lze obejít, uvedete-li svou doménu již při spuštění počítače (před dálkovým připojením). V tom případě se systém chová stejně, jako byste se přihlásili s odpojeným síťovým kabelem, který dodatečně připojíte.

Použití sítě

Po připojení k serveru RAS můžete přes telefonní linku přenášet datové soubory. Nelze však spouštět programy umístěné na vzdáleném počítači, protože telefonní linka je pro většinu aplikací neúnosně pomalá. V zájmu optimálního výkonu raději nainstalujte licencované kopie potřebných aplikací na místním počítači.

Další informace najdete v tématech:

Sledování navázaných spojení a hlášení o stavu

Zvláštní možnosti vytáčení


Povolení telefonního připojení ostatních uživatelů

Jak povolit ostatním uživatelům přístup k vašemu počítači:

1. Pomocí programu Správce vzdáleného přístupu přidělte vybraným uživatelům oprávnění pro přístup k vašemu počítači. Další informace najdete v tématu Nastavení oprávnění pro dálkový přístup

2.	V nabídce Server v dialogovém okně Správa dálkového přístupu zvolte příkaz Zahájit službu dálkového přístupu.

Jak přijímat příchozí hovory hned po zapnutí počítače:

1. Poklepejte na ovládací panel Služby.

2.	Vyberte službu Server vzdáleného přístupu.

3.	Klepněte na tlačítko Po spuštění.

4.	V rámečku Typ spouštění vyberte volbu Automaticky.

5.	Klepněte na tlačítko OK.


Telefonické připojení sítě

Telefonické připojení sítě je klientská verze služby dálkového přístupu Windows NT (RAS).

Umožňuje vzdáleným uživatelům operačních systémů Windows NT, Windows for Workgroups, MS-DOS od verze 3.1 (RAS 1.1a) a MS OS/2 verze 3.1 (RAS 1.1) pracovat tak, jako při fyzickém připojení do sítě. Telefonické připojení neumožňuje přístup k diskům Macintosh a k tiskárnám AppleTalk.

Nastavení dálkového přístupu v systému Windows NT má tyto části:

Klienti Telefonického připojení sítě K serveru RAS se mohou připojit klienti dálkového přístupu Windows NT, Windows for Workgroups, MS-DOS (s nainstalovaným klientem Microsoft Nework), LAN Manager a klienti PPP od jiných výrobců.

Servery RAS     Server RAS, který je součástí operačního systému Windows NT Server, umožňuje současné připojení až 256 vzdálených uživatelů. Operační systém Windows NT Workstation umožňuje připojení pouze jednoho vzdáleného uživatele. Server RAS může být nastaven tak, aby poskytoval přístup k celé síti nebo pouze k volanému serveru.

Síťové protokoly pro LAN     Síťové protokoly pro LAN přenášejí datové pakety v místní síti LAN, zatímco protokoly dálkového přístupu řídí přenos dat v sítích WAN. Operační systém Windows NT pracuje se síťovými protokoly TCP/IP, IPX a NetBEUI, které umožňují přístup k Internetu a k serverům NetWare a UNIX. Kromě toho je možné používat aplikace Windows Sockets přes TCP/IP nebo IPX, named pipes, RPC (Remote Procedure Call) a API programu LAN Manager.

Protokoly pro dálkový přístup     Operační systém Windows NT umožňuje použití protokolů PPP a Microsoft RAS. Na klientských počítačích můžete použít také protokoly SLIP.

Funkce WAN     Vzdálení klienti se mohou připojit přes běžné telefonní linky pomocí modemu nebo fondu modemů. Rychlejší přenos umožňují linky ISDN. Kromě toho je možné připojení přes síť X.25, přes nulový modem RS-232C nebo pomocí protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).

Zabezpečovací funkce     Zabezpečení přístupu vzdálených klientů k síti je zajištěno přihlášením do systému Windows NT, systémem domén, spoluprací s hostiteli zabezpečení, šifrováním přenášených dat a zpětným voláním.

Možnosti připojení k Internetu     Systém RAS umožňuje operačnímu systému Windows NT poskytovat kompletní služby Internetu. Server Windows NT může být nastaven jako zprostředkovatel přístupu k síti Internet umožňující telefonické připojení typu PPP. Pracovní stanice Windows NT se může telefonicky připojit k internetovému serveru s operačním systémem Windows NT od verze 3.5 nebo k libovolnému internetovému serveru typu PPP nebo SLIP. Další informace najdete v příručce "Windows NT Resource Kit Internet Guide" .


Klienti telefonického připojení sítě

Klienti připojení k serverům RAS Windows NT mohou používat operační systém Windows NT, Windows 95, Microsoft Windows for Workgroups, MS-DOS (s nainstalovaným klientským softwarem pro sítě Microsoft), LAN Manager nebo libovolného klienta PPP. Klient musí být vybaven modemem (pro přijatelný výkon doporučujeme rychlost nejméně 9600 baudů), analogovou telefonní linkou nebo jiným komunikačním kanálem typu WAN a nainstalovaným softwarem pro dálkový přístup.

Funkce automatického vytáčení zajišťuje automatické připojení. Informace o každém spojení RAS je zaznamenána a při příštím požadavku na přístup ke stejnému síťovému prostředku je spojení automaticky obnoveno.

Automatické připojení klientů Microsoft lze zajistit pomocí jednoduchého dávkového souboru a příkazu rasdial nebo vlastní aplikací spolupracující s RAS, napsanou s použitím vhodného API pro RAS. Pomocí příkazu at a služby RAS můžete automatiky zálohovat data mezi vzdálenými počítači.

Klienti Windows NT verze 3.5, 3.51 a Windows 95

Klienti Windows NT verze 3.5x a Windows 95 mohou využívat všech funkcí RAS Windows NT verze 4.0 kromě vícenásobného připojení. Mohou se také připojit k libovolnému serveru typu PPP nebo SLIP od jiného výrobce.

Klienti Windows NT verze 3.5x a Windows 95 sjednají se serverem způsob přihlášení a ověření, ať se jedná o server typu Microsoft RAS, PPP nebo SLIP. Položky telefonního seznamu RAS můžete nastavit tak, že přihlášení k serveru proběhne automaticky pomocí zvoleného předpisu.

Klienti Windows NT verze 3.1

Klienti Windows NT verze 3.1 používají protokol Microsoft RAS a plně spolupracují se všemi verzemi programu Microsoft RAS.

Nemohou používat protokol PPP, s nímž přicházejí až Windows NT od verze 3.5. Aplikace TCP/IP nebo IPX, které komunikují přímo se serverem pomocí protokolu TCP/IP nebo IPX, vyžadují klienta Windows NT od verze 3.5x nebo jiného klienta typu PPP.

Klienti Windows For Workgroups, MS-DOS a LAN Manager

Součástí operačního systému Windows NT Server je klient Microsoft Network verze 3.0 pro MS-DOS a klientský software pro Windows for Workgroups, který umožňuje dálkový přístup. Samostatně prodávané klientské softwary RAS pro Windows for Workgroups a LAN Manager rovněž umožňují připojení k serverům RAS operačního systému Windows NT verze 3.5 a plně spolupracují se všemi verzemi programu Microsoft RAS.

Klient Microsoft Network verze 3.0 pro MS-DOS musí mít nastaveno použítí plného redirektoru (výchozí nastavení). Základní redirektor neumožňuje spuštění programu rasphone pro dálkový přístup.

Klienti Windows for Workgroups, MS-DOS a LAN Manager mohou pomocí brány NetBIOS programu RAS přistupovat na servery NetBIOSu používající protokoly TCP/IP, IPX a NetBEUI, ale nemohou spouštět místní aplikace, které komunikují se serverem protokolem TCP/IP nebo IPX.

Tito klienti také nemají k dispozici protokol PPP, s nímž přicházejí až Windows NT od verze 3.5.

Klienti PPP

K serverům RAS Windows NT od verze 3.5 se mohou připojit také klienti PPP od jiných výrobců pracující s protokoly TCP/IP, IPX nebo NetBEUI. Sjednání způsobu ověření s klienty typu PPP provede server RAS automaticky. Připojení klientů typu PPP od jiných výrobců nevyžaduje na serveru RAS Windows NT žádná zvláštní nastavení.

Další informace najdete v dokumentaci svého klientského softwaru PPP.


Protokoly pro dálkový přístup

Protokoly pro dálkový přístup řídí přenos dat v sítích typu WAN. Typ protokolu je dán operačními systémy a sítovými protokoly použitými na klientech a serverech dálkového přístupu. K dispozici máte čtyři typy protokolů dálkového přístupu: PPP (Point-to-Point), SLIP (Serial Line Internet Protocol), Microsoft RAS a bránu NetBIOSu.

Protokol PPP (Point-to-Point Protocol)

Software pro dálkový přístup, který je součástí operačního systému Windows NT, obsahuje protokol PPP. Jde o sadu průmyslových standardů rámcových a ověřovacích protokolů, která umožňuje dálkově propojit různé typy sítí. Firma Microsoft doporučuje používat tento typ protokolu pro jeho pružnost, možnosti budoucího rozšíření pro nové typy hardwaru a softwaru a protože jde o průmyslový standard.

Protokol PPP umožňuje počítačům Windows NT připojení k vzdáleným sítím přes libovolný server typu typu PPP. Vzhledem k tomu, že server RAS systému Windows NT používá protokol PPP, mohou se jeho prostřednictvím připojovat k síti také vzdálení klienti od jiných výrobců.

Architektura PPP dovoluje klientům použít libovolnou kombinaci protokolů IPX, TCP/IP a NetBEUI. Aplikace vytvořené pro rozhraní Windows Sockets, NetBIOS nebo IPX je možné spuštět na vzdálené pracovní stanici Windows NT.

Protokol PPP se stal standardem dálkového přístupu.

Standardy protokolů dálkového přístupu jsou popsány v dokumentech RFC (Requests for Comments) vydávaných skupinou Internet Engineering Task Force a dalšími pracovními skupinami. V současné verzi dálkového přístupu Windows NT jsou použity tyto standardy RFC:

RFC 1549 PPP in HDLC Framing

RFC 1552 The PPP Internetwork Packet Exchange Control Protocol (IPXCP)

RFC 1334 PPP Authentication Protocols

RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)

RFC 1661 Link Control Protocol (LCP)

RFC 1717 PPP Multilink Protocol

Připojují-li se klienti k serverům typu PPP od jiných výrobců, musí v některých případech po připojení použít předpis pro terminálové přihlášení. Ohlásí-li server přepnutí do rámcového režimu PPP, vzdálený klient se musí přihlásit pomocí terminálu.

Protokol SLIP (Serial Line Internet Protocol)

Protokol SLIP (Serial Line Internet Protocol) je starší standard dálkového přístupu používaný hlavně servery s operačním systémem UNIX. Klienti telefonického připojení sítě Windows NT se mohou připojit k libovolnému vzdálenému serveru typu SLIP, což jim umožňuje využívat rozsáhlé základny UNIXových serverů. Server RAS, který je součástí operačního systému Windows NT, neumožňuje připojení klientů typu SLIP.

V současné verzi dálkového přístupu Windows NT jsou použity tyto standardy RFC:

RFC 1144 Compressing TCP/IP Headers for Low-Speed Serial Links

RFC 1055 A Nonstandard for Transmission of IP Datagrams Over Serial Lines: SLIP

Protokol Microsoft RAS

Protokol Microsoft RAS je speciální protokol dálkového přístupu spolupracující se standardem NetBIOS. Je slučitelný se všemi verzemi programu Microsoft RAS a mohou jej používat klienti Windows NT verze 3.1, Windows for Workgroups, MS-DOS a LAN Manager.

Vzdálení klienti RAS, kteří se telefonicky připojují ke starším verzím Windows (Windows NT verze 3.1 nebo Windows for Workgroups) musí používat protokol NetBEUI. Server RAS pracuje jako brána umožňující vzdáleným klientům připojení k serverům pracujícím s protokoly NetBEUI, TCP/IP a IPX.

Brána NetBIOSu

Windows NT stále umožňují použití bran NetBIOSu používaných v předchozích verzích Windows NT a LAN Manager. Vzdálení klienti se připojují protokolem NetBEUI a server RAS v případě potřeby převádí pakety do tvaru IPX nebo TCP/IP. Klienti tak mohou sdílet síťové prostředky ve víceprotokolových sítích, ale nemohou spouštět aplikace komunikující protokolem IPX nebo TCP/IP. Používají-li vzdálení klienti protokol NetBEUI, brána NetBIOSu je výchozím nastavením.

Ukázkou možností brány NetBIOSu může být telefonické připojení sítě uživatelů programu Lotus Notes. Přestože program Lotus Notes umožňuje telefonické připojení, jeho využití je omezeno pouze na samotný program Notes. Dálkový přístup Windows NT umožní uživatelům programu Notes nejen výkonné a levné telefonické připojení celé sítě, ale také souborové a tiskové služby a přístup k dalším síťovým prostředkům.


Funkce WAN

Klienti se mohou k vzdáleným serverům připojit pomocí telefonních linek a modemů, linek ISDN, sítě X.25, nulového modemu RS-232C nebo protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).

Telefonní linky a modemy

Nejběžnějsím typem spojení WAN je běžná analogová telefonní linka s modemem. Analogové telefonní jsou na celém světě a splňují většinu potřeb uživatelů dálkového přístupu. Někdy bývají označovány zkratkou PSTN (Public Switched Telephone Network) nebo POTS (Plain-old Telephone Service).

Operační systém umožňuje používat více než 200 typů modemů. Modemy, které odpovídají mezinárodním normám, by měly mezi sebou bez potíží spolupracovat. Nespolupracující modemy mohou někdy způsobit těžkosti, které se nesnadno odhalují. Předejdete jim použitím stejného typu modemu na počítačích klienta i serveru.

Rozpoznání typu modemu probíhá automaticky. To je důležité zejména pro uživatele, kteří neznají typ použitého modemu (například je-li modem umístěn uvnitř počítače).

Na straně klienta i serveru je možné použít fondy modemů od jiných výrobců. Použití těchto zařízení nastavíte pomocí ovládacího panelu Síť. Další informace najdete v dokumentaci k zařízení.

K dispozici je modemová komprese dat a kontrola chyb. Dálkový přístup však umožňuje vlastní softwarovou kompresi, která je mnohem výkonnější.

ISDN

Klienti, kteří se připojují vždy ze stejného místa, mohou podstatně zvýšit rychlost komunikace použitím linek ISDN. Zatímco telefonní linka má obvykle přenosovou rychlost 9 600 b/s, linka ISDN přenáší data rychlostí 64 nebo 128 kilobitů za sekundu.

Telefonní společnost musí nainstalovat vedení ISDN na straně klienta i serveru. Obě strany musí také použít místo modemu kartu ISDN. Náklady na pořízení linek a zařízení ISDN obvykle převyšují cenu běžných telefonních linek a modemů, ale díky vyšší přenosové rychlosti se podstatně zkrátí doba spojení, takže ušetříte za poplatky.

Linka ISDN obsahuje dva kanály B s rychlostí 64 kb/s a jeden signalizační kanál D s rychlostí 16 kb/s. Každý z kanálů B můžete nastavit jako jeden port. Některé ovladače ISDN umožňují sloučit dva kanály B do jednoho logického portu s propustností 128 kb/s. Různí výrobci používají odlišné způsoby slučování kanálů, takže klienti i server musí mít nainstalovány stejné ovladače a karty.

X.25

X.25 je standardní komunikační protokol předávání paketů pro spojení typu WAN.

Dálkový přístup Windows NT umožňuje připojení podle standardu X.25 s použitím zařízení PAD (Packet Assemblers/Disassemblers) a karty X.25 smart card. Klienti RAS mohou místo zařízení PAD nebo karty smart card použít také modem a speciální přenosové kanály pro dálkový přístup X.25 (například Sprintnet a Infonet).

Nulový modem RS-232C

Jestliže je na jednom místě několik sítí, které nejsou fyzicky propojeny, můžete pro připojení použít nulový modem RS-232C. Připojíte-li kabelem RS-232C sériový port klienta k sériovému portu serveru RAS oddělené sítě, získáte možnost dálkového přístupu k síti.

Nulový modem RS-232C lze použít jako náhradu síťové karty, je-li klient fyzicky blízko od serveru RAS (délka sériového vedení je omezená).

Protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

Server RAS je obvykle připojen k síti PSTN, ISDN nebo X.25, jejímž prostřednictvím umožňuje vzdáleným uživatelům přístup k serveru. Poslední verze serveru RAS obsahuje navíc protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) pro připojení vzdálených uživatelů přes Internet.

PPTP je nová síťová technologie víceprotokolových virtuálních sítí VPN (Virtual Private Networks) umožňující bezpečné připojení vzdálených uživatelů k podnikové síti přes Internet. Vzdálení uživatelé mohou být k Internetu připojeni buď přímo nebo přes zprostředkovatele. Protokol PPTP má tyto výhody:

nižší poplatky za přenos,

nižší náklady na hardware,

snadnější správa,

vyšší bezpečnost.


Zabezpečovací opatření

Operační systém Windows NT je zabezpečený podle bezpečnostní normy C-2 ministerstva obrany USA:

přístup k jednotlivým prostředkům systému lze řídit odděleně,

veškerý přístup k systému je možné zaznamenávat a auditovat,

přístup do systému vyžaduje heslo a je zaznamenán v auditu.

Operační systém Windows NT Server umožňuje jenorázové přihlášení do sítě pomocí zprostředkování domén. Uživatelé a skupiny mohou mít přístup k prostředkům zprostředkující domény. Po ověření používají uživatelé své přihlašovací údaje při každém pokusu o přístup k síťovým přostředkům. Je-li počítač fyzicky zabezpečen, operační systém Windows NT Server umožňuje softwarové uzamčení.

Jednorázové přihlášení do sítě se vztahuje i na uživatele dálkového přístupu. Registrace pro dálkový přístup se vybírají z fondu uživatelských registrací systému Windows NT. Správce přiděluje oprávnění pro telefonické připojení k síti a vzdálení uživatelé se pomocí dálkového přístupu přihlašují do své domény. Po ověření serverem RAS mohou uživatelé pracovat s prostředky své domény a všech poskytujících domén.

Operační systém Windows NT umožňuje auditování pomocí prohlížeče událostí. Všechny události systému, aplikací a zabezpečení se zaznamenávají do ústřední databáze, kterou mohou uživatelé s příslušným oprávněním prohlížet z libovolného místa sítě. Každý pokus o narušení bezpečnosti systému, neautorizované spuštění nebo ukončení služby a neoprávněný přístup k chráněným prostředkům je zaznamenán do protokolu událostí, který je k dispozici správcům sítě.


Servery RAS

Správci serveru Windows NT mají k dispozici program Správce dálkového přístupu, který umožňuje řízení serveru RAS, zobrazení vzdálených uživatelů, přidělování přístupových oprávnění a sledování provozu RAS. Podrobnější informace o použití programu správce dálkového přístupu najdete v nápovědě Rasadmin.hlp.

Server musí být vybaven víceportovým adaptérem nebo modemy (pro přijatelný výkon doporučujeme rychlost nejméně 9600 baudů), analogovými telefonními linkami nebo jiným připojením typu WAN a musí mít nainstalovaný software RAS. Má-li server zprostředkovávat přístup k sítím, musí mít pro každou síť nainstalovanou samostatnou síťovou kartu.

Vlastnosti serveru RAS se nastavují během instalace dálkového přístupu. Musíte určit, jestli chcete klientům zpřístupnit celou síť nebo jen volaný server. Kromě toho musíte vybrat protokoly pro místní síť (IPX, TCP/IP a NetBEUI) a požadované šifrování při ověřování. Další informace o protokolech dálkového přístupu a o síťových protokolech pro LAN najdete v příslušných odstavcích této kapitoly.

Způsob použítí jednotlivých portů na serverech RAS můžete nastavit samostatně (Jen volání ven, Pouze příjem hovorů nebo Volání ven i příjem hovorů). Zvoltené nastavení platí vždy jen pro vybraný port, nikoliv pro všechny porty. Nastavíte-li server RAS pro poskytování přístupu k celé síti, port COM1 pro příjem hovorů a port COM2 pro příjem hovorů i volání ven, vzdálený uživatel se dovolá přes libovolný z obou sériových portů, ale místní uživatel může volat ven jen přes port COM2.

Všechny události a vzniklé chyby jsou na klientech i serverech RAS Windows NT zaznamenávány do protokolu, který je možné zobrazit prohlížečem událostí. Analýzou protokolu můžete zjistit příčiny chyb.

Instalace a nastavení dálkového přístupu se spouští ovládacím panelem Síť. Pomocí ovládacího panelu Služby můžete upravit volby pro spouštění.

Server RAS, který je součástí operačního systému Windows NT, umožňuje současné připojení až 256 vzdálených klientů, kterým můžete zpřístupnit celou síť nebo jen volaný server.

Další informace o instalaci a nastavení dálkového přístupu najdete v tématu Instalace telefonického připojení sítě.


Síťové protokoly LAN

Operační systém Windows NT umožňuje použití protokolů pro sítě LAN (TCP/IP, IPX a NetBEUI) a pro dálkový přístup (PPP, SLIP a Microsoft RAS). Protokoly pro sítě LAN slouží k přenosu paketů v místních sítích, zatímco protokoly dálkového přístupu řídí přenos dat při spojení typu WAN. Podrobnější informace najdete v tématu Protokoly RAS.

Protokoly použité v místní síti určují způsob použití a nastavení dálkového přístupu.

Dálkový přístup operačního systému Windows NT umožňuje použití protokolů TCP/IP, IPX a NetBEUI. To znamená, že jej můžete pomocí standardu PPP připojit k stávajícím sítím Microsoft, UNIX nebo NetWare. Klienti RAS, který je součástí operačního systému Windows NT, se mohou navíc připojit k vzdáleným serverům typu SLIP (většinou jde o UNIXové servery).

Po instalaci a nastavení dálkového přístupu jsou všechny nainstalované síťové protokoly (TCP/IP, IPX a NetBEUI) automaticky k dispozici pro volání i pro příjem hovorů RAS.

Kromě toho musíte určit, jestli chcete vzdáleným klientům zpřístupnit celou místní síť nebo jen volaný server RAS. Chcete-li zprostředkovávat přístup k celé místní síti pomocí protokolu TCP/IP nebo IPX, musíte určit způsob přidělování adres IP nebo síťových čísel IPX. V případě protokolu NetBEUI nemusíte zadávat žádná další nastavení.

Další informace najdete v tématech:

IPX a RAS

TCP/IP a RAS

NetBEUI a RAS


IPX a dálkový přístup

Síťový protokol IPX se používá v sítích Novell NetWare. Vzhledem k tomu, že jde o směrovatelný protokol, je vhodný zvláště pro velké podnikové sítě. Následující odstavce popisují zapojení klientů a serverů RAS operačního systému Windows NT do sítí NetWare IPX. Další informace najdete v příručce "Networking Supplement".

Spolupráce Windows NT se sítí NetWare

Síť Novell NetWare je dostupná pouze pro vzdálené klienty se spuštěným redirektorem NetWare. V operačním systému Windows NT Workstation se tento redirekt nazývá "Client Service for NetWare", v operačním systému Windows NT Server je to "Gateway Service for NetWare".

Server RAS v operačním systému Windows NT pracuje jako směrovač IPX a agent SAP (Service Advertising Protocol) pro klienty dálkového přístupu. Klienti i servery RAS používají pro nastavení telefonického připojení IPX konfigurační protokol PPP IPXCP (IPX Configuration Protocol) podle standardu RFC 1552. Po nastavení serveru RAS mohou klienti používat souborové služby, tiskové služby a aplikace Windows Sockets přes IPX v sítích NetWare.

Servery RAS poskytují klientům připojeným k síti IPX síťová čísla IPX a pracují jako agenti SAP. V následujících odstavcích jsou popsány možnosti adresování protokolu IPX pomocí dálkového přístupu Windows NT.

Přidělování adres IPX vzdáleným klientům

Server RAS přidělí každému vzdálenému klientovi síťové číslo IPX, které vytvoří buď automaticky, nebo je vybere z pevného fondu síťových čísel určených pro přidělování vzdáleným klientům.

Při automatickém vytváření síťových čísel IPX používá server RAS protokol NetWare RIP (Router Information Protocol), pomocí něhož určí volné síťové číslo IPX, které dosud není použito v síti IPX. Toto číslo pak přidělí vzdálenému klientovi.

Chcete-li mít kvůli možnostem zabezpěčení a sledování vzdálených klientů větší vliv na přidělování síťových čísel, můžete automatické přidělování čísel potlačit ručním nastavením. V tom případě se přesvědčte, jestli se přidělená čísla neopakují a jestli adresy IPX nepřidělují také jiné služby NetWare. Chcete-li omezit hlášení RIP, můžete přidělit všem vzdáleným klientům stejné číslo sítě.


TCP/IP a dálkový přístup

Protokol TCP/IP je jedním z nejrozšířenějších síťových protokolů. Jeho směrovací schopnosti poskytují velkým podnikovým sítím maximální pružnost.

V síti TCP/IP musíte klientům přidělovat adresy IP. Někdy je navíc potřeba zajistit službu pro rozlišení názvů. Následující odstavce popisují způsoby přidělování adres IP a rozlišení názvů používané klienty a servery dálkového přístupu Windows NT v sítích TCP/IP.

Informace o použití protokolu Microsoft TCP/IP najdete v příručce "Networking Supplement", v kapitole 1 "Microsoft TCP/IP and Related Services for Windows NT".

Přidělování adres IP vzdáleným klientům

Každému vzdálenému počítači připojenému pomocí protokolu PPP k serveru RAS Windows NT v síti Microsoft TCP/IP je automaticky přidělena adresa IP z pevného fondu adres, který určil správce serveru během instalace.

Jestliže při nastavení serveru RAS povolíte vzdáleným klientům použití vlastních adres IP, mohou místo automaticky přidělené adresy použít adresu IP uvedenou ve svém telefonním seznamu.

Rozlišení názvů pro klienty a servery dálkového přístupu

Kromě přidělených adres IP ptřebují někdy klienti a servery dálkového přístupu službu, která by převáděla názvy počítačů na adresy IP a naopak. V sítích Windows NT jsou k dispozici čtyři způsoby rozlišení názvů: WINS (Windows Internet Name Service), rozlišení vysílání názvů, DNS (Domain Name System) a použití souborů HOSTS a LMHOSTS.

Servery RAS mohou pro činnosti prováděné na serveru použít všechny uvedené způsoby.

Vzdáleným klientům jsou přidělovány stejné servery DNS a WINS jako serveru RAS. Toto automatické přidělování můžete potlačit změnou registru.

V malých sítích, kde se adresy IP nemění, mohou klienti RAS pro rozlišování názvů používat soubory HOSTS a LMHOSTS. Tyto soubory jsou umístěny na místním disku každého klienta, takže není třeba zatěžovat modem dotazy ohledně názvů a odpověďmi serverů WINS.

Další informace o rozlišení názvů v sítích Microsoft TCP/IP najdete v příručce "Networking Supplement", v kapitole 3 "Implementation Considerations".

Připojení k vzdáleným serverům od jiných výrobců pomocí IP

Server RAS, který je součástí operačního systému Windows NT, umožňuje vzdáleným klientům používat adresy ze stejné podsítě, jako počítače na místní síti. Tím se ušetří adresy IP.

Některé servery dálkového přístupu od jiných výrobců vyžadují, aby vzdálení klienti používali adresu z jiné podsítě než počítače v místní síti. Jestliže klienti po připojení k serveru dálkového přístupu od jiného výrobce nemohou používat prostředky místní sítě, postupujte podle následujících pokynů:

Jestliže server dálkového přístupu od jiného výrobce nepracuje s protokolem proxy-ARP (Address Resolution Protocol), musí mít vzdálení klienti přidělenu adresu z jiné podsítě než počítače v místní síti. V tom případě se přesvědčte, že server přiděluje klientům adresy z podsítě, která ještě není v místní síti použita.

Zjistěte, zda jsou síťové směrovače nastaveny tak, že vzdálení klienti mohou použít příkaz ping na cílových hostitelích (a naopak) v tomto pořadí:

1.	Vzdálený klient na cílový server, potom vzdálený klient na server RAS, nakonec server RAS na cílový server.

2.	Cílový server na počítač vzdáleného klienta, potom cílový server na server RAS, nakonec server RAS na počítač vzdáleného klienta.

Připojení k sítím TCP/IP pomocí protokolu SLIP

Použití protokolu SLIP (Serial Line Internet Protocol) umožňuje klientům RAS Windows NT připojení k serverům dálkového přístupu od jiných výrobců, které používají dálkový komunikační standard SLIP. Připojení sypu SLIP je možné jen pro položky telefonního seznamu, které mají pro komunikaci nastaven sériový port.

Po připojení k serveru typu SLIP se na pracovní ploše klienta objeví terminálové okno pro interaktivní přihlášení na UNIXový server. UNIXové přihlášení potlačí přihlášení RAS. Po úspěšném navázání spojení získá uživatel přístup k vzdálené síti.


NetBEUI a dálkový přístup

Protokol NetBEUI se používá v malých pracovních skupinách a místních sítích. Všechny servery RAS operačního systému Windows NT a většina síťových klientů Windows má ve výchozím nastavení nainstalovánu bránu NetBIOSu a klientský protokol NetBEUI. Starší verze klientů RAS Windows NT, LAN Manager, MS-DOS a Windows for Workgroups vyžadují použití protokolu NetBEUI.


Instalace telefonického připojení sítě (RAS)

Průběh instalace služby RAS se může mírně lišit podle nainstalovaných síťových protokolů. Budete-li chtít při telefonickém připojení sítě používat protokoly TCP/IP nebo IPX, musíte je nainstalovat před instalací služby RAS. Vyberete-li některý dosud nenainstalovaný protokol, nainstaluje se automaticky současně se službou RAS. Další informace o instalaci síťových protokolů najdete v příručce Windows NT Server Start Here.

Před instalací nebo změnou nastavení služby RAS se musíte přihlásit jako člen skupiny Správci.

Jak nainstalovat software pro dálkový přístup:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby klepněte na tlačítko Přidat.

3.	V seznamu Síťová služba vyberte volbu Služba vzdáleného přístupu a klepněte na tlačítko OK.

4.	Budete-li vyzváni, napište úplnou cestu k distribučních souborům Windows NT a klepněte na tlačítko OK.

Počítač zkopíruje potřebné soubory na pevný disk.

5.	Budete-li vyzváni, spusťte automatické zjišťování připojených modemů nebo vyberte požadovaný modem ze seznamu.

6.	V dialogovém okně Přidat zařízení RAS vyberte port, který chcete použít pro dálkový přístup, a klepněte na tlačítko OK. Seznam obsahuje nainstalované víceportové adaptéry, karty ISDN, pad X.25 a ostatní zařízení.

7.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Konfigurovat.

8.	V dialogovém okně Nastavit použití portu vyberte požadovanou volbu a klepněte na tlačítko OK:

Jen volání ven - počítač bude pracovat pouze jako klient RAS,

Pouze příjem hovorů - počítač bude pracovat pouze jako server RAS,

Volání ven i příjem hovorů - počítač bude střídavě pracovat jako klient a server RAS (nemůže však být současně klientem i serverem).

9.	Chcete-li nastavit volby pro použití sítě, klepněte na tlačítko Síť. Další informace najdete v tématu: Konfigurovat RAS pro použití síťových protokolů.

Poznámka:    Změny nastavení se projeví až po novém spuštění počítače.

Součástí softwaru pro dálkový přístup Windows NT jsou tyto aplikace:

Telefonické připojení sítě je klientská verze služby RAS. Používá se pro připojení k telefonním serverům. Telefonické připojení sítě najdete v okně Tento počítač nebo v nabídce Start ve složce Příslušenství.

Sledování telefonického připojení sítě slouží pro kontrolu stavu jednotlivých připojení a zařízení. Spouští se z ovládacího panelu.

Správce dálkového přístupu umožňuje sledovat připojení vzdálených vzdálených uživatelů k serveru RAS. Najdete jej v nabídce Start ve složce Nástroje administrace(společné).


Požadavky na hardware pro dálkový přístup

Před instalací RAS musí být všechna potřebná hardwarová zařízení správně nainstalována a funkční. Konkrétní požadavky na hardware budou záviset na typu sítě a zamýšleném způsobu použití. Software pro dálkový přístup může vyžadovat tato zařízení:

síťovou kartu s certifikovaným ovladačem NDIS (Network Driver Interface Specification),

jeden nebo více použitelných modemů (seznam použitelných modemů najdete v dokumentu "Přehled kompatibilního technického vybavení" nebo v instalátoru dálkového přístupu) a volný sériový port,

víceportový adaptér pro zvýšení výkonu při několika současných připojeních,

kartu X.25 smart card (chcete-li používat síť X.25),

kartu nebo modem ISDN (chcete-li používat vedení ISDN).

V seznamu "Přehled kompatibilního technického vybavení" ověřte, zda váš hardware spolupracuje s operačním systémem Windows NT.


Nastavení síťových protokolů LAN pro dálkový přístup

Dálkový přístup slouží pro připojení k sítím LAN. Proto musíte vybrat a nastavit požadované síťové protokoly. Počítač s operačním systémem Windows NT Server nebo Workstation může pracovat jako server nebo klient dálkového přístupu. Síťové protokoly se nastavují pro každou variantu samostatně. Role počítače bude záviset na zvoleném způsobu použití portů.

Nastavení síťových protokolů LAN má vliv na všechny činnosti dálkového přístupu na všech portech. Například než zapnete použití protokolu TCP/IP pro položku telefonického připojení sítě, musí být uvedený protokol k dispozici v síti LAN.

Jak nastavit protokoly LAN pro dálkový přístup:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby vyberte v seznamu Síťové služby volbu Služba vzdáleného přístupu. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Síť.

4.	V dialogovém okně Konfigurace sítě v rámečku Protokoly volání vyberte protokoly, které chcete používat v roli klienta RAS pro připojení ke vzdáleným počítačům. Protokoly, které zde nevyberete, nebudou později k dispozici při výběru protokolů pro jednotlivé položky telefonického připojení sítě.

Tento rámeček se neobjeví, jestliže žádný port nemá povoleno volání ven.

5.	V rámečku Nastavení serveru vyberte protokoly LAN, které mají být k dispozici vzdáleným klientům vašeho serveru RAS.

Nejsou-li nastaveny žádné porty pro přijímání hovorů, tento rámeček nebude aktivní.

6.	Vyberte požadovaný způsob ověření:

volba Umožnit každé ověření včetně prázdného textu povolí připojení s použitím libovolného typu ověření požadovaného klientem (MS-CHAP, SPAP, PAP), používá se při komunikaci s různými typy klientů RAS,

volba Vyžadovat zašifrované ověření umožní připojení s použitím libovolného typu ověření kromě typu PAP,

volba Vyžadovat zašifrované ověření Microsoft umožní pouze připojení s ověřením typu MS-CHAP,

zaškrtnete-li políčko Vyžadovat šifrování dat, všechna přenášená data budou před odesláním zašifrována.

7.	Chcete-li spojit několik fyzických linek do jednoho logického svazku, zaškrtněte políčko Zapnout vícenásobné propojení. Tím vznikne sloučená linka s velkou propustností dat. Nejčastěji se spojují kanály ISDN, ale nic vám nebrání spojit například několik modemů nebo modem s kanálem ISDN.

Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v operačním systému Windows NT Server.

8.	Po ukončení výběru protokolů klepněte na tlačítko OK.

9.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Pokračovat.

Poznámka:   Provedené změny nastavení se projeví až po novém spuštění počítače.

Další informace najdete v tématech:

Nastavení síťových protokolů TCP/IP pro server RAS

Nastavení protokolu IPX pro server RAS

Nastavení serveru RAS pro použití síťového protokolu NetBEUI

Nastavení rozlišování názvů klientů RAS

Výběr protokolu pro položku RAS


Nastavení serveru RAS pro použití protokolu NetBEUI

Protokol NetBEUI poskytuje nejlepší výkon aplikacím NetBIOS v malých místních sítích. Odstraníte-li jej, stále ještě můžete používat dálkový přístup s protokoly TCP/IP nebo IPX. Při použití protokolu NetBEUI můžete určit, zda mají mít vzdálení klienti přístup jen k serveru RAS nebo k celé síti.

Jak nastavit server RAS pro použití protokolu NetBEUI:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby vyberte v seznamu Síťové služby volbu Služba vzdáleného přístupu a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Síť.

4.	V rámečku Nastavení serveru zaškrtněte políčko NetBEUI a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

5.	V dialogovém okně Konfigurace NetBEUI serveru RAS vyberte, zda chcete vzdáleným klientům prostřednictvím protokolu NetBIOS zpřístupnit celou síť nebo jen tento počítač a klepněte na tlačítko OK.

6.	V dialogovém okně Konfigurace sítě klepněte na tlačítko OK.

7.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu nastavte obdobným způsobem všechny ostatní porty a klepněte na tlačítko Pokračovat.

Poznámka:   Provedené změny nastavení se projeví až po novém spuštění počítače.


Nastavení serveru RAS pro použití protokolu TCP/IP

Nastavení a změny parametrů protokolu TCP/IP pro dálkové připojení se provádějí pomocí ovládacího panelu Síť.

V počítači, který slouží jako server RAS, se používají dvě skupiny parametrů protokolu TCP/IP:

základní parametry včetně adresy IP pro použití ve funkci serveru místní sítě (podrobnější informace najdete v nápovědě k protokolu TCP/IP),

volby pro přidělování adres IP vzdáleným klientům (jsou popsány v následujících odstavcích).

Jak nastavit server RAS pro použití protokolu TCP/IP:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby vyberte v seznamu Síťové služby volbu Služba vzdáleného přístupu a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Síť.

4.	V rámečku Nastavení serveru zaškrtněte políčko TCP/IP a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

5.	V dialogovém okně Konfigurace TCP/IP serveru RAS vyberte, zda chcete vzdáleným klientům prostřednictvím protokolu TCP/IP zpřístupnit celou síť nebo jen tento počítač.

6.	Chcete-li, aby server RAS získával adresy IP určené pro přidělování vzdáleným klientům od serveru DHCP, zaškrtněte v dialogovém okně Konfigurace TCP/IP serveru RAS políčko Adresu vzdálenému klientu TCP/IP přidělí DHCP.

Není-li k dispozici server DHCP, zaškrtněte políčko Použít fond statických adres a určete rozmezí adres IP, které má server přidělovat vzdáleným klientům. Toto rozmezí musí obsahovat platné adresy v rámci podsítě, jejíž je server RAS součástí.

7.	Do příslušných polí napište počáteční a koncovou adresu zvoleného rozmezí, které musí obsahovat alespoň dvě platné adresy (jednu pro vzdáleného klienta a druhou pro síťovou kartu serveru RAS).

Adresy se píší jako čtveřice desítkových čísel oddělených tečkami (například 110.11.0.0). Měl by je přidělovat správce sítě.

8	Chcete-li ze zadaného rozmezí vyloučit některé adresy, musíte je přidat do seznamu Vyloučené rozsahy:

Napište první adresu IP vyloučeného rozsahu do pole Od, poslední adresu do pole Do a klepněte na tlačítko Přidat. Stejným způsobem můžete vyloučit i další adresová rozmezí.

Chcete-li vyloučit pouze jednu adresu IP, napište ji do pole Od i do pole Do a klepněte na tlačítko Přidat.

Chcete-li odstranit některé adresy ze seznamu Vyloučené rozsahy, vyberte je a klepněte na tlačítko Odebrat.

9.	Chcete-li, zaškrtněte políčko Umožnit vzdáleným klientům žádat o předurčenou adresu IP.

10.	Klepněte na tlačítko OK.

11.	V dialogovém okně Konfigurace sítě klepněte na tlačítko OK.

12.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu nastavte obdobným způsobem všechny ostatní porty a klepněte na tlačítko Pokračovat.

Poznámka:   Provedené změny nastavení se projeví až po novém spuštění počítače.


Nastavení rozlišování názvů klientů RAS

Výběr typu rozlišování názvů klientů RAS je dán přístupnými síťovými službami a nastavením serveru RAS.

Je-li server RAS nastaven pro použití síťových serverů WINS a DNS, mohou je používat i jeho klienti.

Je-li server RAS vybaven více síťovými kartami, klienti budou používat servery WINS z první sítě nastavené pro WINS a DNS.

Kromě toho mohou klienti nastavit adresy serverů WINS a DNS také na kartě Server v dialogovém okně Telefonické připojení sítě pro jednotlivé položky telefonního seznamu.

V malých sítích, kde se adresy IP nemění, mohou klienti RAS pro rozlišování názvů používat soubory HOSTS a LMHOSTS. Tyto soubory jsou umístěny na místním disku každého klienta, takže není třeba zatěžovat modem dotazy ohledně názvů a odpověďmi serverů WINS.

Poznámka:   Dálkový přístup neumožňuje standardní rozlišení vysílání názvů. Nechtějí-li uživatelé pracovat přímo s adresami IP, musí používat některý ze způsobů rozlišování názvů (například službu WINS nebo soubor LMHOSTS).


Výběr síťových protokolů pro položku telefonického připojení sítě

Klienti telefonického připojení sítě mají k dispozici telefonní seznam, do něhož mohou zadávat telefonní čísla a názvy vzdálených sítí. Telefonické připojení sítě umožňuje klientům připojovat a odpojovat vzdálené´sítě přes telefonní linku. Pro každou položku telefonního seznamu je možné nastavit síťové protokoly, které jsou dány typem vzdáleného serveru (PPP, SLIP, nebo Microsoft RAS).

Jak vybrat síťové protokoly pro položku telefonického připojení sítě:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte požadovanou položku telefonního seznamu a klepněte na tlačítko Více.

2.	Vyberte volbu Upravit položku a vlastnosti modemu nebo Klonovat položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Server určete typ vzdáleného serveru. V případě pochybností zvolte typ PPP.

4.	V rámečku Síťové protokoly vyberte síťové protokoly, které chcete použít pro dálkový přístup. Při spojení typu SLIP nebo PPP můžete navíc tlačítkem Nastavení TCP/IP změnit parametry protokolu TCP/IP.


Nastavení serveru RAS pro použití protokolu IPX

Nastavení a změny parametrů protokolu IPX pro dálkové připojení se provádějí pomocí ovládacího panelu Síť.

Jak nastavit server RAS pro použití protokolu IPX:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby vyberte v seznamu Síťové služby volbu Služba vzdáleného přístupu a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Síť.

4.	V rámečku Nastavení serveru zaškrtněte políčko IPX (protokol IPX musí být nainstalován) a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

5.	V dialogovém okně Konfigurace IPX serveru RAS vyberte, zda chcete vzdáleným klientům prostřednictvím protokolu IPX zpřístupnit celou síť nebo jen tento počítač a zvolte způsob přiřazování čísel sítě IPX:

Vyhradit čísla sítě automaticky - služba dálkového přístupu Windows NT přidělí vzdálenému klientovi nepoužíté číslo sítě IPX zjištěné pomocí protokolu NetWare RIP (Router Information Protocol),

Vyhradit čísla sítě - ruční nastavení čísel sítě IPX, které správci umožňuje lepší zabezpečení a sledování připojených klientů.

Do rámečku Od napište první síťové číslo. Poslední číslo bude vypočteno automaticky podle počtu volných portů.

Všem klientům IPX přidělit stejná čísla sítě - všem klientům bude automaticky nebo standardní metodou přiděleno stejné číslo sítě IPX.

6.	Chcete-li vzdáleným klientům povolit použití vlastních čísel uzlů IPX místo čísel přidělených serverem RAS, zaškrtněte políčko Umožnit vzdáleným klientům žádat o číslo uzlu IPX.

7.	Klepněte na tlačítko OK.

8.	V dialogovém okně Konfigurace sítě klepněte na tlačítko OK.

9.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu nastavte obdobným způsobem všechny ostatní porty a klepněte na tlačítko Pokračovat.

Poznámka:   Provedené změny nastavení se projeví až po novém spuštění počítače. Povolíte-li vzdáleným klientům použití vlastních čísel uzlů IPX, ohrozíte tím bezpečnost sítě, protože vzdálený klient by mohl předstírat falešnou totožnost a dostat se k síťovým prostředkům jiného klienta.


Zahrnutí samostatného vzdáleného serveru do seznamu místního prohledávače sítě

Chcete-li se připojit z pracoviště ke svému domácímu serveru RAS, musíte provést následující opatření, aby prohledávač zařadil jeho název do seznamu vzdálených klientů.

Jak zařadit vzdálený server RAS do seznamu místního prohledávače sítě:

1.	V domácím serveru RAS poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Identifikace klepněte na tlačítko Změnit.

3.	V dialogovém okně Změna identifikace napište název domény nebo pracovní skupiny klientského počítače, z něhož se chcete připojit, a klepněte na tlačítko OK.

4.	Na kartě Adaptéry klepněte na tlačítko Přidat.

5.	V seznamu síťový adaptér vyberte ovladač MS Loopback adaptér a klepněte postupně na tlačítka OK a Pokračovat.

6.	V dialogovém okně Instalátor adaptéru smyčky MS klepněte na tlačítko OK, napište cestu k distribučním souborům systému Windows NT a klepněte na tlačítko OK.

Nechte nastavený výchozí typ rámce.

7.	V dialogovém okně Síť potvrďte klepnutím na tlačítko OK nové spuštění počítače.

Poznámka:   Po novém spuštění počítače povolte v serveru RAS přístup k celé síti (i v případě, že není zapojen do sítě). Příslušné pokyny najdete v tématu Nastavení RAS pro použití protokolů LAN.


Nastavení telefonních serverů od jiných výrobců pro použití NetBIOSu s protokoly IP a IPX

Chtějí-li se klienti pomocí dálkového přístupu Windows NT připojit k telefonním serverům od jiných výrobců a používat síťové zdroje NetBIOSu prostřednictvím protokolů IP a IPX, servery jim musí předávat vysílání NetBIOSu. To může v případě vzdálených sítí s větším provozem NetBIOSu značně zatížit dálkové spojení. Informace o nastavení serverů pro předávání vysílání NetBIOSu najdete v tématu: Parametry služby NwLnkRip .

Umožňuje-li server od jiného výrobce použití služby WINS serveru Windows NT nebo agenta proxy na místní síti, může je použít klient s dálkovým přístupem Windows NT pro zvýšení výkonu v sítích TCP/IP.


Přidělení oprávnění pro dálkový přístup

Po nainstalovaní serveru RAS musíte uživatelům přidělit oprávnění pro dálkový přístup. Bez něj se klienti nemohou připojit k serveru RAS (ani když mají nainstalovaný klientský software pro telefonické připojení sítě).

Jak přidělit uživatelům oprávnění pro dálkový přístup:

1.	V nabídce Start vyberte složku Nástroje administrace(společné) a zvolte příkaz Správce dálkového přístupu.

2.	Vyberte doménu nebo server, pro který chcete přidělit oprávnění.

3.	V nabídce Uživatelé zvolte příkaz Oprávnění.

Objeví se dialogové okno Oprávnění k dálkovému přístupu.

4.	Další informace vyvoláte klepnutím na tlačítko Nápověda.

Poznámka:   Firma Microsoft nedoporučuje přidělovat registracím hostů oprávnění pro dálkový přístup. Je-li to nutné, nezapomeňte registraci hosta určit heslo.


Instalace linek ISDN

Vedení ISDN umožňuje mnohem vyšší přenosovou rychlost než telefonní linky. Modemy na běžných telefonních linkách obvykle komunikují rychlosti 9 600 b/s. Linky ISDN přenášejí data rychlostí 64 nebo 128 kilobitů za sekundu. Náklady na pořízení linky ISDN a potřebného vybavení sice většinou převyšují cenu běžných telefonních linek, ale díky rychlejšímu přenosu se podstatně zkrátí doba připojení (a tím i poplatky). Tuto technologii obvykle používají společnosti, které musí komunikovat s velkým počtem pracovníků nebo provádějí náročnou dálkovou správu, například instalaci softwaru na vzdálených pracovních stanicích.

Linka ISDN obsahuje dva kanály B s rychlostí 64 kb/s a jeden signalizační kanál D s rychlostí 16 kb/s. Nainstalujte karty ISDN na serveru i na všech klientských počítačích. Při instalaci se řiďte pokyny v dokumentaci od výrobce.

Každý z kanálů B můžete nastavit jako jeden port. Některé ovladače ISDN umožňují sloučit dva kanály B do jednoho logického portu s propustností 128 kb/s. Různí výrobci používají odlišné způsoby slučování kanálů, takže klienti i server musí mít nainstalovány stejné ovladače a karty.


 příkaz Rasdial

Tento příkaz spustí službu dálkového přístupu a pokusí se o připojení k dané položce telefonního seznamu.

rasdial Název Položky [Uživatelské Jméno [heslo | *]] [/domain:NázevDomény] [/phone:TelefonníČíslo] [/callback:ČísloProZpětnéVolání] [/phonebook:CestaSouboruTelefonníhoSeznamu] [/prefixsuffix]

rasdial [NázevPoložky] /disconnect

Parametry:

(bez parametrů)

Příkaz rasdial bez parametrů zobrazí informace o stavu aktuálních připojení RAS.

NázevPoložky

Název položky aktuálního telefonního seznamu uloženého v souboru .PBK v adresáři \systemroot\SYSTEM32\RAS. Obsahuje-li název položky mezery nebo speciální znaky, uzavřete jej do uvozovek ("").

Jestliže není vybrána volba Osobní telefonní seznam, použije se soubor RASPHONE.PBK. V opačném případě bude použit telefonní seznam uložený v souboru UživatelskéJméno.pbk a použité jméno se objeví v záhlaví dialogového okna. V případě, že takto sestavené jméno již existuje, budou za něj připojena čísla.

Umístění souboru .PBK můžete změnit v registru pomocí klíče

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\RemoteAccess\PersonalPhonebookPath.

UživatelskéJméno [heslo | *

Uživatelské jméno a heslo, které se má použít pro připojení. Hvězdička znamená, že uživatel bude požádán o napsání hesla, které bude během zadávání skryto.

/domain:NázevDomény

Doména, v níž je uložena registrace uživatele.

Není-li zadána, použije se poslední název domény napsaný do pole Doména v dialogovém okně Connect To.

/phone:TelefonníČíslo

Telefonní číslo zadané tímto parametrem bude použito místo původního telefonního čísla položky uvedeného v souboru RASPHONE.PBK.

/callback:ČísloProZpětnéVolání

Telefonní číslo zadané tímto parametrem bude použito místo původního čísla pro zpětné volání uvedeného v souboru RASPHONE.PBK.

/disconnect

Daná položka telefonního seznamu bude odpojena.

/phonebook:CestaSouboruTelefonníhoSeznamu

Cesta k souboru, v němž je uložen telefonní seznam. Výchozí cesta je \systemroot\SYSTEM32\RAS\uživatelské jméno.PBK. Můžete použít úplnou cestu.

/prefixsuffix

Zadáte-li tento parametr, budou při vytáčení použity aktuální hodnoty směrových čísel a linek (nebo vlastností vytáčení) nastavené v telefonickém připojení sítě. V opačném případě se vytočí pouze telefonní číslo.

Další informace o použití příkazu Rasdial najdete v tématech:

 Příkaz Rasdial - poznámky

 Příkaz Rasdial - příklady použití


Příkaz Rasdial - poznámky

Příkaz Rasdial umožňuje z příkazového řádku používat funkce tlačítek Dial a HangUp dialogového okna Telefonické připojení sítě programu RASPHONE.EXE. Používá se pro dálkové připojení z dávkových souborů. Příkaz rasdial má však proti programu RASPHONE.EXE některá omezení:

neumožňuje připojení, která vyžadují přímý zásah uživatele v okně terminálu,

nezajišťuje automatické vytáčení při výpadku linky (je-li však spuštěn program RASPHONE.EXE, postará se i o automatické vytáčení položek připojených příkazem rasdial),

neumožňuje ruční vytáčení ani vytáčení za asistence operátora.

Další informace o použití příkazu Rasdial najdete v tématech:

 Příkaz Rasdial - příklady použití

 Příkaz Rasdial


Příkaz Rasdial - příklady použití

Připojení k položce KANCELÁŘ uložené v souboru RASPHONE.PBK:

rasdial kancelář

Připojení k položce KANCELÁŘ 2 uložené v souboru RASPHONE.PBK a určení čísla pro zpětné volání:

rasdial "office 2" /callback:555-8086

Odpojení od položky VÝCHODNÍ KANCELÁŘ:

rasdial "VÝCHODNÍ KANCELÁŘ" /d

Další informace o použití příkazu Rasdial najdete v tématech:

 Příkaz Rasdial

 Příkaz Rasdial - poznámky


 Příkaz Rasadmin

Tímto příkazem můžete spustit program Správce dálkového přístupu s použitím požadovaných parametrů.

rasadmin [NázevDomény | NázevServeru] [/l] [/h]

Parametry:

NázevDomény

Název domény, kterou chcete spravovat. Objeví se seznam serverů RAS v dané doméně.

NázevServeru

Název serveru, který chcete spravovat. Přihlášený uživatel musí být členem skupiny Správci.

/l

Použijete-li tento parametr (malé písmeno "L"), správa bude probíhat v režimu pomalého připojení. Pomalé připojení neumožňuje prohlížení domén a uživatelských jmen, které při telefonickém spojení spotřebuje příliš mnoho času. Používá se v případech, kdy je potřeba zajistit lepší výkon a není nutné prohlížet servery a uživatele.

/h

Použijete-li tento parametr, správa bude probíhat v režimu rychlého připojení (výchozí nastavení). Rychlé připojení umožňuje prohlížení domén a uživatelských jmen.

Další informace o použití příkazu Rasadmin najdete v tématech:

 Příkaz Rasadmin - poznámky

 Příkaz Rasadmin - příklady použití


Příkaz Rasadmin - poznámky

Jako parametr příkazu rasadmin můžete uvést buď název domény nebo název serveru, ale ne obojí.

Zvolený režim práce (pomalé nebo rychlé připojení) je uložen v registru pro každou doménu nebo server zvlášť. Chcete-li spravovat server nebo doménu s nastaveným pomalým připojením v režimu rychlého připojení, musíte v příkazu rasadmin použit parametr /h.

Další informace o použití příkazu Rasadmin najdete v tématech:

 Příkaz Rasadmin - příklady použití

 Příkaz Rasadmin


Příkaz Rasadmin - příklady použití

Správa serveru NT_SERVER01 v režimu pomalého připojení:

rasadmin \\nt_server01 /l

Další informace o použití příkazu Rasadmin najdete v tématech:

 Příkaz Rasadmin - poznámky

 Příkaz Rasadmin


Přehled zabezpečovacích opatření

Operační systém Windows NT používá pro zabezpečení uživatelských registrací a domén šifrované ověřování. Server RAS poskytuje další zabezpečení pomocí zpětného volání a šifrovaného přenosu dat. Kromě toho je možné zabránit neoprávněnému průniku do místní sítě použitím hostitelů zabezpečení od jiných výrobců.

Na následujících stránkách najdete popis těchto zabezpečovacích prvků:

Způsoby rozmístění serverů RAS v doménách

Přidělování oprávnění pro dálkový přístup

Zabezpečení dálkového přístupu pro jednotlivé uživatelské registrace

Šifrování dat

Zabezpečení pomocí zpětného volání

Použití hostitelů zabezpečení

Auditování


Způsoby rozmístění serverů RAS v doménách

Zabezpečení dálkového přístupu pro vzdálené klienty probíhá ve třech fázích. Po instalaci dálkového přístupu v doméně Windows NT následuje přidělení oprávnění pro dálkový přístup uživatelským registracím a nastavení zabezpečovacích prvků RAS pro jednotlivé klienty.

Následující odstavce vysvětlují princip uživatelských registrací v systému Windows NT, použití doménového zabezpečení pro dálkový přístup (předpokládá se, že již máte vytvořenu doménovou strukturu) a informace o použití doménové struktury při dálkovém přístupu. Servery RAS, které používají doménové zabezpečení operačního systému Windows NT Server, mohou být soustředěny do jedné domény nebo rozmístěny v několika doménách propojených zprostředkováním.

Soustředění serverů do jedné domény

Jestliže kladete důraz na jednoduchost správy, soustřeďte všechny servery RAS do jedné domény. Správce bude mít na starosti pouze jednu databázi uživatelských registrací a bude moci sledovat všechny servery a klienty dálkového přístupu najednou. (Jestliže jednotlivá oddělení mají vlastní uživatelské registrace, použijte zprostředkování.)

Poznámka:   Doména má charakter logického seskupení, takže fyzická vzdálenost serverů nebrání jejich soustředění do jedné domény.

Používáte-li zprostředkování domén, je nejvýhodnější založit každému uživateli registraci pouze v jedné doméně, zejména jde-li o uživatele starších verzí programu RAS (do verze 1.1). Nenajde-li server RAS uživatelskou registraci ve své doméně, začne prohledávat poskytující domény a použije první nalezenou registraci. Pochází-li tato registrace z domény, ve které má klient jiné heslo nebo nemá oprávnění pro dálkový přístup, ověření selže, i kdyby měl v jiné doméně registraci s platným oprávněním.

Rozmístění serverů do různých domén

Menší podniky kladoucí důraz na pružnost a místní řízení nebo firmy, které nepotřebují jednotné zabezpečení, mohou dát přednost distribuovanému systému serverů, v němž mají jednotlivá oddělení nebo pracovní skupiny k dispozici své vlastní domény pro dálkový přístup. Spojení mezi jednotlivými doménami lze zajistit pomocí zprostředkování.

Poznámka:   Pokud používáte operační systém Windows NT Server a chcete se seznámit s dalšími informacemi o uživatelských registracích a doménách, můžete je vyhledat v příručce "Windows NT Server Concepts and Planning Guide".


Přidělování oprávnění pro dálkový přístup

Po instalaci serveru RAS musíte určit, kdo se k němu smí připojit. Pomocí Správce dálkového přístupu nebo Správce uživatelů vyberte uživatelské registrace uložené v doméně nebo v konkrétním počítači a přidělte jim potřebná oprávnění pro dálkový přístup. Vzdálení uživatelé budou moci po ověření oprávnění pro dálkový přístup a připojení k místní síti používat všechny prostředky aplikačního serveru, pro které mají oprávnění. Nezapomeňte, že oprávnění se uživatelům přidělují jednotlivě. Přestože server RAS běží na počítači s operačním systémem Windows NT Server, oprávnění pro dálkový přístup k síti musíte přidělit každému uživateli zvlášť.

Poznámka:   Na vzdálené uživatele se vztahují všechna zabezpečovací opatření operačního systému Windows NT, stejně jako kdyby byli fyzicky připojeni k síti. Nemohou dělat nic, pro co nemají potřebné oprávnění, ani používat síťové prostředky, ke kterým nemají povolen přístup.

Není třeba vytvářet nové uživatelské registrace jen pro potřeby dálkového přístupu. Servery RAS mohou pracovat se všemi registracemi poskytujících domén a počítačů v síti Windows NT.

Informace o přidávání vzdálených klientů do domény najdete v nápovědě k ovládacímu panelu.


Zabezpečení dálkového přístupu pro jednotlivé uživatelské registrace

Vzdálení uživatelé musí být před tím, než se mohou zapojit do provozu sítě, ověřeni serverem RAS. Toto ověření nesouvisí s přihlášením do systému Windows NT. Uživatelská hesla a ověřovací informace jsou při přenosu po telefonních linkách zašifrovány.

Vzdálení uživatelé mohou mít povolen přístup buď k celé síti nebo jen k serveru RAS. To správci umožňuje přesně stanovit, ke kterým informacím mají mít uživatelé přístup, a omezit rizika v případě neoprávněného průniku do sítě.

Další informace o přidělování oprávnění pro dálkový přístup najdete v tématu Nastavení práv dálkového přístupu

Oprávnění pro přístup k síti

Správce může zapínat a vypínat jednotlivé kombinace protokolů a adaptérů, kterým se říká vazby. Tímto způsobem lze určit možnosti přístupu vzdálených uřivatelů k síti:

Zapnutím vazby povolíte uživateli přístup k síťovým prostředkům.

Vypnutím vazby zabráníte uživateli v přístupu k síťovým prostředkům.

Další informace o vazbách najdete v ovládacím panelu Síť a v nápovědě k ovládacím panelům.

Omezení přístupu vzdálených uživatelů pouze na volaný server

I když je server RAS připojen k síti, přístup vzdálených uživatelů můžete omezit jen na volaný server, takže pro ně bude síť nedostupná. Při nastavení dálkového přístupu můžete klientům zpřístupnit celou síť nebo jen tento počítač. Další informace najdete v tématu Konfigurace serveru dálkového přístupu pro používání protokolů LAN


Průběh zabezpečovacích opatření během připojení

Průběh připojení vzdáleného klienta k serveru RAS:

1.	Klient vytočí pomocí telefonického připojení sítě číslo požadovaného serveru RAS.

2.	Server pošle klientovi výzvu k přihlášení.

3.	Klient pošle zašifrovanou odpověď.

4.	Server ověří odpověď klienta v databázi uživatelských registrací.

5.	Je-li registrace klienta platná, server ověří jeho oprávnění pro dálkový přístup.

6.	Má-li klient oprávnění pro dálkový přístup, server ho připojí.

Má-li klient zapnuto zpětné volání, server mu zavolá zpět a opakuje kroky 2-6.

Poznámka:   Při práci v doménách Windows NT se změny oprávnění pro dálkový přístup neprojeví na všech serverech okamžitě. Replikace změn na ostatní servery v doméně může trvat až 15 minut. Chcete-li uživateli okamžitě po odebrání oprávnění zabránit v přístupu k celé síti, proveďte synchronizaci domény.


Nastavení zpětného volání

Dalším bezpečnostním opatřením serveru RAS je možnost zpětného volání, které zajistí, že k serveru budou mít přístup jen klienti volající z určených telefonních čísel. Kromě toho šetří telefonní poplatky klientů.

Je-li zapnuto zpětné volání, vzdálený klient nejprve vytočí číslo serveru RAS a přihlásí se. Server RAS zavěsí a po chvíli zavolá klientovi zpět na předem určené telefonní číslo. Tento způsob zabezpečení zabrání většině pokusů o neoprávněný průnik do systému.

Způsob zpětného volání pro jednotlivé uživatele se nastavuje současně s přidělováním oprávnění pro dálkový přístup. Podrobnější informace o přidělování oprávnění najdete v tématu: Přidělování práv dálkového přístupu)

Program Správce dálkového přístupu umožňuje zvolit v dialogovém okně Oprávnění k dálkovému přístupu jeden ze tří způsobů zpětného volání:

předvolit na,

nastavit podle volajícího,

bez zpětného volání (výchozí nastavení).

Poznámka:   Dokud není klient ověřen a zavolán zpět (v případě, že má nastaveno zpětné volání), nedojde mezi ním a serverem RAS k přenosu dat.

Jak změnit nastavení zpětného volání pro vybraného uživatele:

1.	Spusťte program Správce dálkového přístupu.

2.	V nabídce Uživatelé zvolte příkaz Oprávnění.

3.	Vyberte uživatele.

4.	Změňte nastavení zpětného volání.

předvolit na

Tato volba poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení, protože umožňuje předem určit telefonní číslo modemu vzdáleného uživatele. Průběh připojení pak vypadá takto:

1.	Server ověří správnost zadaného uživatelského jména a hesla.

2.	Jsou-li zadané údaje správné, server uživateli sdělí, že mu zavolá zpět.

3.	Server přeruší spojení a vytočí předem určené číslo.

Tento způsob se používá u vzdálených klientů s nepřenosnými počítači (umístěnými například doma nebo v kanceláři).

nastavit podle volajícího

Tato volba neslouží pro zabezpečení, ale je vhodná pro klienty volající z různých míst a telefonních čísel, protože jim umožní snížit telefonní poplatky. Průběh připojení vypadá takto:

1. Server ověří správnost zadaného uživatelského jména a hesla.

2. Jsou-li zadané údaje správné, na počítači klienta se objeví dialogové okno Zpětné volání.

3.	Klient napíše požadované číslo pro zpětné volání a počká na zavolání serveru.

bez zpětného volání

Nemá-li uživatel nastaveno zpětné volání, server RAS jej připojí ihned po ověření uživatelského jména a hesla.


Připojení přes zprostředkující zařízení

Dálkový přístup Windows NT umožňuje použití zprostředkujících zařízení. Jedná se o různé druhy hostitelů zabezpečení a přepínačů umístěných mezi vzdáleného klienta a server RAS. Mezi tato zařízení patří:

přepínač fondu modemů

hostitel zabezpečení

síť X.25

Před připojením k serveru RAS vždy proběhne textový dialog mezi klientem a zprostředkujícím zařízením. Tento dialog může být dvojího typu:

statický (otázky a odpovědi jsou vždy stejné, takže nevyžadují zásah uživatele),

Interaktivní (otázky a odpovědi jsou pokaždé jiné, takže vyžadují zásah uživatele).

Klient musí být pro dialog s použitým zprostředkujícím zařízením správně nastaven.

Chcete-li během jednoho připojení použít oba typy dialogu, postupujte takto:

1.	Napište předpis pro statický dialog. (Postupujte podle pokynů v tématu Psaní předpisů pro zprostředkující zařízení)

2.	Nastavte použití terminálu pro interaktivní dialog. (Další informace najdete v tématu Aktivování terminálového režimu na klientovi.)

Stačí-li k přihlášení jeden typ dialogu, proveďte jen jeden z výše uvedených kroků. Například:

Jestliže se klienti připojují přes jedno zprostředkující zařízení se statickým dialogem (například přes síť X.25), přeskočte krok 2.

Jestliže se klienti připojují přes hostitele zabezpečení s interaktivním dialogem, přeskočte krok 1.


Vytváření předpisů pro zprostředkující zařízení

Jednotlivé předpisy pro statické dialogy představují oddíly v souboru SWITCH.INF. Do tohoto souboru se přidávají předpisy pro všechna nová zprostředkující zařízení. (Ukázku předpisu pro dialog se sítí X.25 najdete v souboru PAD.INF.)

Připojujete-li se přes fond modemů nebo přes hostitele zabezpečení, musíte s daným zařízením vést dialog. Tento dialog probíhá buď před vytáčením nebo po vytáčení. V obou případech může jít o statický i o interaktivní dialog. Většinou bývá dialog před vytáčením statický a dialog po vytáčení interaktivní.

Soubor SWITCH.INF obsahuje obecný předpis, který umožňuje obvykle jen s malými změnami dosáhnout automatického přihlášení k většině serverů typu PPP. Jestliže ve vašem případě nefunguje, vytvořte z něj kopii a upravte ji podle skutečného průběhu přihlášení.

Další informace najdete v tématech:

Automatizace dálkového přihlašování s použitím předpisů souboru SWITCH.INF


Hostitelé zabezpečení

Hostitel zabezpečení je zařízení od jiného výrobce, které ověřuje, zda má vzdálený klient oprávněn pro připojení k serveru RAS. Toto ověření doplňuje stávající zabezpečovací opatření serveru RAS a operačního systému Windows NT Server.

Hostitel zabezpečení je připojen mezi vzdáleného uživatele a server RAS. Poskytuje další vrstvu zabezpečení testováním hardwarového klíče klienta. Dříve než je klientovi poskytnut přístup k serveru RAS, ověřuje se, zda fyzicky vlastní požadovaný hardwarový klíč. Tato otevřená architektura umožňuje zákazníkům posílit zabezpečení dálkového přístupu výběrem z velkého množství hostitelů zabezpečení.

Jako příklad uveďme zabezpečovací systém obsahující dvě hardwarová zařízení: hostitele zabezpečení a zabezpečovací kartu. Hostitel zabezpečení je nainstalován mezi server RAS a modem. Zabezpečovací karta je má velikost kreditní karty a vypadá jako kapesní kalkulátor bez klávesnice. Každou minutu se na ní objevuje jiné přístupové číslo. Stejné číslo vypočítá každou minutu také hostitel zabezpečení. Při připojení musí klient hostiteli poslat číslo opsané z karty. Je-li správné, hostitel zabezpečení připojí vzdáleného klienta k serveru RAS.

Jiný druh hostitele zabezpečení vyzve vzdáleného klienta, aby napsal své uživatelské jméno (které může a nemusí být stejné jako uživatelské jméno pro dálkový přístup) a heslo (které se liší od hesla pro dálkový přístup).

Hostitel zabezpečení musí být nastaven tak, aby serveru RAS umožnil inicializaci modemu ještě před spuštěním zabezpečovacích funkcí. Server RAS musí mít možnost přímo inicializovat modem připojený k hostiteli zabezpečení, bez kontroly hostitelem zabezpečení, který by inicializaci modemu mohl považovat za pokus o volání.

Hostitel zabezpečení by neměl mít povoleno automatické nastavení rychlosti. Měl by mít pevně určenou rychlost odpovídající hodnotě parametru MAXCONNECTBPS použitého zařízení v souboru MODEM.INF.

Jak použít dálkový přístup spolu se zabezpečovacím zařízením od jiného výrobce:

1.	Jestliže modem připojený k serveru RAS neodpovídá modemu uvedenému v oddílu hostitele zabezpečení v souboru MODEM.INF, musíte soubor MODEM.INF upravit podle použitého typu modemu. Podrobnější informace najdete v tématech: Úprava souboru MODEM.INF podle serveru RAS a Instalace zabezčovacích hostitelů.

2.	Je-li při komunikaci se hostitelem zabezpečení nutný interaktivní dialog, musíte nastavit použití terminálu. Podrobnější informace najdete v tématech: Aktivování terminálového režimu na klientovi.

Poznámka:   Chcete-li používat hostitele zabezpečení Security Dynamics, musíte kvůli inicializaci modemu RAS objednat u prodejce dva konektory. V objednávce uveďte, že chcete mít možnost volání ven. Obdržíte bránu AND a krabičku s přepínači. V případě hostitele zabezpečení ACM/400 dostanete i jiný software.


Úprava souboru MODEM.INF pro potřeby serveru RAS

Po instalaci hostitele zabezpečení mezi server RAS a modem jsou hostitel zabezpečení a původní modem považovány dohromady za nový typ modemu. Soubor MODEM.INF obsahuje šablony pro jednotlivé typy zabezpečovacích zařízení ve spojení s určitým modemem. Například zařízení ACM/400 je spojeno s modemem AT&T® Comsphere 3820.

Chcete-li použít ve spojení se hostitelem zabezpečení jiný modem, musíte upravit soubor MODEM.INF. Podrobnější informace najdete v tématu Úprava souboru MODEM.INF.

Jak upravit soubor MODEM.INF:

1.	Vytvořte záložní kopii souboru MODEM.INF.

2. V oddílu hostitele zabezpečení nahraďte všechny definice maker končících znaky _on a _off (například speaker_on=M1) hodnotami uvedenými v oddílu použitého modemu.

3.	V oddílu hostitele zabezpečení nahraďte všechny řádky COMMAND_INIT= odpovídajícími řádky COMMAND_INIT= uvedenými v oddílu použitého modemu.

Oddíl hostitele zabezpečení musí obsahovat stejný počet řádků COMMAND_INIT= jako oddíl použitého modemu. Ostatní řádky oddílu hostitele zabezpečení nechte v původní podobě.

Poznámka:   Některé modemy nepotřebují řádky LOOP=. V případě pochybností je však nechte v původní podobě.


Instalace hostitelů zabezpečení

Po změně oddílu hostitele zabezpečení v souboru MODEM.INF nainstalujte pomocí ovládacího panelu Síť nového hostitele zabezpečení a modem.

Jak nainstalovat zabezpečovací zařízení:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby vyberte v seznamu Síťové služby volbu Služba dálkového přístupu a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu vyberte zabezpečovací zařízení připojené mezi server RAS a modem a klepněte na tlačítko Pokračovat.

Přesvědčte se, že je hardwarové řízení toku ve výchozím nastavení (zapnuto).

4.	V dialogovém okně Síť klepněte na tlačítko OK.

5.	Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte nové spuštění počítače.


Použití terminálu při přihlášení na vzdálený server

Terminál dálkového přístupu umožňuje vzdálenému klientovi zadat přístupový kód požadovaný zabezpečovacím zařízením. Po zadání správného kódu bude uživatel připojen k serveru RAS.

Jak nastavit příhlášení pomocí terminálu:

1.	V seznamu telefonického připojení sítě vyberte položku, ke které se chcete připojit.

2.	Klepněte na tlačítko Více a v zobrazené nabídce zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Předpis vyberte volbu použít okno terminálu.

4.	Klepněte na tlačítko OK.

Jak se připojit k serveru RAS:

1.	V seznamu telefonického připojení sítě vyberte položku, kterou jste právě nastavili pro použití terminálu.

2.	Klepněte na tlačítko Vytočit.

Na výzvu vložení svého uživatelského jména a hesla klepněte na tlačítko OK.

3.	Až se objeví okno terminálu, napište údaje požadované hostitelem zabezpečení (například osobní identifikační číslo a číslo bezpečnostní karty nebo uživatelské jméno a heslo).

4.	Jestliže vám hostitel zabezpečení potvrdí, že zadané údaje jsou v pořádku, klepněte na tlačítko Hotovo. Potvrzení zadaných údajů může vypadat u každého hostitele zabezpečení jinak. Někdy se objeví slovo OK, jindy se jen posune kurzor na další řádek.

Začíná ověřování serverem RAS.


 Změny v registru

Během instalace služby dálkového přístupu vloží instalátor do registru Windows NT klíč RemoteAccess. Pod tímto klíčem a jeho podklíči jsou uloženy parametry dálkového přístupu.

Instalátor dálkového přístupu přidá líče dálkového přístupu do registru Windows NT.

Instalátor dálkového přístupu obvykle vloží do registru vhodné výchozí parametry, které za běžných okolností není třeba měnit. U některých systému je však potřeba upravit jednotlivé parametry podle konkrétních požadavků.

Na následujících stránkách jsou popsány skupiny parametrů, které je možné měnit a přidávat. Chcete-li nahradit jejich výchozí nastavení jinými hodnotami, stačí přidat nebo upravit příslušný klíč v registru. Umístění klíče v registru je dáno cestou, která je vždy uvedena na začátku stránky.

Jak upravit registr:

1.	V nabídce Start zvolte příkaz Spustit.

2.	Do pole Otevřít napište příkaz regedt32.

Tento příkaz můžete zadat také z příkazového řádku.

Podrobnější informace o přidávání parametrů ke klíčům najdete v nápovědě k editoru registru.


Parametry dálkového přístupu

Výchozí hodnoty následujících parametrů vyhovují ve všech situacích.

Umístění podklíče Parameters v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RemoteAccess\Parameters.

AuthenticateRetries	REG_DWORD

Rozmezí: 0 až 10

Tato hodnota udává maximální povolený počet pokusů o připojení v případě, že se to nepodaří napoprvé.

Výchozí nastavení: 2.

AuthenticateTime	REG_DWORD

Rozmezí: 20 - 600 sekund

Tato hodnota udává časový limit pro ověření vzdáleného uživatele. Nestihne-li klient úspěšně dokončit ověření v daném časovém intervalu, bude odpojen.

Výchozí nastavení: 120 sekund.

AutoDisconnect	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1000 minut

Tato hodnota udává nejvyšší povolenou dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí bude neaktivní spojení ukončeno. Za nečinnost je považována absence přenosů dat v relaci NetBIOS (například kopírování souborů, využívání síťových zdrojů nebo posílání a příjem elektronické pošty. Jestliže vaši klienti používají datagramové aplikace NetBIOS, můžete funkci AutoDisconnect vypnout vložením hodnoty 0.

Výchozí nastavení: 20 minut.

CallbackTime	REG_DWORD

Rozmezí: 2 - 12 vteřin

Tato hodnota udává dobu čekání před zpětným voláním. Každý klient si během připojení může domluvit svou vlastní dobu čekání, která odpovídá jeho potřebám. Tato informace je pro každého klienta uložena v souboru Modem.inf. Jestliže klient nestanoví dobu čekání (například klienti používající dálkový přístup verze 1.0 nebo 1.1), bude použito výchozí nastavení parametru CallbackTime.

Výchozí nastavení: 2 vteřiny.

EnableAudit	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Tímto parametrem můžete zapnout nebo vypnout auditování dálkového přístupu. Je-li auditování zapnuto, veškeré audity se zaznamenávají do protokolu událostí Windows NT. Zaznamenané audity si můžete později prohlédnout pomocí prohlížeče událostí.

Výchozí nastavení: 1 (zapnuto).

NetbiosGatewayEnabled	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Jestliže má tento parametr hodnotu 1, server se chová jako brána NetBIOS umožňující vzdáleným klientům přístup do místní sítě. Hodnota 0 znamená, že vzdálení klienti mají přístup pouze k serveru RAS, k němuž jsou právě připojeni protokolem PPP. Místní síť jim zůstane skryta a její prostředky nepřístupné. Tento parametr nikdy neměňte přímo v registru. Použijte instalátor serveru RAS, který současně upraví příslušné vazby.

Výchozí nastavení: 1 (zapnuto).


 Parametry NetbiosGateway

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RemoteAccess\Parameters\NetbiosGateway

DisableMcastFwdWhenSessionTraffic	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Umožňuje nastavit prioritu komunikaci relace NetBIOS (například aplikace Windows NT) před datagramy vícesměrného vysílání (například zprávy serveru). Jinak řečeno, datagramy vícesměrného vysílání jsou přenášeny pouze pokud v relaci neprobíhá žádná komunikace. Nepoužíváte-li žádnou aplikaci závisející na datagramech vícesměrného vysílání, nechte tento parametr zapnutý.

Výchozí nastavení: 1 (zapnuto).

EnableBroadcast	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Určuje, zda budou vysílací datagramy předány na vzdálené počítače. Vysílací datagramy často nejsou příliš užitečné a zabírají velkou šířku pásma při pomalém propojení. Jestliže nepoužíváte aplikaci, která je závislá na vysílacích datagramech, nechte tento parametr vypnutý.

Výchozí nastavení: 0 (vypnuto).

Další informace najdete v tématu: MultiCastForwardRate.

EnableNetbiosSessionsAuditing	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Zapíná a vypíná auditování vytvoření relace NetBIOS při dálkovém přístupu mezi vzdálenými klienty a servery Windows NT. Zapnutí tohoto parametru pomáhá správci udržovat přehled o zdrojích NetBIOS přístupných v síti.

Výchozí nastavení: 0 (vypnuto).

MaxBcastDgBuffered	REG_DWORD

Rozmezí: 16 - 255

Určí počet vysílacích datagramů, které se ukládají přes bránu do vyrovnávací paměti pro klienta.Používáte-li aplikaci závisející na datagramech vícesměrného vysílání, zvyšte hodnotu tohoto parametru tak, aby server pro dálkový přístup mohl všechny datagramy spolehlivě doručit.

Výchozí nastavení: 32.

MaxDgBufferedPerGroupName	REG_DWORD

Rozmezí: 1 - 255

Určí počet vysílacích datagramů ukládaných do vyrovnávací paměti pro skupinu. Zvýšení této hodnoty umožní uložení více datagramů pro skupinu, ale také zabere více virtuální paměti.

Výchozí nastavení: 10.

MaxDynMem	REG_DWORD

Rozmezí: 131072 - 4294967295

Určí množství virtuální paměti, použité pro ukládání dat v relaci NetBIOS pro každého vzdáleného klienta.

Poznámka:	Protože server pro dálkový přístup je bránou mezi pomalou linkou a sítí, jsou data proudící z rychlé linky (LAN) ukládaná (vyrovnána) do paměti serveru ještě než jsou předána na pomalou (asynchronní) linku.

Server pro dálkový přístup minimalizuje použití systémové fyzické paměti zabráním minimálního počtu stránek (asi 64K na klienta) a použitím virtuální paměti (až do MaxDynMem) k ukládání zbytku dat.

Takže dokud máte volné místo na disku pro rozšíření Pagefile.sys, můžete tento parametr zvyšovat podle potřeby.

Máte-li aplikaci, kdy rychlý odesílatel LAN posílá více dat, než je schopen pomalý (asynchronní) příjemce uložit do vyrovnávací paměti v souboru MaxDynMem, server RAS se pokusí použít formu řízení toku na úrovni NetBIOS tak, že Ncb.receive se v relaci nebude podřizovat, dokud bude mít dostatek vyrovnávací paměti pro příjem příchozích dat.

Z tohoto důvodu byste měli zvýšit překročení časových limitů pro odeslání i příjem na aplikačním serveru NetBIOS tak, aby server počkal, až budou všechna data přenesena přes pomalou linku ke vzdálenému klientovi.

Výchozí nastavení: 655350.

MaxNames	REG_DWORD

Rozmezí: 1 - 255

Určí počet, kolik může mít každý klient jedinečných názvů NetBIOS. Maximální počet názvů pro všechny klienty dohromady je 255.

Výchozí nastavení: 255.

Poznámka:	Vzdálení klienti Windows NT a Windows for Workgroups mohou mít každý až sedm nebo osm názvů. Přesvědčte se, že parametr MaxNames je nastaven nejméně na 8, abyste mohli zadat názvy pro takové počítače. Máte-li klienty Windows NT nebo Windows for Workgroups tefonicky připojené k serverům dálkového přístupu verze 1.1 nebo starší, nastavte tento parametr na 8 nebo více.

MaxSessions	REG_DWORD

Rozmezí: 1 - 255

Určí maximální počet současně spuštěných relací NetBIOS pro jednotlivé klienty. Hodnota pro všechny klienty dohromady nesmí přesáhnout 255 relací. Máte-li více klientů, z nichž každý se připojuje současně 4 nebo 5 relacemi, snižte hodnotu tohoto parametru tak, aby celkový počet relací nepřesáhl 255.

Výchozí nastavení: 255.

MultiCastForwardRate	REG_DWORD

Rozmezí: -1 (vypnuto), 0 - 32,767 vteřin

Ovládá vícesměrné vysílání datagramů pro název skupiny všech vzdálených počítačů. Tento parametr filtruje datagramy odeslané skupině tím, že je posílá dál v časových intervalech stanovených tímto parametrem.

Výchozí nastavení: 5.

Hodnota - 1 vypíná předávání. Hodnota 0 zajišťuje doručení datagramů pro skupinu. Hodnota n posílá datagramy dál každých n vteřin:
1<n<32,767.

Jestliže je parametr EnableBroadcast nastaven na 0, vysílání se nepřenáší ani v případě, že parametr MultiCastForwardRate je nastaven na kladné číslo (v tomto případě jsou předávány pouze datagramy vícesměrného vysílání). Jestliže je parametr MultiCastForwardRate nastaven na -1, vysílání není předáváno ani v případě, že parametr EnableBroadcast je nastaven na 1. Další informace najdete v tématu: EnableBroadcast.

Chcete-li během relace zachovat šířku komunikačního pásma, měli byste filtrovat datagramy. Jestliže však používáte aplikaci založenou na datagramech vícesměrného vysílání, nastavte tento parametr na 0. Nastavení na 0 zajistí doručení všech datagramů pro názvy skupin poslaných ze sítě LAN vzdálenému klientovi.

NumRecvQueryIndications	REG_DWORD

Rozmezí: 1 - 32

Na straně klienta dálkového přístupu umožňuje současně více připojení k síti. Používá-li vzdálený klient aplikaci NetBIOS, která provádí současně více příkazů NCB.CALL, zlepšíte výkon zvýšením tohoto parametru.

Výchozí nastavení: 3.

Další informace najdete v tématu:

Nbf Parameters

RcvDgSubmittedPerGroupName	REG_DWORD

Rozmezí: 1 - 32

Určí počet příkazů NetBIOS typu příjem datagramu (Receive Datagram), které mohou být současně zadány s jedním názvem skupiny do zásobníku LAN. Zadejte toto nastavení co možná nejnižsí, ušetříte tak množství paměti spotřebované systémovými prostředky. Každý přijatý datagramový příkaz zabere v systému asi 1.5K fyzické paměti.

Výchozí nastavení: 3.

RemoteListen	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 2

Určí úroveň přístupu klienta sítě LAN k prostředkům vzdáleného klienta zasláním příkazů NCB.LISTEN pro klientské názvy NetBIOS.

Výchozí nastavení: 1 (zpráv).

hodnota	popis	poznámka
0	Neumožňuje žádný přístup.	Protože každé zaslání příkazu listen telefonickým připojením sítě spotřebuje jednu relaci, nastavení parametru na 0 tyto relace šetří.
1	Umožňuje klientovi přístup k serveru a kurýrním službám.	Vzdálený klient se spuštěnou kurýrní službou může přijímat vzkazy od uživatelů LAN, tiskáren atd. Toto nastavení umožní aplikaci NetBIOS spuštěné na klientovi odpovídat příkazům NCB.CALL zadaným aplikacemi LAN.
2	2 Umožňuje použít příkaz NCB.LISTEN pro všechny názvy klientů NetBIOS.	Toto nastavení umožňuje jakékoliv aplikaci NetBIOS spuštěné na klientovi odpovídat na příkazy NCB.CALL vydané síťovou aplikací.
Poznámka:	Nejvýhodnější je nechat parametr RemoteListen ve výchozím nastavení, 1 (zprávy).

Nastavení funkce NCB.LISTEN pro vzdálené klienty může významně odčerpat systémové prostředky a proto jej nelze doporučit. Nastavíte-li parametr RemoteListen na hodnotu 2, dálkový přístup pošle příkaz NCB.LISTEN pro všechny názvy klientů NetBIOS s dálkovým přístupem. Za předpokladu, že průměrný klient Windows NT má přiřazeno 7 až 8 názvů NetBIOS, může být příkaz NCB.LISTEN zaslán pro 7 až 8 * 256 názvů klientů NetBIOS (maximální počet klientů Serveru pro dálkový přístup).

SizWorkBufs	REG_DWORD

Rozmezí: 1024 - 65536

Určí velikost pracovních vyrovnávacích pamětí. Výchozí nastavení je optimalizováno pro protokol SMB (server message block) mezi klientem a serverem Windows NT.

Výchozí nastavení: 4500.


Parametry IP

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RemoteAccess\Parameters\IP

WINSNameServer	REG_SZ

Hodnota: IP Adresa

Chcete-li potlačit automatické přidělování serveru WINS klientovi dálkového připojení serverem RAS, změňte tento parametr v registru serveru RAS.

Tento parametr se objevuje v registru pouze během aktivního připojení k serveru RAS.

WINSNameServerBackup	REG_SZ

Hodnota: IP Adresa

Chcete-li potlačit automatické přidělování záložního serveru WINS klientovi dálkového připojení serverem RAS, přidejte tento parametr do registru serveru RAS.

Tento parametr se objevuje v registru pouze během aktivního připojení k serveru RAS.

WIDNSNameServer	REG_MULTI_SZ

Hodnota: IP Adresa

Chcete-li potlačit automatické přidělování serverů DNS klientovi dálkového připojení serverem RAS, přidejte tento parametr do registru serveru RAS.

Tento parametr se objevuje v registru pouze během aktivního připojení k serveru RAS.


Parametry AsyncMac

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\AsyncMacn\Parameters

MaxFrameSize	REG_DWORD

Rozmezí: 576 - 1514

Určí maximální velikost rámce. Pro rušené linky používejte menší rámce. Nižší nastavení posílá v jednom rámci méně dat a tak snižuje výkon. U předchozích verzí služby dálkového přístupu hodnotu tohoto parametru neměňte. Hodnotu sjednává server a klient Windows NT.

Výchozí nastavení: 1514.

TimeoutBase	REG_DWORD

Rozmezí: 500 - 1000

Určí čas, který uplyne do okamžiku ukončení spojení brány NetBIOS. Jestliže při použití brány NetBIOS zjistíte chyby ve větším počtu časových prodlev (více než 10 časových prodlev během přijatých 100 kilobajtů), zvyšte hodnotu parametru TimeoutBase z 500 na 1000. V takovém případě musí mít váš počítač zabezpečovací zařízení nebo spuštěnou modemovou kompresi a kontrolu chyb.

Nastavíte-li parametr TimeoutBase na 1000 může se síť chovat poněkud abnormálně. Může například potřebovat zopakování napsaných příkazů, nebo se pravidelně zpomalovat.

Výchozí nastavení: 500.


Parametr NdisWan

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\NdisWan\Parameters

NetworkAddress="xxxxxx"	REG_SZ

Hodnota: Síťová adresa

Chcete-li znovu zadat první 4 bajty ze 6-ti bajtové adresy IEEE, přidejte tento parametr. Jestliže například nastavíte adresu na "03-1F-2C-81-92-34", pracuje se pouze s prvními čtyřmi bajty. Poslední 2 bajty jsou rezervované pro jedinečnou identifikaci portu.Nastavte znovu tento parametr v klíči NdisWan\Parameters datovým typem REG_SZ.


Parametry NwlnkRip

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\NwlnkRip\Parameters

NetbiosRouting	REG_DWORD

Rozmezí: 0, 2, 4, nebo 6

Řídí směrování vysílacích paketů IPX NetBIOS do a ze sítě LAN. Server RAS může směrovat vysílací pakety NetBIOS (IPX typu 20) mezi klienty RAS a místní sítí.

Nastavení parametru na hodnotu 2 umožňuje směrovat vysílací pakety NetBIOS ze vzdáleného klienta do sítě LAN.

Nastavení parametru na hodnotu 4 umožňuje směrovat vysílací pakety NetBIOS ze sítě LAN vzdálenému klientovi.

Nastavení parametru na hodnotu 6 umožňuje směrovat vysílací pakety NetBIOS oboustranně mezi vzdálenými klienty a sítí LAN.

Při některých nastaveních aplikací IPX NetBIOS může být potřeba upravit položku registru DisableDialinNetbios. Další informace najdete v tématu: Parametry NwlnkIpx.

Výchozí nastavení: 2.


Parametry NwlnkIpx

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\NwlnkIpx\Parameters

DisableDialinNetbios	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 3

Řídí směrování paketů IPX typu 20 mezi vzdáleným klientem RAS, sítí LAN (směrovačem RAS IPX) a serverem RAS se spuštěnou aplikací IPX NetBIOS (vnitřní síť). Tento parametr řídí pouze linky pro příjem hovorů na serverech RAS.

Nastavení tohoto parametru na 0 umožní, aby pakety IPX typu 20 byly vysílány ze serveru RAS vzdáleným klientům a následně ze vzdálených klientů na server RAS a přes směrovač IPX pro vysílání v sít i (je-li směrovač nastaven pro směrování paketů IPX NetBIOS.)

Nastavení tohoto parametru na 1 (výchozí nastavení) umožní, aby pakety IPX typu 20 byly vysílány pouze ze vzdálených klientů do vnitřní sítě a na směrovač RAS IPX. Toto nastavení znemožňuje vysílání z vnitřní sítě vzdáleným klientům.

Nastavení tohoto parametru na 2 umožní, aby pakety IPX typu 20 byly vysílány z vnitřní sítě vzdáleným klientům.

Nastavením parametru na 3 bude znemožněno veškeré vysílání paketů IPX typu 20.

U některých nastavení aplikace IPX NetBIOS může být potřeba upravit položku registru NetbiosRouting. Další informace najdete v tématu: Parametry NwlnkRip.

Výchozí nastavení: 1.


Parametry RasMan

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RasMan\Parameters

NumberOfRings	REG_DWORD

Rozmezí: 1 - 20 (mimo tento rozsah se předpokládá hodnota výchozího nastavení)

Určí počet zpráv RING (vyzvánění) modemu, po kterých RAS přijme volání. Tento parametr pracuje pouze se zařízeními UNIMODEM.

Výchozí nastavení: 1.

Logging	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Nastavuje protokolování veškeré komunikace proudící ze sériových portů do zařízení k nim připojeného a to během příkazového režimu. Tento parametr je užitečný při řešení potíží se zařízeními na sériových portech a při testování nových položek přidaných do souborů Modem.inf nebo Pad.inf.

Protože některé informace obsahují netisknutelné znaky, můžete si soubor Device.log prohlížet pomocí textového editoru, který zobrazí znakový i šestnáctkový výpis. Soubor Device.log obsahuje také na konci každého řádku znak pro nový řádek a odřádkování. Tyto znaky jsou doplněny programem, který vytváří soubor Device.log, a nereprezentují informace o komunikaci z nebo na zařízení.

Nastavíte-li parametr na 1, bude komunikační proud ze sériového portu do připojeného zařízení protokolován do souboru \systemroot\system32\ras\device.log.

 Jestliže připojení ke vzdálenému zařízení a přenos dat proběhly úspěšně, protokolování je zastaveno. Dále protokolování pokračuje, když se vytvoří nové spojení a to je připojováno do souboru Device.log dokud velikost souboru nedosáhne přibližně 100K. Poté se soubor Device.log vymaže a protokolování pokračuje. Soubor Device.log se také vymaže, je-li spuštěna jakákoliv součást RAS poté, co byly všechny součásti RAS ukončeny.

Výchozí nastavení: 0.


Parametry PPP

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RasMan\PPP

MaxTerminate	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Tato hodnota udává počet vyslaných paketů s požadavkem na ukončení v případě, že druhá strana neodpovídá a ukončení nepotvrdí (Ack).

Výchozí nastavení: 2.

MaxConfigure	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Určí počet paketů s požadavkem na nastavení v případě, že druhá strana neodpovídá a nepošle potvrzení (Ack) o platném nastavení, potvrzení (Nak) o neplatném nastavení nebo potvrzení (Reject) o zamítnutí nastavení.

Výchozí nastavení: 10.

MaxFailure	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Určí počet paketů s požadavkem o potvrzení (Nak) neplatného nastavení v případě, že druhá strana neodpovídá a nepošle potvrzení (Ack) o platném nastavení.

Výchozí nastavení: 10.

MaxReject	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Určí počet potvrzení (Rejects) o zamítnutí nastavení poslaných před neúspěšným sjednáním PPP.

Výchozí nastavení: 5.

RestartTimer	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Určí čas (ve vteřinách), který je k dispozici pro převod paketů s požadavky o nastavení a ukončení. Vypršení času časovače Restart způsobí časovou událost a nový přenos odpovídajících paketů s požadavky o nastavení nebo ukončení.

Výchozí nastavení: 3.

NegotiateTime	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Určí čas (ve vteřinách), který je k dispozici pro potvrzení úspěšného sjednání PPP před odpojením linky. 0 znamená, že linka nebude zavěšena.

Výchozí nastavení: 150.

ForceEncryptedData	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Používá se pouze na serverech RAS. Vyžaduje, aby data od vzdálených klientů byla šifrována. Klienti musí být slučitelní s protokolem MS-CHAP (ve Windows NT verze 3.5) jinak bude spojení automaticky přerušeno. Je-li parametr nastaven na 1, server požaduje šifrování dat. Je-li parametr nastaven na 0, server nepožaduje šifrování dat.

Výchozí nastavení: 0.

ForceEncryptedPassword	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 2

Používá se pouze na serverech RAS. Nastavuje použití protokolu CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) během ověřování klientů. Je-li parametr nastaven na 1, server povolí jakoukoliv šifrovací metodu včetně prázdného textu. Je-li parametr nastaven na 2, server vyžaduje použití MS-CHAP během ověřování.

Výchozí nastavení: 2.

Logging	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Nastavuje protokolování událostí PPP. Je-li parametr nastaven na 1, všechny události PPP budou zaprotokolovány do souboru \systemroot\system32\ras\ppp.log. Pomocí tohoto parametru můžete odstranit některé potíže s připojeními PPP.

Výchozí nastavení: 0.

DisableSoftwareCompression	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Zapíná a vypíná softwarovou kompresi. Je-li parametr nastaven na 1, softwarová komprese je vypnutá. Je-li parametr nastaven na 0, softwarová komprese je zapnutá.

Výchozí nastavení: 0.

Podklíče PPP

Následující položky jsou podklíče klíče PPP.

CBCP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění CBCP (Callback Control Protocol) DLL. CBCP sjednává informaci zpětného volání se vzdáleným klientem. Tento parametr je povinný.

CHAP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění HAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol) DLL. Tento parametr je povinný.

COMPCP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění CCP(Compression Control Protocol) DLL. CCP sjednává kompresi se vzdáleným klientem. Tento parametr je povinný.

IPCP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění IPCP(Internet Protocol Control Protocol) DLL. Parametr je aktivní, jestliže je server RAS nastaven pro použití protokolu TCP/IP, který je již nainstalován.

Tyto parametry mohou být připojeny k podklíči IPCP subkey:

AcceptVJCompression	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Nechcete-li akceptovat standardní volbu IPCP 0x02 Van Jacobsonovi hlavičkové komprese, přidejte tento parametr. Jestliže jej nepřidáte nebo nastavíte na 1, klienti RAS budou moci pracovat s kompresí VJ.

Výchozí nastavení: není v registru

PriorityBasedOnSubNetwork	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Počítač se může k síti LAN připojit pomocí síťové karty a připojení RAS. Má-li připojení RAS a síťová karta LAN přidělenou adresu se stejným síťovým číslem a je zaškrtnuté políčko Použít výchozí bránu ve vzdálené síti, budou všechny pakety posílány přes spojení RAS, přestože tyto dvě adresy jsou v odlišných podsítích v rámci jedné sítě.

Nastavíte-li parametr na hodnotu 1, pakety budou posílány přes síťovou kartu.

Jestliže bude mít například karta síťového adaptéru adresu IP 10.1.1.1 (maska podsítě 255.255.0.0) a spojení RAS adresu 10.2.1.1, RAS odešle všechny pakety 10.x.x.x přes spojení RAS. Je-li parametr spávně nastaven, RAS posílá pakety 10.2.x.x přes spojení RAS a pakety 10.1.x.x přes síťovou kartu.

Výchozí nastavení: není v registru

RequestNameServerAddresses	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Chcete-li zamezit IPCP vyžadování zadání adres rozšířených voleb Microsoft pro servery WINS a DNS tj. IPCP volby 0x81, 0x82, 0x83 a 0x84, přidejte tento parametr ke klientům RAS. Jestli parametr nenastavíte anebo nastavíte na 1, klient bude o tyto adresy požádán.

Výchozí nastavení: není v registru

RequestVJCompression	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Nechcete-li akceptovat standardní volbu IPCP 0x02 Van Jacobsonovi hlavičkové komprese, přidejte tento parametr. Jestliže jej nepřidáte nebo nastavíte na 1, klienti RAS budou moci pracovat s kompresí VJ.

Výchozí nastavení: není v registru

IPXCP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění DLL síťového protokolu IPXCP (Packet Exchange Control Protocol). Tento parametr je aktivní, když je server RAS nastaven pro použití IPX a má již nainstalovanou Klientskou službu nebo Službu brány sítě NetWare.

NBFCP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění DLL rámcového protokolu NBFCP (NetBEUI Framing Control Protocol). Tento parametr je aktivní, když je server RAS nastaven pro použití NetBEUI a NetNEUI je již nainstalován.

PAP	REG_EXPAND_SZ

Rozmezí: Cesta ke knihovně DLL

Určuje umístění ověřovacího protokolu PAP (Password Authentication Protocol). Tento parametr je povinný.


Parametery Rdr

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\Rdr\Parameters

RawIoTimeLimit	REG_DWORD

Rozmezí: uvedeno níže

Tento parametr je určen pouze pro nastavení s bránou NetBIOS.

Nastavte redirektor tak, aby posílal data v 64 kilobajtových blocích. Je-li zapnutý parametr RawIoTimeLimit, zvyšuje se propustnost o 10-15 procent. Probíhá-li komunikace touto rychlostí, jsou všechny ostatní souběžné přenosy dat zablokovány.

Výchozí nastavení tohoto parametru je vypnuto pro pomalé linky a zapnuto pro linky rychlejší. Například komunikujete-li rychlostí 14,400 bps nebo pomaleji, funkce se vypne. Komunikujete-li vyšší rychlostí, například přes vedení ISDN, funkce se zapne.

Následující seznam ukazuje, které hodnoty funkci zapínají a které ji vypínají při spojeních ISDN:

RawIoTimeLimit nastaven na 9:

Raw I/O je zapnuto při spojení jedním kanálem o rychlosti 64K.
Raw I/O je zapnuto při spojení dvěma kanály o rychlosti 64K.

RawIoTimeLimit nastaven na 5 (výchozí nastavení):

Raw I/O je vypnuto při spojení jedním kanálem o rychlosti 64K.
Raw I/O je zapnuto při spojení dvěma kanály o rychlosti 64K.

RawIoTimeLimit nastaven na 0:

Raw I/O je vypnuto při spojení jedním kanálem o rychlosti 64K.
Raw I/O je vypnuto při spojení dvěma kanály o rychlosti 64K.


Parametry RasArp

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RasArp\Parameters

FilterBroadcasts	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - 1

Přidáte-li tento parametr, RAS bude přenášet vysílací pakety (například do cílové adresy IP 255.255.255.255) a vícesíťové podsítě (například do cílové adresy IP 11.101.255.255). Nastavte tento parametr na 0 na straně klienta, jestliže se telefonicky připojujete přes směrovače dálkového přístupu od jiných výrobců, které pracují s vysílacím/vícesíťovým směrováním. (Servery Windows NT nepracují s vysílacím ani s vícesíťovým směrováním.)

Výchozí nastavení: 1.


Parameter Nbf

Umístění v registru Windows NT je dáno touto cestou:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\Nbf\Parameters

InitUIFrames	REG_DWORD

Rozmezí: 0 - neomezeno

Přidáte-li tento parametr, nastaví se počet názvů NetBIOS, které mohou být přidány do sítě současně z jednoho klienta RAS.

Výchozí nastavení: 5.


 Příklad internetové relace

Máte-li k dispozici prostředky pro telefonické připojení sítě obsažené v systému Windows NT, protokol TCP/IP, modem nebo jiné připojení k síti WAN a některý z veřejně dostupných prohlížečů Internetu, nic vám nebrání připojit se k Internetu a využívat jeho informací a služeb.

Počítač s operačním systémem Windows NT Server umožňuje prostřednictvím zprostředkovatele sítě Internet přístup k Internetu až 256 vzdáleným klientům.

K Internetu se lze připojit pomocí Telefonického připojení sítě přes zprostředkovatele sítě Internet. Po připojení můžete vyhledávat informace prohlížečem Internetu. Předpokladem je nainstalovaný a správně nastavený systém Windows NT, protokol TCP/IP, Telefonické připojení sítě a některý prohlížeč Internetu.

Spusťte program Telefonické připojení sítě ze skupiny Tento počítač. V telefonním seznamu vyberte požadovaného zprostředkovatele sítě Internet a klepněte na tlačítko Vytočit.

Telefonické připojení sítě vytočí zprostředkovatele sítě Internet a přihlásí vás do systému. Konkrétní postup přihlášení se bude lišit podle požadavků vybraného zprostředkovatele. Spojení PPP probíhají většinou zcela automaticky. Spojení SLIP někdy vyžadují přihlášení pomocí terminálu. Terminálové přihlášení je někdy možné automatizovat vhodným předpisem v souboru Switch.inf. Po úspěšném připojení a přihlášení ke zprostředkovateli Internetu můžete okno Telefonické připojení sítě minimalizovat.

Po připojení k síti Internet můžete používat libovolné nástroje Internetu podle potřeby. Po ukončení Internetové relace se nezapomeňte od svého zprostředkovatele odpojit, abyste zbytečně neplatili poplatky za připojení.


 Použití operačního systému Windows NT jako klienta pro přístup k síti Internet

S telefonickým připojením sítě je připojení k Internetu snadné. K úspěšnému připojení potřebujete:

Nainstalovaný protokol TCP/IP aktivovaný pro položku telefonního seznamu Telefonického připojení sítě, která má sloužit k připojení na Internet.

Nainstalované Telefonické připojení sítě. Jste-li součástí podnikové domény, potřebujete také uživatelskou registraci s oprávněním používat služby RAS.

Modem nebo jiné připojení WAN k zprostředkovateli sítě Internet.

Registraci u zprostředkovatele sítě Internet .

Nástroje Internetu jako jsou prohledávací nástroje, FTP nebo Telnet.

Protokol TCP/IP a Telefonické připojení sítě

TCP/IP je označení pro soubor protokolů používaných v síti Internet. Protokol TCP/IP systému Windows NT je plně použitelný pro práci s Internetem. Klienti Telefonického připojení sítě spolupracují s protokoly PPP a SLIP používanými většinou zprostředkovatelů sítě Internet, což klientům Windows NT umožňuje připojení prakticky ke všem zprostředkovatelům.

Modemy a připojení do sítě WAN

Připojení k zprostředkovateli sítě Internet je realizováno prostřednictvím modemu a telefonní linky, karty a linky ISDN, sítě X.25 nebo protokolu Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).

Připojujete-li se modemem, použijte v zájmu rychlého stažení informací z Internetu co nejvyšší přenosovou rychlost. Doporučuje se používat modemy s minimální rychlostí 9600 baudů. Další informace o modemech a ostatních připojeních k síti WAN najdete v tématu: Možnosti WAN.

Získání Internetové registrace u zprostředkovatele sítě Internet

Zprostředkovatelé sítě Internet jsou na celém světě. Podobně jako u ostatních online služeb nebo BBS je třeba vytočit telefonní číslo služby a přihlásit se do vzdálenému systému. Po připojení získáte přístup k Internetu a všem ostatním službám provozovaným zprostředkovatelem, například k elektronické poště. Komerční zprostředkovatelé Internetu obvykle vyžadují za své služby poplatky.

Nástroje Internetu

Pro přístup k informacím a službám Internetu je k dispozici celá řada nástrojů. Jejich výběr bude záviset na typu požadovaných informací a způsobu jejich uložení na Internetu.

Protokol TCP/IP systému Windows NT nabízí dva standardní nástroje pro přístup k Internetovým serverům: FTP a Telnet. FTP je nástroj řízený příkazovým řádkem, který umožňuje připojení k serverům FTP a následný přenos souborů. Grafická aplikace TELNET se používá pro připojení ke vzdáleným počítačům, které je pak možné ovládat jako byste k nim byli připojeni klávesnicí.

Mnoho dalších nástrojů můžete stáhnout přímo z Internetu nebo komerční cestou. Od doby vytvoření standardů FTP a TELNET technologie Internetu značně pokročila. Chcete-li Internet a jeho další moderní funkce důkladně prozkoumat, opatřete si některý z prohledávačů. Volně šiřitelné prohledávače Internetu (a další aplikace Windows Sockets) jsou k dispozici například na adresách FTP sunsite.unc.edu a ftp.cica.indiana.edu. V České republice máme oblíbenou adresu ftp.vslib.cz.


 Instalace softwaru Windows NT pro přístup na Internet

Zde najdete pokyny pro instalaci protokolu TCP/IP, telefonického připojení sítě a jejich nastavení pro přístup k Internetu. Internet vyžaduje nainstalovaný protokol TCP/IP. Není-li počítač poskytující přístup k Internetu součástí vaší místní sítě, musíte nainstalovat telefonické připojení sítě. (Poznámka: telefonické připojení sítě je na tomto počítači zřejmě již nainstalováno, protože soubor, který čtete, je jeho součástí.)

Po instalaci a nastavení protokolu TCP/IP a telefonického připojení sítě vyvolejte průzkumníkem Windows NT seznam sdílených adresářů počítače. V případě některých zprostředkovatelů sítě Internet mohou být sdílené zdroje přístupné vzdáleným počítačům. Ukončete nebo změňte nastavení sdílení zdrojů, které si nepřejete sdílet se vzdálenými počítači.

Protokol TCP/IP

TCP/IP je označení pro soubor protokolů používaných počítači Internetu. Protokol TCP/IP se instaluje z ovládacího panelu Síť. Na kartě Protokoly klepněte na tlačítko Přidat a vyberte volbu Protokol TCP/IP. Řiďte se instrukcemi na obrazovce.

Chcete-li pracovat s Internetem, musíte po instalaci protokolu TCP/IP ještě správně nastavit některé parametry:

Adresa IP

Používá-li vaše síť protokol DHCP, musíte určit, jestli váš server DHCP poskytuje platnou adresu IP a masku podsítě pro použití mimo místní síť. Jestliže server tyto informace neposkytuje, musíte vypnout konfiguraci DHCP a použít konkrétní IP adresu a masku podsítě.

Výchozí brána

Při připojení k serveru Internetu službou dálkového přístupu (RAS) bude použita výchozí brána nastavená v programu RAS.

DNS

V některých případech je nastavení služby DNS použitelné pouze pro místní síť. Pro efektivní přístup k Internetu musíte zadat adresy serverů DNS.

Soubory HOSTS a LMHOSTS

Dobu potřebnou pro připojení k často navštěvovaným serverům je možné zkrátit zahrnutím jejich adres do souboru HOSTS nebo LMHOSTS. Při překladu jména domény na IP adresu se Windows NT obracejí nejprve na tyto místní soubory a až potom na internetové servery DNS.

Telefonické připojení sítě

Telefonické připojení sítě umožňuje využít služeb vzdáleného zprostředkovatele sítě Internet. Instaluje se ovládacím panelem Síť. Na kartě Služby klepněte na tlačítko Přidat a vyberte volbu Služba dálkového přístupu. Řiďte se instrukcemi na obrazovce. Podrobnější informace o instalaci telefonického připojení sítě najdete v tématu: Instalace telefonického připojení sítě.

Někdy je třeba během instalace telefonického připojení sítě nebo později ovládacím panelem Síť nastavit následující parametry. Kromě toho je třeba nastavit položky Telefonického připojení sítě podle pokynů v tématu: Nastavení položek dálkového přístupu pro připojení k Internetu.

Nastavení použití portů

Port pro připojení k zprostředkovateli sítě Internet musí být nastaven na Jen volání ven nebo Volání ven i příjem hovorů.

Konfigurace sítě

V dialogovém okně Konfigurace sítě musí být v rámečku Protokoly volání vybrána volba TCP/IP.


 Instalace nástrojů pro práci s Internetem

Internet obsahuje obrovské množství informací, k nimž lze přistupovat mnoha způsoby. Zde najdete popis některých nástroji pro práci s Internetem a s pokyny pro jejich instalaci v systému Windows NT. Podrobnější informace o dalších nástrojích pro práci s Internetem najdete přímo na Internetu nebo v místní knihovně či prodejně počítačové literatury.

Historický vývoj nástrojů pro práci s Internetem

Síť Internet se vyvíjí od počátků sedmdesátých let. První servery Internetu spolupracovaly s původními Internetovými protokoly, jako je protokol pro přenos souborů (FTP) nebo protokol virtuálního terminálu (VTP, nyní nazývaný TELNET). Tyto protokoly umožňují kopírování souborů nebo posílání příkazů pro spouštění programů prostřednictvím znakového a v poslední době i grafického rozhraní (například Windows nebo XWindows).

Se zvyšováním objemu informací byly vytvořeny další nástroje, pomocí kterých bylo možné hledat informace na více serverech. Příkladem takového nástroje je Archie, známý Internetový standard, který sestavuje rejstříky informací na serverech. Internet využívá i dalších rejstříkových nástrojů.

V dnešní době již Internet používá modernější technologie než prostý přenos souborů z textově orientovaných serverů FTP nebo TELNET. Současné Internetové servery mají grafická rozhraní a poskytují svým uživatelům informace a služby pomocí hypertextových dokumentů. Servery Gopher a World Wide Web (WWW) již automaticky používají formátovaný text, zvuky a animace. K práci s takovým serverem je nezbytný příslušný prohlížeč (jako je například Cello, Mosaic nebo Internet Explorer). Nové prohlížeče obvykle pracují také se staršími standardy jako je FTP, takže je lze použít k prohledávání více typů serverů a informací.

Kde hledat další nástroje pro práci s Internetem

Součástí instalace TCP/IP v systému Windows NT jsou nástroje FTP a TELNET. FTP je nástroj řízený příkazovým řádkem, který umožňuje připojení na servery FTP a následný přenos souborů. Grafická aplikace TELNET se používá pro připojení ke vzdáleným počítačům, které je pak možné ovládat jako byste k nim byli připojeni klávesnicí. Existují také jiné varianty nástrojů FTP a TELNET, které můžete, stejně jako mnoho dalších nástrojů, stáhnout přímo z Internetu nebo získat z komerčních zdrojů.

Chcete-li mít přístup k hypertextovým dokumentům uloženým na serverech Internetu, musíte si opatřit některý z prohlížečů Internetu. Mnoho prohlížečů bylo vyvinuto na univerzitách a ve vzdělávacích ústavech a jsou tzv. public domain, což znamená, že jsou distribuovány zdarma. Dvě populární střediska FTP, kde lze zdarma získat prohlížeče Internetu (a další aplikace pro Windows Sockets) jsou sunsite.unc.edu a ftp.cica.indiana.edu. Z českých středisek je to například středisko ftp.vslib.cz.

Instalace nástrojů pro práci s Internetem

Po navázání spojení s zprostředkovatelem sítě Internet můžete použít program ftp dodávaný jako součást Windows NT TCP/IP k připojení na server FTP a stažení souborů a nástrojů pro práci s Internetem. Nástroje mohou mít samostatné verze pro různé operační systémy nebo procesory. Vždy se přesvědčte, že stahujete správnou verzi.

Soubory bývají často komprimovány sharewarovým programem pkzip. Máte-li na místním pevném disku soubory s příponou .ZIP, můžete je rozbalit sharewarovým programem pkunzip. Sharewarové komprimační nástroje bývají k dispozici na místních BBS nebo serverech FTP v nekomprimovaném tvaru.

Po dekompresi souborů byste si měli přečíst všechny soubory README a další soubory s pokyny k instalaci a konfiguraci staženého programu a těmito pokyny se řídit. Většina volně šiřitelného softwaru vytvořeného pro Windows 3.1 nebo Windows for Workgroups pracuje pod Windows NT bez dalších úprav.

Nyní by mělo být možné spustit nástroje pro práci s Internetem přímo z pracovní plochy Windows NT.

Ukázku práce s Internetem pod Windows NT najdete v tématu: Příklad Internetové relace.


 Konfigurace položek dálkového přístupu pro připojení k Internetu

Chcete-li se připojit k zprostředkovateli sítě Internet, musíte pro něj vytvořit položku v Telefonickém připojení sítě. V tomto tématu se dozvíte, jak správně nastavit položky Telefonického připojení sítě pro připojení k zprostředkovatelům sítě Internet. Po vytvoření nové položky je třeba nastavit její Síťové protokoly a Zabezpečení podle volaného zprostředkovatele.

Jak vytvořit položku pro připojení k Internetu:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Nové.

2.	Řiďte se instrukcemi na obrazovce. Anebo, chcete-li upravit telefonní seznam přímo, zaškrtněte políčko, klepněte na Dokončit a pokračujte následujícími kroky:

3.	Na kartě Základní napište jméno položky (například Internet), telefonní číslo zprostředkovatele sítě Internet a vyberte modem, který chcete používat.

4.	Na kartě Server vyberte typ serveru (PPP nebo SLIP).

5.	V okně Síťové protokoly vyberte protokol TCP/IP.

Je-li vybrán typ serveru PPP, přesvědčte se, že políčka NetBEUI a IPX nejsou zaškrtnuta.

Je-li vybrán typ serveru SLIP, automaticky se použije protokol TCP/IP.

6.	Přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko Zapnout doplňky PPP LCP. Tato volba umožňuje použití nových vlastností PPP a vypíná se pouze v případě, že jinak nelze navázat spojení.

7.	Klepněte na tlačítko Nastavení TCP/IP.

8.	Máte-li od zprostředkovatele sítě Internet přidělenu pevnou adresu IP, vyberte volbu Adresu IP zadat ručně a napište svou adresu do rámečku Adresa IP. Jestliže adresu přidělenu nemáte nebo víte, že adresy IP přiděluje server, vyberte volbu Adresu IP přiděluje server.

9.	Máte-li od zprostředkovatele sítě adresy IP serverů DNS nebo WINS, zadejte je v rámečku Adresy názvových serverů zadat ručně. Jestliže vám zprostředkovatel sítě tyto adresy nesdělil nebo víte, že adresy názvových serverů přiděluje server, vyberte volbu Adresu názvového serveru přidělí server.

10.	Přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko Použít výchozí bránu vzdálené sítě.

11.	Jestliže zprostředkovatel sítě Internet používá kompresi záhlaví, zaškrtněte políčko Použít kompresi záhlaví IP.

12.	Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Vytočit.

Poznámka:   U některých zprostředkovatelů Internetu je potřeba upravit nastavení zabezpečení. Po připojení k zprostředkovateli Internetu vždy proběhne nějaký typ přihlášení nebo ověření. Zprostředkovatel vám sdělí postup přihlášení vyžadovaný jeho servery. Vzdálené přihlášení nastavíte na kartě Zabezpečení.

Jak nastavit položku pro ověřování ve vzdáleném serveru:

1.	V okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Více.

2.	Vyberte volbu Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Zabezpečení vyberte způsob ověření vyžadovaný zprostředkovatelem Internetu.

Mnoho zprostředkovatelů Internetu vyžaduje ověření nezašifrovaným textem. V případě pochybnosti vyberte volbu Přijmout každé ověření včetně prázdného textu.

4.	Po nastavení způsobu zabezpečení klepněte na tlačítko OK.

Poznámka:   Volba Přijmout každé ověření včetně prázdného textu také vyžaduje znalost postupu přihlášení a všech ostatních náležitostí požadovaných zprostředkovatelem Internetu.

Má-li zprostředkovatel Internetu vhodně definovaný postup přihlášení, můžete použít soubor systémový_kořen\System32\RAS\Switch.inf k vytvoření předpisu pro automatické přihlášení. Vytvořený předpis je možné vybrat na kartě Předpis. Další informace o tvorbě přihlašovacích předpisů najdete v tématu: Soubory s příkazy pro další zařízení (.INF).


 Použití operačního systému Windows NT Server pro zprostředkování přístupu k síti Internet

Systém Windows NT Server může ve spojení se směrovačem a zprostředkovatelem sítě Internet sloužit vzdáleným uživatelům jako brána do Internetu. Server dálkového přístupu (RAS) umožňuje připojení až 256 klientů po standardních telefonních linkách, linkách ISDN, X.25 nebo PPTP. Po připojení mohou vzdálení klienti použít k přístupu na Internet libovolný software pracující se standardem PPP nebo počítač se systémem Windows NT a s prohledávacími nástroji.

Připojení k Internetu

Připojení k Internetu většinou prochází pronajatou linkou do směrovače umístěného na místní síti. Posílaná data tedy cestují po Internetu, po pronajaté lince do směrovače, přes směrovač po místní síti na server dálkového přístupu (RAS) a odtud k vzdáleným klientům.

Typické požadavky pro vytvoření přístupu k Internetu

V následující tabulce najdete typické požadavky na systém, který má poskytovat přístup k Internetu prostřednictvím operačního systému Windows NT Server.

Pronajatá linka od zprostředkovatele Internetu do směrovače na místní síti (poskytnutá telekomunikační společností).

Směrovač na místní síti.

Místní síť. Z bezpečnostních důvodů ji můžete oddělit od hlavní sítě nebo použít jiná bezpečnostní opatření často nazývaná oddělovací servery (firewalls).

Počítač s operačním systémem Windows NT Server, nainstalovaným protokolem TCP/IP a serverem RAS.

Víceportový sériový adaptér umístěný na serveru RAS pro vícenásobné spojení s klienty.

Specializovaný komunikační hardware (adaptéry ISDN nebo X.25).

Platná adresa IP přidělená serverem DHCP na místní síti nebo staticky přes server RAS.

Adresa IP serveru DNS, který může být umístěn na místní síti nebo na Internetu.

Další informace najdete v tématu: Instalace a nastavení Windows NT pro poskytování přístupu k Internetu.


Instalace a nastavení Windows NT pro poskytování přístupu k Internetu

Chcete-li poskytovat vzdáleným uživatelům přístup na Internet, musíte nainstalovat protokoly TCP/IP a server RAS. (RAS je na tomto počítači zřejmě již nainstalován, protože jeho součástí je i tento oddíl nápovědy.)

TCP/IP

TCP/IP je označení pro soubor protokolů používaných počítači při komunikaci přes Internet. Instaluje se z ovládacího panelu Síť. Podrobné informace o protokolu TCP/IP najdete v textu Windows NT Server "Networking Supplement".

Chcete-li mít přístup k Internetu, budete muset po instalaci protokolu TCP/IP nastavit následující parametry.

Adresa IP

Používá-li síť protokol DHCP, je třeba zjistit, jestli server DHCP poskytuje platné adresy IP a masky podsítě použitelné mimo místní síť. Pokud ne, bude třeba vypnout konfiguraci DHCP a přiřadit serveru RAS statickou zásobu adres IP.

Výchozí brána

Určete adresu IP směrovače na místní síti, který má přístup k Internetu.

DNS

Protokoly TCP/IP lze nastavit pro použití serveru DNS na místní síti nebo serveru DNS na Internetu. Server DNS na místní síti bude klientům RAS překládat jména rychleji.

Soubory HOSTS a LMHOSTS

Rychlost připojení k často navštěvovaným serverům Internetu je možné zvýšit jejich zařazením do souborů HOSTS nebo LMHOSTS serveru i klienta RAS. Windows NT se při překladu jména domény obracejí nejprve na tyto místní soubory a až potom na internetové servery DNS.

Telefonické připojení sítě

Telefonické připojení sítě je software umožňující využít služeb vzdáleného zprostředkovatele sítě Internet. Instaluje se z ovládacího panelu Síť. Na kartě Služby klepněte na tlačítko Přidat a vyberte volbu Služba vzdáleného přístupu. Řiďte se instrukcemi na obrazovce. Podrobnější informace o instalaci Telefonického připojení sítě najdete v tématu: Instalace telefonického připojení sítě.

Během instalace Telefonického připojení sítě nebo po ní bude potřeba nastavit následující parametry ovládacího panelu Síť. Chcete-li se připojit k Internetu, musíte navíc nastavit položky Telefonického připojení sítě podle pokynů v tématu: Konfigurace položek dálkového přístupu pro připojení k Internetu.

Konfigurace portů

Porty použité pro přístup k Internetu musí být nastaveny na Pouze příjem hovorů nebo Volání ven i příjem hovorů. Chcete-li přes server Windows NT poskytovat přístup více vzdáleným klientům současně, musíte nastavit více COM portů (zřejmě budete muset použít víceportový adaptér). Hotové nastavení jednoho portu lze v dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu tlačítkem Opsat zkopírovat pro všechny ostatní porty.

Konfigurace sítě pro RAS

Zaškrtněte políčko TCP/IP v rámečku Nastavení serveru v okně Konfigurace sítě. Vyberte úroveň šifrování, která odpovídá možnostem vzdálených klientů a současně splňuje nároky na zabezpečení. Popis jednotlivých úrovní šifrování najdete v nápovědě dialogového okna Konfigurace sítě.

Nastavení protokolu TCP/IP pro RAS

Vzhledem k tomu, že směrovač na Internet je umístěn v místní síti, musí mít klient TCP/IP možnost přístupu do celé sítě. Tuto síť je však možné z bezpečnostních důvodů oddělit od hlavní sítě. Používá-li místní síť TCP/IP systém DHCP, přesvědčte se, že server DHCP poskytuje správné adresy IP pro Internet. V opačném případě musíte vytvořit zásobu statických adres platných pro Internet. Kromě toho je možné vzdáleným klientům povolit použití vlastních adres IP, což je výhodné v případech, kdy vzdálení klienti používají aplikace počítající s určitou pevnou adresou.


 Dálkový přístup pomocí PPP

PPP je označení pro soubor standardních protokolů umožňujících vzájemnou komunikaci softwaru pro dálkový přístup od různých výrobců. Telefonické připojení sítě systému Windows NT lze připojit k vzdálené síti přes libovolný server vyhovující průmyslovému standardu PPP. Počítač Windows NT se spuštěným serverem RAS nastaveným na PPP může přijímat volání a poskytovat síťový přístup programům ostatních výrobců splňujících standard PPP.

Standard PPP umožňuje použít řadu moderních opatření, která starší standardy (jako je SLIP) nemají. PPP používá šifrované ověření a většina jeho implementací umožňuje zcela automatické přihlášení. Starší standardy mnohdy umožňují jen jednoduché zabezpečení a vyžadují přihlášení v terminálovém režimu.

Standard PPP pracuje s více protokoly LAN. Telefonické připojení sítě umožňuje použít pro vzdálené klienty i server RAS síťové protokoly TCP/IP, IPX i NetBEUI.

Předpokládá se, že PPP se v budoucnu stane hlavním standardem dálkového přístupu.

Další informace najdete v tématech:

Operace a protokoly PPP

Podporované RFC standardy PPP

Připojení k Internetu pomocí PPP


 Připojení k Internetu pomocí PPP

Výchozím typem dálkového připojení je v systému Windows NT připojení PPP.

Telefonické připojení sítě Windows NT nevyžaduje pro příjem příchozích volání typu PPP žádné zvláštní nastavení. Při správném nastavení Telefonického připojení sítě se spojení PPP navazují automaticky.

Při připojení Windows NT k vzdálenému serveru PPP je výchozí nastavení obvykle optimální a konfigurace není nutná. Pro každou položku Telefonického připojení sítě používanou pro připojení k serveru PPP je však možné nastavit jiné protokoly LAN.

Jak nastavit PPP pro připojení ke vzdálenému serveru:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte požadovanou položku telefonního seznamu a klepněte na tlačítko Více.

2.	Vyberte volbu Upravit položku a vlastnosti modemu nebo Klonovat položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Server vyberte typ telefonního serveru PPP.

4.	V rámečku Síťové protokoly vyberte protokol TCP/IP.

5.	Chcete-li nastavit parametry protokolu TCP/IP, klepněte na tlačítko Nastavení TCP/IP.

6.	Máte-li trvalé potíže s připojením PPP, můžete zkusit zrušit na kartě Server zaškrtnutí políčka Zapnout doplňky PPP LCP.

7.	Označte požadované protokoly LAN pro připojení PPP a klepněte na tlačítko OK.

Položka je připravena k volání serveru PPP.


 Operace a protokoly PPP

Připojení PPP musí vyhovovat standardům PPP RFC. V následujícím textu se dozvíte, jak pracuje připojení PPP a které protokoly používá.

Navázání dálkového spojení PPP

Po navázání spojení se serverem PPP proběhnou následující operace zajišťující připojení PPP:

Sjednání protokolů pro řízení spojení (LCP). Protokoly LCP slouží k nastavení parametrů spojení a rámců (například maximální velikosti rámce).

Sjednání ověřovacích protokolů. Nastavením ověřovacích protokolů se určují úrovně bezpečnostního ověření, které server dálkového přístupu může a musí poskytovat. Sjednat lze libovolnou úroveň zabezpečení od ověření nezašifrovaným heslem přes šifrované heslo až po zabezpečení zpětným voláním.

Sjednání protokolů pro řízení sítě (NCP). Protokoly NCP určují některé vlastnosti a parametry síťových protokolů IP, IPX a NetBEUI. Tento krok zahrnuje sjednání komprese záhlaví a protokolu pro řízení komprese.

Sjednané parametry spojení zůstanou v platnosti až do přerušení linky z jednoho z následujících důvodů: zavěšení linky uživatelem, vyčerpání maximální doby nečinnosti, zavěšení linky správcem nebo neodstranitelná chyba linky.

Rámce protokolu PPP

Technologie rámců protokolu PPP definuje zapouzdření dat před odesláním do sítě WAN. Standardní formát rámců PPP umožňuje softwaru pro dálkový přístup od všech výrobců pracovat s datovými pakety libovolného jiného softwaru pro dálkový přístup, který splňuje standard PPP.

Protokol PPP používá při sériovém přenosu i při přenosu přes linky ISDN a X.25 rámcování HDLC. Systém Windows NT používá při sériovém přenosu a při přenosu přes linky ISDN a X.25 rámcování HDLC.

Protokoly pro řízení sítě

Protokoly pro řízení sítě určují některé vlastnosti a parametry síťových protokolů IP, IPX a NetBEUI.

Internet Protocol Control Protocol (IPCP) - protokol pro řízení protokolu IP	Řídicí protokol IPCP se používá ke konfiguraci, zapínání a vypínání modulů protokolu IP na obou stranách spojení.
Internet Packet Exchange Control Protocol (IPXCP) - protokol pro řízení protokolu IPX	Řídicí protokol IPXCP se používá ke konfiguraci, zapínání a vypínání modulů protokolu IPX na obou stranách spojení. Řídicí protokol IPXCP je často zahrnut přímo v softwaru PPP. Alternativou firmy Novell k protokolu IPXCP je řídicí protokol IPX WAN, který však zatím nespolupracuje s IPXCP. Časem se možná oba protokoly prolnou do jednoho standardu pro konfiguraci sítě IPX v sítích WAN. Systém Windows NT pracuje s řídicím protokolem IPXCP používaným naprostou většinou softwaru pro dálkový přístup. Protokol IPX WAN nelze ve Windows NT použít.
NetBIOS Frames Control Protocol (NBF CP) - protokol řízení rámců NetBIOS	Řídicí protokol NBF CP se používá ke konfiguraci, zapínání a vypínání modulů protokolu NetBEUI na obou stranách spojení. Protokol NBF CP byl pro konfiguraci protokolu NetBEUI navržen firmou Microsoft a u skupiny Internet Engineering Task Force (IETF) je ve stadiu konceptu.
Ověřovací protokoly

Sjednání ověřovacích protokolů probíhá ihned po zjištění kvality linky. Po něm následuje sjednání síťové vrstvy.

Password Authentication Protocol (PAP) - protokol pro ověření hesla	Nejjednodušším ověřovacím protokolem je protokol PAP, který používá nezašifrovaného hesla. Používá se většinou pouze v případě, že se vzdálená pracovní stanice a server nemohou dohodnout na žádné bezpečnější formě ověření. Server RAS Windows NT je možné nastavit tak, aby v zájmu bezpečnosti odmítal ověření nezašifrovaným heslem.
Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) - protokol pro ověření na výzvu	Protokol CHAP používá k ověření šifrovanou odpověď na výzvu. Umožňuje použití různých šifrovacích mechanismů. Používají-li obě strany server Microsoft RAS, použije se šifrování DES. Klient dálkového přístupu může při připojení ke vzdáleným serverům jiných výrobců sjednat také šifrování MD5. Server RAS Windows NT umožňuje pouze šifrování DES a nepoužívá proto šifrování MD5 ani při komunikaci s klienty dálkového přístupu jiných výrobců. Šifrovací techniku MD5 používají někteří výrobci softwaru PPP pro bezpečné ověřování. Při komunikaci mezi dvěma systémy Windows NT bude vždy použito šifrované ověření. Při připojování ke vzdáleným serverům nebo klientům jiných výrobců je možné v případě, neumožňuje-li výrobek šifrované ověření, sjednat ověření nezašifrovaným textem.


Podporované RFC standardy PPP

Standardy protokolů dálkového přístupu jsou definovány v dokumentech Requests for Comments (RFC) vydávaných skupinou Internet Engineering Task Force a dalšími pracovními skupinami. Tato verze serveru dálkového přístupu Windows NT se řídí následujícími standardy RFC:

RFC 1549 PPP in HDLC Framing

RFC 1552 The PPP Internetwork Packet Exchange Control Protocol (IPXCP)

RFC 1334 PPP Authentication Protocols

RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)

RFC 1661 Link Control Protocol (LCP)

RFC 1717 PPP Multilink Protocol


 Řešení problémů s připojením PPP

Potíže s připojením k serveru PPP

Nemůžete-li se připojit k serveru pomocí protokolu PPP nebo ukončuje-li vzdálený počítač spojení, může to znamenat, že neumí pracovat s doplňky LCP. Zkuste zrušit zaškrtnutí políčka Zapnout doplňky PPP LCP.

Jak vypnout doplňky LCP:

1.	Odpojte se od vzdáleného serveru PPP.

2.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Více a vyberte volbu Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Server zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout doplňky PPP LCP.

4.	Klepněte na tlačítko OK.

Nástroje TCP/IP nepracují

Jestliže po úspěšném připojení ke vzdálenému serveru PPP nefungují nástroje TCP/IP, může být problém v kompresi záhlaví IP. Zkuste vypnout kompresi záhlaví a znovu se připojit.

Jak vypnout kompresi záhlaví IP:

1.	Odpojte se od vzdáleného serveru PPP.

2.	V okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Více a vyberte volbu Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Server klepněte na tlačítko Nastavení TCP/IP.

4.	V dialogovém okně Nastavení PPP TCP/IP zrušte zaškrtnutí políčka Použít kompresi záhlaví IP.

5.	Klepněte na tlačítko OK.


Soubory s příkazy pro další zařízení (.INF)

Program RAS používá pro automatizaci interaktivního přihlašování k serverům, inicializaci modemů a zařízení PAD sítě X.25 soubory Switch.inf, Modem.inf a Pad.inf. Všechny uvedené soubory používají pro automatickou komunikaci stejné příkazy a mají stejnou syntaxi.

Soubory obsahují příklady a posloupnosti příkazů (tzv. předpisy) pro běžně používaná nebo podporovaná zařízení. Není-li některé zařízení v souboru uvedeno, můžete vytvořit nový předpis podle vzoru ostatních a následně upravit správné příkazy pro konkrétní zařízení. Syntaxe a obecné příkazy jsou u všech souborů stejné, takže následující témata nápovědy se týkají nejen souboru MODEM.INF, ale i ostatních souborů s koncovkou .INF:

Předpisy pro modem

Úpravy souboru MODEM.INF

Syntaxe souboru MODEM.INF

Následující soubory jsou uloženy v adresáři \systémový_kořen\System32\RAS.

Modem.inf

Soubor MODEM.INF obsahuje příkazy, které jsou automaticky odeslány do modemu. Jeho úprava je nutná jen v případě, že modem nepracuje správně a není v souboru uveden. Další informace najdete v tématu: Předpisy pro modem.

Switch.inf

Tento soubor obsahuje předpisy pro připojení přes bezpečnostního hostitele nebo vzdálený server vyžadující interaktivní přihlášení (například unixový server). Nový předpis vytvoříte tak, že napíšete do závorek jméno zařízení a pod toto jméno přidáte jeden nebo více příkazů. Nově vytvořený předpis je třeba aktivovat v každé položce dálkového přístupu, která jej má používat. Předpisy je možné spouštět před vytočením čísla (například při použití fondů modemů) nebo po vytočení čísla (například u bezpečnostních hostitelů nebo při přihlašování na vzdálený server). Další informace najdete v tématu: Automatické přihlášení ke vzdálenému systému pomocí souboru SWITCH.INF .

Pad.inf

Příkazy v tomto souboru slouží k připojení do sítě X.25. Soubor PAD.INF obsahuje předpisy pro většinu podporovaných zařízení PAD. V případě potřeby je možné vytvořit nový předpis tak, že napíšete jméno zařízení do závorek a pod něj přidáte jeden nebo více příkazů. Nově vytvořený předpis je třeba aktivovat v každé položce dálkového přístupu, která jej má používat. Další informace najdete v tématu "Networking Supplement".


 Připojení k síti MSN pomocí Windows NT

Síť Microsoft Network (MSN) mohou použít jako zprostředkovatele sítě Internet pouze uživatelé s registrací MSN vytvořenou ve Windows 95.

Při připojení k Internetu z Windows NT prostřednictvím sítě MSN nejsou k dispozici některé online služby jako je pošta nebo BBS.

Jak se připojit k síti MSN:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě klepněte na tlačítko Nové.

2.	Postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li upravit telefonní seznam přímo, označte příslušné zaškrtávací políčko, klepněte na tlačítko Dokončit a pokračujte následujícími kroky.

3. 	Na kartě Základní napište jméno nové položky (například MSN).

4.	Zadejte telefonní číslo místní služby MSN umožňující přístup k Internetu.

5.	Vyberte modem a použijte výchozí nastavení modemu.

6.	Na kartě Server v seznamu Typ telefonního serveru vyberte volbu PPP.

V rámečku Síťové protokoly vyberte pouze protokol TCP/IP.

Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout doplňky PPP LCP.

7.	Na kartě Zabezpečení vyberte volbu přijmout každé ověření včetně prázdného textu a klepněte na tlačítko OK.

8.	Klepněte na tlačítko Vytočit.

9.	V dialogovém okně Ověření napište své uživatelské jméno pro MSN ve tvaru MSN/jméno.

10.	Napište své heslo pro MSN a klepněte na tlačítko OK.


Připojení ke vzdálenému serveru

Většina dálkových připojení směřuje k některému ze tří nejrozšířenějších typů serveru:

server Microsoft RAS. (LAN Manager 2.1, Windows for Workgroups 3.11 s rozšířením o funkce serveru, Windows NT od verze 3.1 nebo Windows 95),

server typu PPP od jiného výrobce,,

server typu SLIP..

Připojení k serveru RAS firmy Microsoft je velmi jednoduché. Služba dálkového přístupu vás automaticky přihlásí s použitím údajů zadaných při přihlášení do systému Windows NT. Jiné typy serverů mohou po připojení vyžadovat zadání různých posloupností příkazů nebo přihlášení v okně terminálu.


Server Microsoft RAS

Připojení k serveru RAS firmy Microsoft je velmi jednoduché. Služba dálkového přístupu vás automaticky přihlásí s použitím údajů zadaných při přihlášení do systému Windows NT. Jiné typy serverů mohou po připojení vyžadovat zadání různých posloupností příkazů nebo přihlášení v okně terminálu.

Přihlášení klienta s operačním systémem Windows NT k libovolnému vzdálenému serveru Microsoft RAS probíhá zcela automaticky s použitím zabezpečovacích funkcí Windows NT.

Další informace najdete v tématech:

Připojení ke vzdálenému serveru

Server typu PPP

Server typu SLIP


Server typu PPP

Protokol PPP (Point-to-point) je novým standardem pro sdednávání spojení mezi vzdálenými počítači. Jestliže software klienta i serveru pracuje s protokolem PPP, automaticky sjednají vhodné nastavení sítě a ověření. Pro připojení k serveru typu PPP musíte podniknout tyto kroky:

V dialogovém okně Telefonické připojení sítě upravte položku telefonního seznamu a na kartě Server vyberte v poli Typ telefonního serveru volbu PPP. Jedná se o výchozí nastavení.

Vyžaduje-li volaný server textové přihlášení, zaškrtněte na kartě Předpis políčko Použít okno terminálu. Během přihlašování se objeví terminálové okno, které můžete použít pro textovou komunikaci se vzdáleným serverem.

Standard PPP umožňuje plně automatické ověření s použitím šifrovaného i nešifrovaného textu. Někteří zprostředkovatelé dávají před ověřovacími protokoly PPP přednost textovému přihlášení, po němž následuje spuštění PPP.

Textové přihlášení můžete automatizovat pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF. Další informace najdete v tématech: Automatické přihlášení pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF Spouštění předpisů ze souboru SWITCH.INF a Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG.

Další informace najdete v tématech:

Připojení ke vzdálenému serveru

Server Microsoft RAS

Server typu SLIP


Server typu SLIP

Protokol SLIP (Serial Line Internet Protocol) je starší protokol, který neumožňuje ověřování. Proto bývají připojení typu SLIP obvykle odkázána na textové přihlášení. Tento protokol neumožňuje šiforvání dat ani sjednání parametrů sítě. Pro připojení k serveru typu SLIP musíte podniknout tyto kroky:

V dialogovém okně Telefonické připojení sítě upravte položku telefonního seznamu a na kartě Server vyberte v poli Typ telefonního serveru volbu SLIP.

Vyžaduje-li volaný server textové přihlášení, zaškrtněte na kartě Předpis políčko Použít okno terminálu. Během přihlašování se objeví terminálové okno, které můžete použít pro textovou komunikaci se vzdáleným serverem.

Textové přihlášení můžete zautomatizovat pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF. Další informace najdete v tématech: Automatické přihlášení pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF Spouštění předpisů souboru SWITCH.INF a Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG.

Další informace najdete v tématech:

Připojení ke vzdálenému serveru

Server Microsoft RAS

Server typu PPP


Dálkové přihlášení pomocí teminálu RAS

Jestliže volaný server typu PPP nebo SLIP vyžaduje textové přihlášení pomocí terminálu, musíte upravit příslušnou položku telefonního seznamu a na kartě Předpis zaškrtnout políčko Použít okno terminálu. Po připojení k vzdálenému serveru se objeví terminálové okno s přihlašovací výzvou, v němž se můžete přihlásit a komunikovat se serverem. Toto přihlášení je možné automatizovat podle pokynů v tématu:Automatické přihlášení pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF.

Některé komerční sítě zobrazí před přihlášením rozsáhlou nabídku nejruznějších služeb. U některých starších, zavedených serverů typu SLIP musíte během přihlášení absolvovat dlouhou posloupnost příkazů pro aktualizaci souborů, shromažďování informací o vás a nastavení protokolu SLIP. Nové servery PPP se před připojením ptají pouze na uživatelské jméno a heslo.

Poznámka:   Připojujete-li se k počítači Microsoft RAS, přihlášení proběhne zcela automaticky, takže nemusíte používat okno terminálu.

Jak nastavit položku telefonního seznamu, aby po vytočení čísla zobrazila okno terminálu RAS:

1. V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte položku, ke které se chcete připojit.

2.	Klepněte na tlačítko Více a zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Předpis zaškrtněte políčko Použít okno terminálu.

4.	Postupně klepněte na tlačítka OK a Vytočit.

Po vytočení čísla a připojení k vzdálenému počítači se objeví okno Terminál po vytočení čísla s výzvami serveru. Pomocí tohoto okna se přihlaste k vzdálenému serveru. Po zodpovězení všech dotazů klepněte na tlačítko Hotovo.

Je-li průběh textového přihlášení vždy stejný, můžete tento krok plně zautomatizovat vytvořením předpisu, který vzdálenému serveru pošle všechny potřebné informace.

Další informace najdete v tématech: Automatické přihlášení pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF Spouštění předpisů souboru SWITCH.INF a Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG.


Automatické přihlášení pomocí předpisu ze souboru SWITCH.INF

Chcete-li, aby přihlášení k vzdálenému serveru proběhlo automaticky, použijte místo ručního textového přihlášení popsaného v tématu:Dálkové přihlášení pomocí terminálu RAS předpis vytvořený v souboru SWITCH.INF (nebo PAD.INF - v případě sítě X.25).

Předpisy pro automatické přihlášení jsou nutností zejména v případech, kdy je potřeba udržovat se vzdáleným počítačem stálé spojení. Je-li položka telefonního seznamu nastavena pro použití předpisu, spojení se při výpadku linky automaticky obnoví. Připojujete-li se často a ruční přihlašování vás zdržuje, mohou vám předpisy ušetřit mnoho cenného času.

Soubor SWITCH.INF obsahuje obecný předpis, který umožňuje, obvykle jen s malými změnami, dosáhnout automatického přihlášení k většině systémů. Jestliže ve vašem případě nefunguje, vytvořte z něj kopii a upravte ji podle skutečného průběhu přihlášení.

Poznámka:   Jazyk použitý pro předpisy v souboru SWITCH.INF se používá také pro komunikaci s modemy a dalšími zařízeními. Jestliže se v modemových předpisech neorientujete, bude pro vás zřejmě zvládnutí nového jazyka náročné. Následující téma se zabývá vytvářením nových předpisů. Pro většinu uživatelů však bude nejvýhodnější zkopírovat a upravit některý z obecných ukázkových předpisů.

Další informace najdete v tématech:

Vytváření předpisů pro RAS

Zprovoznění předpisů souboru SWITCH.INF

Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG


Vytváření předpisů pro RAS

Soubor SWITCH.INF umístěný ve složce systemroot\SYSTEM32\RAS je složen z jednotlivých dávkových souborů, kterým se říká předpisy. Každé volané zařízení nebo služba může mít samostatný předpis.

V předpisech můžete používat šest typů prvků: záhlaví oddílu, komentáře, příkazy, odezvy, klíčová slova pro zpracování odezvy, a makra.

Další informace najdete v tématech:

Zprovoznění předpisů souboru SWITCH.INF

Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG

Krokování ukázkového předpisu

Příjem velkých bloků textu a dvousekundové mezery.

Příkazy a znaky návratu vozíku


Záhlaví oddílu

Záhlaví oddílů rozdělují soubor SWITCH.INF na jednotlivé předpisy. Text záhlaví (nejvýše 31 znaků) se objeví v seznamu, z něhož vybíráte předpis pro položku telefonického připojení sítě. Text záhlaví uzavřete do hranatých závorek. Příklad:

[Přihlášení na WAX]

Další informace najdete v tématu:

Vytváření předpisů pro RAS


Komentáře

Každý řádek, který má v prvním sloupci středník (;), je považován za komentář. Komentáře mohou být libovolně rozmístěny v celém souboru. Usnadňují orientaci autorům předpisů. Například:

; Tento předpis vytvořila MarieG 29. září 1996

Další informace najdete v tématu:

Vytváření předpisů pro RAS


Příkazy

Každý řádek předpisu je buď příkazem, který posílá váš počítač vzdálenému počítači, nebo odezvou vzdáleného počítače. Příkazy i odezvy jsou tvořeny proudem dat nebo textu. Následující příkaz pošle vzdálenému počítači uživatelské jméno (MarieG) a znak označující konec řádku (makro <cr>).

COMMAND=MarieG<cr>

Příkazy a odezvy musí být v předpisu uvedeny v pořadí, v jakém je očekává vzdálené zařízení. Není možné používat větvené příkazy (jako je GOTO nebo IF).

Příkazy a odezvy, jejichž význam a pořadí potřebujete znát pro komunikaci s určitým vzdáleným zařízením, najdete v jeho dokumentaci. Jde-li o komunikaci s komerční službou, potřebné informace získáte od jejích pracovníků. Nemáte-li k dispozici přesnou posloupnost příkazů, vyjděte z obecného předpisu, který upravíte podle požadavků vzdáleného počítače. Tento postup je podrobněji popsán v tématu:Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG.

Příkaz COMMAND= je možné použít ještě dvěma dalšími způsoby:

COMMAND=

NoResponse

Většina vzdálených zařízení je vytvořena pro komunikaci s člověkem a automatické odpovědi předpisu mohou být v některých situacích příliš rychlé. Použijete-li příkaz COMMAND= bez parametrů, předpis se na dvě sekundy zastaví. Tato prodleva by měla stačit, aby bylo zařízení schopno zpracovat další odpovědi.

COMMAND= řetězec

Poznámka:   Všimněte se, že řetězec není zakončen znakem označujícím konec řádky (<cr>). Tato varianta se používá při komunikaci se zařízením, které vyžaduje, aby byly znaky posílány pomalu, jeden po druhém.

Následující příklad ukazuje komunikaci se zprostředkujícím zařízením, které je tak pomalé, že stihne najednou přijmout a zpracovat pouze jeden znak příkazu PPP:

COMMAND=P

NoResponse

COMMAND=P

NoResponse

COMMAND=P

NoResponse

Další informace najdete v tématu:

Vytváření předpisů pro RAS


Odezvy

Odezva je řetězec přijatý od vzdáleného zařízení nebo počítače. Chcete-li napsat předpis pro automatické přihlášení, musíte znát odezvy, které vám bude vzdálený server posílat. Objeví-li se mezi přijímanými znaky dvousekundová nebo delší prodleva, je považována za konec odezvy. Další informace najdete v tématu:Příjem velkých bloků textu a dvousekundové mezery.

Další informace najdete v tématu

Vytváření předpisů pro RAS


Klíčová slova pro zpracování odezvy

Zařazením klíčového slova před odezvu můžete určit, jak má předpis v danou chvíli na danou odezvu zareagovat:

OK= odezva vzdáleného počítače<makro>

Přijde-li daná odezva nebo makro, předpis pokračuje následujícím řádkem.

LOOP= odezva vzdáleného počítače<makro>

Přijde-li daná odezva nebo makro, předpis se vrátí na předcházející řádek.

CONNECT= odezva vzdáleného počítače<makro>

Používá se na konci úspěšně provedeného předpisu pro modem. V souboru SWITCH.INF většinou nemá uplatnění.

ERROR= odezva vzdáleného počítače<makro>

Přijde-li daná odezva, objeví se obecné hlášení o chybě. Někdy se používá pro upozornění uživatele RAS, že vzdálený server ohlásil chybu.

ERROR_DIAGNOSTICS= odezva vzdáleného počítače<diagnostics>

Objeví se konkrétní příčina chyby zařízení. Některá zařízení nemohou hlásit konkrétní chyby. Neumí-li zařízení hlásit konkrétní chyby, které by bylo možné rozlišit diagnostikou Microsoft RAS, použijte příkaz ERROR=.

NoResponse

Tento řetězec se objeví v případě, že ze vzdáleného zařízení nepřijde žádná odezva.

Nechcete-li, aby předpis po provedení příkazu čekal na odezvu ze vzdáleného počítače, musíte za řádek COMMAND= vložit řádek NoResponse. Jinak se předpis zastaví a bude čekat, dokud nepřijde odezva. Jestliže za řádkem COMMAND= nenásleduje žádné určení odezvy, předpis bude po provedení příkazu ukončen.

Další informace najdete v tématu:

Vytváření předpisů pro RAS


Makra

Makra jsou uzavřena v lomených závorkách (<>). Používají se pro různé speciální funkce:

<cr>

Vloží znak označující konec řádku (carriage return).

<lf>

Vloží znak označující nový řádek (line feed).

<match> "řetězec"

Je-li řetězec uvedený v uvozovkách obsažen v odezvě zařízení, toto makro ohlásí shodu. Při porovnání se rozlišují velká a malá písmena. Například makro <match> "Novák" ohlásí shodu v případě řetězců "Jana Nováková" a "Karel B. Novák", ale ne v případě řetězce "NOVÁK".

<?>

Toto makro slouží jako zástupný znak nahrazující jeden libovolný znak. Například řetězec "KO<?><?><?>2" odpovídá řetězcům "KOPEC2" a "KONEC2", ale ne řetězci "KOPEC3".

<hXX> (XX jsou číslice šestnáctkové soustavy)

Umožní vložit libovolný znak, jehož kód zadáte šestnáctkovým číslem XX (včetně nulového bajtu <h00>).

<ignore>

Ignoruje zbývající část odezvy, která následuje za tímto makrem.

<diagnostics>

Předává informace o chybě zařízení, které počítači umožní informovat uživatele o konkrétní chybě. Jinak se objeví jen obecné hlášení o chybě.

Další informace najdete v tématech:

Ověřovací makra

Vytváření předpisů pro RAS


Ověřovací makra

Následující makra umožňují poslat vzdálenému počítači údaje potřebné pro automatické přihlášení.

<username>

Toto makro pošle vzdálenému počítači uživatelské jméno zadané v okně Ověření serveru RAS. Nelze jej použít při připojení k serveru typu SLIP.

<password>

Toto makro pošle vzdálenému počítači heslo zadané v okně Ověření serveru RAS. Nelze jej použít při připojení k serveru typu SLIP.

Jsou-li současně splněny tyto dvě podmínky, přihlášení nebude ověřeno a objeví se dialogové okno Ověřit znovu:

Voláte-li na systém, který má zprostředkující zabezpečovací zařízení. (Což není pravděpodobné, používáte-li server RAS pro spojení s zprostředkovatelem sítě Internet.)

Pokusíte-li se po úspěšném připojení přes zabezpečovací zařízení přihlásit na server RAS Windows NT.

Protože pole uživatelské jméno a heslo v dialogovém okně Ověření jsou používána zároveň pro dvě nová uživatelská jména, makra pro heslo a servery dálkového přístupu Windows NT, objeví se dialogové okno Ověřít znovu.

Například, je-li přihlašovací informace pro zprostředkující zabezpečovací zařízení, které je vložené mezi server RAS a jeho modem, uživatelské jméno: BB318 a heslo 34554377, ale na serveru RAS Windows NT je uživatelské jméno BB318 a heslo domek, připojení ke zprostředkujícímu zařízení bude úspěšné, ale připojení k serveru RAS Windows NT se nepodaří.

Připojení k serveru RAS selhalo, protože heslo zabezpečovacího zařízení je 34554377, což se liší od hesla domény Windows NT. Systém Windows NT vás prostřednictvím okna Ověřit znovu vyzve k novému zadání správných přihlašovacích informací, v tomto případě hesla.

Jak odstranit dialogové okno Ověřit znovu:

Požádejte správce systému, aby změnil vaše uživatelské jméno a heslo tak, aby bylo stejné na obou systémech. (V takovém případě ale ztrácí smysl přítomnost zabezpečovacího zařízení.)

Nepoužívejte sdílené dialogové okno pro přihlašování přes zprostředkující zařízení. Uživatelské jméno a heslo zadejte ve formě prázdného textu do souboru SWITCH.INF podle předpisu [Generic login for YourLoginHere] souboru SWITCH.INF. Oprávněními souborového systému Windows NT (NTFS) můžete zakázat ostatním uživatelům přístup k tomuto souboru.


Vysvětlení jednotlivých částí ukázkového předpisu

V následujících odstavcích najdete popis jednotlivých částí obecného předpisu ze souboru SWITCH.INF, který je součástí služby dálkového přístupu.

Každý předpis začíná příkazem pro vzdálený počítač, po němž následuje jeden nebo více řádků s odezvami. V ukázkovém předpisu ze souboru SWITCH.INF je použit prázdný počáteční příkaz, který čeká na inicializaci vzdáleného počítače a na výzvu k přihlášení:

COMMAND=

Jestliže vzdálený počítač na začátku posílá následující odezvu (pozdrav a výzvu k přihlášení):

Welcome to Gibraltar Net. Please enter your login:

řádek odezvy v souboru SWITCH.INF bude vypadat takto:

OK=<match>"Please enter your login:"

Tento řádek znamená, že přijde-li ze vzdáleného počítače řetězec "Please enter your login:", všechno je v pořádku. Odpovíte odesláním příkazu tvořeného vaším uživatelským jménem a znakem pro konec řádku:

COMMAND=MarieG<cr>

Jestliže vzdálený počítač posílá následující odezvu:

Please enter your password:

další řádek odezvy v souboru SWITCH.INF bude vypadat takto:

OK=<match>"Please enter your password:"

Následujícím příkazem odešlete heslo:

COMMAND=mUs3naB<cr>

Tento předpis můžete použít pro automatické přihlášení na celou řadu serverů typu PPP.

Další informace najdete v tématech:

Automatické přihlášení na server typu SLIP

Vytváření předpisů pro RAS


Automatické přihlášení na server typu SLIP

Máte-li při připojení na server typu SLIP přidělenu vždy stejnou adresu IP, napište ji do dialogového okna Nastavení TCP/IP. Přihlášení na takový server je možné plně zaoutomatizovat pomocí předpisu.

Máte-li přidělenu pokaždé jinou adresu IP, můžete sice napsat předpis pro automatizaci první části přihlášení, ale adresu IP budete muset psát ručně v okně terminálu.


Dlouhé bloky textu a dvousekundové prodlevy

Nastane-li během příjmu textu ze vzdáleného počítače dvousekundová prodleva, služba RAS ji bude považovat za konec odezvy. K takovým prodlevám může dojít kdykoli, někdy i uprostřed slova. Dají se zjistit analýzou souboru DEVICE.LOG. Podrobnější informace najdete v tématu:Jak vyřešit obtíže s předpisy v souboru DEVICE.LOG.

Jestliže předpis selhává bez zjevné příčiny, zjistěte v souboru DEVICE.LOG, zda některá odezva nekončí uprostřed slova. V takovém případě musí předpis počítat s dvousekundovou prodlevou. Nejsnadnějším řešením je vložit příkaz:

COMMAND=<cr>

Chcete-li přeskočit dlouhý blok textu s několika prodlevami, použijte klíčové slovo LOOP= následované řetězcem, kterým přeskakovaný text končí. Například:

COMMAND=<cr>
OK=<match>"Enter the service to start:"
LOOP=<ignore>

Tato část předpisu odešle prázdný příkaz (dvousekundová prodleva) a čeká na odezvu "Enter the service to start:". Následuje-li dlouhý blok textu, předpis se žádané odezvy nedočká a pokračuje příkazem LOOP. Příkaz LOOP skočí zpět na předcházející řádek a předpis znovu čeká na požadovanou odezvu. Tento cylkus se opakuje, dokud nepřijde očekávaná odezva.

Další informace najdete v tématu

Vytváření předpisů pro RAS


Použití znaku pro konec řádku v příkazech

Většinou je nutné na konec příkazu vložit makro <cr> označující konec řádku, které slouží k odeslání příkazu. Toto makro přikazuje vzdálenému počítači, aby provedl napsaný příkaz. Bez makra <cr> nemusí být příkaz rozpoznán.

Makro <cr> nelze použít v situacích, kdy vzdálený počítač očekává příkaz bez odeslání a potřebuje čas k jeho zpracování. Tento případ platí zejména pro odesílání série příkazů bez čekání na odezvu.

Další informace najdete v tématu:

Vytváření předpisů pro server dálkového přístupu


Zapnutí předpisu ze souboru SWITCH.INF

Máte-li v souboru SWITCH.INF vytvořen vhodný předpis, nastavte vybranou položku telefonického připojení tak, aby jej používala při přihlašování na vzdálený systém.

Zapnutí předpisu ve Windows NT:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte položku telefonického připojení.

2.	Klepněte na tlačítko Více a v zobrazené nabídce zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Předpis klepněte na volbu Spustit předpis a v seznamu vybete požadovaný předpis. Názvy předpisů uvedené v seznamu odpovídají záhlavím oddílů v souboru SWITCH.INF.

Chcete-li ve vybraném předpisu provést změny, klepněte na tlačítko Upravit předpis.

4.	Klepněte postupně na tlačítka OK a Vytočit.

Vytočením položky spustíte předpis, který zajistí potřebnou komunikaci se vzdáleným zařízením před připojením nebo po připojení ke vzdálenému hostiteli.

Další informace najdete v tématech:

Vytváření předpisů pro server dálkového přístupu

Jak vyřešit obtíže s předpisyv souboru DEVICE.LOG


Použití souboru DEVICE.LOG pro vyhledání chyb v předpisech

Operační systém Windows NT vám umožňuje zaznamenat všechny informace, které procházejí mezi službou dálkového přístupu, modemem a vzdáleným zařízením, včetně chyb hlášených vzdáleným zařízením. Díky tomu můžete v předpisu najít chyby, které mu brání v úspěšném dokončení.

Chcete-li, aby se všechny informace zaznamenávaly do protokolovacího souboru, musíte v registru zapnout protokolování. Po zapnutí protokolování se ve složce systémovýkořen\SYSTEM32\RAS vytvoří protokolovací soubor DEVICE.LOG.

Jak vytvořit soubor DEVICE.LOG:

1.	Přerušte všechna spojení a ukončete telefonické připojení sítě.

2.	Spusťte program Editor registru (REGEDT32.EXE).

3.	V okně HKEY_LOCAL_MACHINE vyberte následující klíč:

\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

4.	Změňte hodnotu parametru Logging na 1. Po úpravě by měla vypadat takto:

Logging:REG_DWORD:0x1

5.	Ukončete program Editor registru.

Protokolování začne po ukončení a novém spuštění služby dálkového přístupu nebo po spuštění serveru RAS (používáte-li počítač pro příjem hovorů). Nemusíte znovu spouštět celý operační systém Windows NT.

Po vytočení čísla a připojení ke vzdálenému zařízení se spustí předpis. Dojde-li k chybě, provádění předpisu se zastaví. V takovém případě ukončete dálkový přístup a zkuste najít příčinu chyby v souboru DEVICE.LOG. K prohlížení souboru DEVICE.LOG můžete použít libovolný textový editor. V následujících tématech nápovědy si můžete prohlédnout příklad neúplného předpisu, který selhal během pokusu o připojení, a na jeho základě vytvořený soubor DEVICE.LOG.

Poznámka:   Dokud neukončíte a znovu nespustíte službu dálkového přístupu nebo službu serveru RAS, záznamy o spojeních se přidávají na konec souboru DEVICE.LOG. Chcete-li obsah souboru DEVICE.LOG uschovat a později použít pro analýzu chyb, nezapomeňte jej před novým spuštěním služby uložit pod jiným názvem.

Další informace najdete v tématech:

Ukázka neúplného předpisu v souboru SWITCH.INF

Ukázka souboru DEVICE.LOG

Vytváření předpisů pro server dálkového přístupu

Zprovoznění předpisů souboru SWITCH.INF


Ukázka neúplného předpisu v souboru SWITCH.INF

V následujícím předpisu chybí některé části, které jsou potřeba pro připojení k požadované službě. Z analýzy souboru DEVICE.LOG vyplývá, že vzdálený počítač požaduje ještě další příkazy. Prohlédněte si ukázku souboru DEVICE.LOG.

[Přihlášení MarieG na Gibraltar Net]
; PRVNÍ PŘIKAZ PRO INICIALIZACI VZDÁLENÉHO POČÍTAČE
COMMAND=

; Ignoruj všechny odezvy až do výzvy k přihlášení. Tato smyčka ignoruje
; přijaté bloky textu oddělené dvousekundovými prodlevami, dokud
; některý z nich neobsahuje uvedenou výzvu.
OK=<match>"Login:"
LOOP=<ignore>

; ODESLÁNÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA VZDÁLENÉMU POČÍTAČI
COMMAND=MariaG<cr>

; PO JMÉNU NENÁSLEDUJE DVOUSEKUNDOVÁ PRODLEVA,
; TAKŽE SE ROVNOU ČEKÁ NA VÝZVU K ZADÁNÍ HESLA.
OK=<match>"Password:"

; ODESLÁNÍ HESLA VZDÁLENÉMU POČÍTAČI
COMMAND=mUs3naB

Další informace najdete v tématu:

Ukázka souboru DEVICE.LOG


Ukázka souboru DEVICE.LOG

Na výpisu vidíte obsah souboru DEVICE.LOG, který byl vytvořen na základě obecného předpisu uvedeného v ukázce. Řádky s komentářem byly připsány dodatečně pro lepší pochopení jednotlivých funkčních celků.

Remote Access Service Device Log  08/23/1996  13:52:21
---------------------------------------------------------------
; KOMUNIKACE S MODEMEM
Port:COM1 Command to Device:AT&F&C1&D2 W2\G0\J0\V1 S0=0 S2=128 S7=55

Port:COM1 Echo from Device :AT&F&C1&D2 W2\G0\J0\V1 S0=0 S2=128 S7=55

Port:COM1 Response from Device:
OK
Port:COM1 Command to Device:AT\Q3\N7%C0M1

Port:COM1 Echo from Device :AT\Q3\N7%C0M1

Port:COM1 Response from Device:
OK

; VYTOČENÍ ČÍSLA VZDÁLENÉHO POČÍTAČE A ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Port:COM1 Command to Device:ATDT1 206 555 5500

Port:COM1 Echo from Device :ATDT1 206 555 5500

Port:COM1 Response from Device:
CONNECT 14400/REL
Port:COM1 Connect BPS:19200
Port:COM1 Carrier BPS:14400

; ODESLÁNÍ PRÁZDNÉHO PŘÍKAZU A ČEKÁNÍ NA ODPOVĚĎ

Port:COM1 Command to Device:
Port:COM1 Response from Device:
_[2J_[H
Welcome to Gibraltar Net, a service of: Trey Computing,  Inc.

Problems logging in?  Call us at 555-5500 between 8:00am and 8:00pm Mon-Sat.

NOTE: Your software must support VT100 (or higher) terminal emulation!

Port:COM1 Response from Device:P

; V TOMTO MÍSTĚ DOŠLO K DVOUSEKUNDOVÉ PRODLEVĚ UPROSTŘED SLOVA "PLEASE".
; JESTLIŽE PŘEDPIS SELŽE A DEVICE.LOG SKONČÍ VÝŠE UVEDENOU ODEZVOU,
; BUDE NUTNÉ TUTO PRODLEVU V PŘEDPISU OŠETŘIT PŘÍKAZEM COMMAND= NEBO
; VHODNOU KOMBINACÍ PŘÍKAZŮ
; OK=odezva A LOOP=<match>.

Port:COM1 Response from Device:lease turn OFF your Caps Lock if it is on now.

Please enter your login name and password at the prompts below.
  - Log in as "guest" to take a look around the system.
  - Log in as "new" to create an account for yourself.

Login:

; JAKO PŘÍKAZ POUŽIJTE SVÉ UŽIVATELSKÉ JMÉNO

Port:COM1 Command to Device:MarieG

Port:COM1 Echo from Device :MarieG

Port:COM1 Response from Device:
Heslo:

; JAKO PŘÍKAZ POUŽIJTE SVÉ HESLO

Port:COM1 Command to Device: mUs3naB

Port:COM1 Echo from Device : mUs3naB

; ZDE PŘEDPIS KONČÍ. KDYBY VZDÁLENÝ

; POČÍTAČ VYŽADOVAL DALŠÍ ODPOVĚDI,

; AUTOMATICKÉ PŘIHLÁŠENÍ BY V TOMTO MÍSTĚ SELHALO.

Port:COM1 Response from Device:

U většiny vzdálených počítačů by použitý předpis stačil, ale v tomto případě vzdálený počítač poslal ještě další odezvy a čekal na příkaz pro spuštění služby. K dokončení předpisu musíte znát zbývající odezvy vzdáleného počítače. Po ručním přihlášení pomocí terminálu zjistíte, že zbývající část přihlášení by měla vypadat například takto:

Gibraltar Net offers you several network services:

Service

----------------------------------------------------------------------

SHell
UPload
DOwnload
PAssword
PPP
SLIP

Please enter a service:

V tom případě musíte do předpisu dopsat tyto řádky:

COMMAND=<cr>
OK=<match>"Please enter a service:"
LOOP=<ignore>

Po doplnění předpisu ukončete a znovu spusťte službu RAS. Při příštím volání by mělo automatické přihlášení proběhnout bez závad.

Informace v souboru DEVICE.LOG vám poslouží jako vodítko při úpravě obecného předpisu pro konkrétní situace. Obecný předpis zkopírujte na konec souboru SWITCH.INF a vytvořenou kopii upravte podle potřeby.

Další informace najdete v tématu:

Příklad neúplného předpisu souboru SWITCH.INF


Použitelnost předpisů v jiných verzích klientů Microsoft RAS

Microsoft RAS verze 1.0 (pro LAN Manager) neumí používat terminál ani pracovat s předpisy v souborech .INF.

Microsoft RAS verze 1.1a (pro LAN Manager) umí pracovat pouze se souborem PAD.INF. Použitá syntaxe se mírně liší od dalších verzí programu Microsoft RAS.

Microsoft RAS pro Windows for Workgroups 3.11 a pro Windows NT od verze 3.1 umí používat terminál a pracuje s předpisy v souborech SWITCH.INF a PAD.INF.


Přehled modemů

Tento oddíl obsahuje informace o nepodporovaných modemech a popisuje postup úprav souboru s předpisem modemu. Soubor modemu Modem.inf obsahuje informace popisující všechny typy modemů, které Služba dálkového přístupu podporuje. Tento soubor upravujte pouze z následujících důvodů:

Chcete-li přidat oddíly pro modemy, které ještě nejsou podporovány.

Chcete-li zvýšit hodnoty stávajících položek, například zvýšit maximální rychlost modemu na 57 600 bitů za sekundu (b/s).

Více informací o úpravách souboru Modem.inf pro použití nepodporovaného modemu najdete v tématu Informace o souboru modemového předpisu.

Chcete-li doporučení jak maximálně využít kompresi, nalistujte téma Doporučení týkající se komprese.


Přehled nastavení modemu

Telefonické připojení sítě podporuje mnoho funkcí, které mohou plně využít vašeho modemu.

Hardwarové řízení toku

Modemová kontrola chyb

Modemová komprese

Možnost ručního zadání modemových příkazů

Vysoké rychlosti jako například 14 400, 19 200, 28 800, 38 400 a v některých případech dokonce 57 600 b/s.

Je-li to možné, používejte některý z podporovaných modemů uvedených na Přehled kompatibilního technického vybavení Windows NT. Modemy zde uvedené byly firmou Microsoft otestovány se softwarem dálkového přístupu.

Poznámka:   Chcete-li se zajistit kompatibilitu modemů, používejte stejný druh modemu, jaký má server dálkového přístupu, vyberte stejnou počáteční rychlost a povolte stejné funkce. Pokud nepoužíváte stejný model, zvolte alespoň takový, který má stejný standard CCITT jako modem serveru.

Více informací o připojení pomocí nepodporovaného modemu se dozvíte v tématu Informace o souboru modemového předpisu.

Jak nainstalovat nový modem nebo změnit stávající

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby klepněte na Služba dálkového přístupu a pak klepněte na Vlastnosti.

3.	Chcete-li více informací, klepněte na tlačítko Nápověda.

Viz také

Testování modemu

Nastavení funkcí modemu


Hardwarovéřízení toku

Umožňuje hardwarovou domluvu (handshaking). Tato funkce umožňuje, aby modem hlásil zahlcení linky Službě dálkového přístupu, která pak může v případě potřeby přenos dat dočasně zastavit. Tato domluva urychluje přenos dat, zabraňuje chybám přeběhnutí a tím zlepšuje celkovou propustnost.


Modemová kontrola chyb

Kontroluje chyby na datových blocích pomocí cyklických redundantních kontrol (CRC). V případě chyby zařídí, aby chybná data byla znovu přenesena. Modemová kontrola tedy zaručuje, že modemem budou předána pouze bezchybná data. Více informací vám poskytnou témata MNP4 a V.42.


Modemová komprese

Komprimuje datový proud mezi dvěma modemy, čímž snižuje počet přenášených bajtů a zkracuje dobu přenosu. Míra zkrácení doby přenosu závisí na redundantnosti přenášených dat.

Poznámka:   Softwarová komprese je efektivnější, protože počítač má k dispozici (narozdíl od modemu) daleko větší vyrovnávací paměť vzorů. Navíc modemová komprese zpožďuje první přenos, zatímco vyrovnávací paměť vzorů modemu je plněna rychlostí komunikace počítače s modemem. Softwarová komprese splňuje tento úkol s daleko vyšší rychlostí paměti a přenáší data přes celé propojení počítače s počítačem namísto jen úseku mezi modemy.

Nemělo by docházet k používání softwarové a hardwarové komprese zároveň, protože komprese již zkomprimovaných dat žádné zlepšení nepřináší. Ve skutečnosti může dokonce velikost přenášených dat zvětšit, což závisí na druhu kompresního algoritmu, který modem používá.


Ruční zadávání modemových příkazů

Při vytáčení umožňuje ruční vkládání AT příkazů namísto vykonávání AT příkazů zapsaných v předpise. Povolte tuto funkci v případě, že testujete řetězce modemu při psaní nových oddílů souboru předpisu modemu (Modem.inf) a ve výjimečných situacích, kdy je v průběhu vytáčecí sekvenci nutná interakce.

Obecně se tato možnost nepovolujte v případě, že se vytáčení provádí přes číselník telefonu jako například v případě připojení přes ústřednu obsluhovanou spojovatelkou.


Nastavení funkcí modemu

Jak nastavit funkce modemu

1. V Telefonickém připojení sítě vyberte položku telefonního seznamu a pak klepněte na Více.

2.	Klepněte na Upravit položku a vlastnosti modemu nebo Klonovat položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Základní vyberte v okně Vytáčet pomocí modem a pak klepněte na Konfigurovat.

4.	V dialogovém okně Konfigurace modemu nastavte rychlost modemu a vyberte hardwarové funkce jako je například modemová komprese.

Poznámka:   Vybrání funkce, kterou modem neumožňuje, nemá na jeho výkon vliv.

Jak nainstalovat nový modem nebo změnit stávající

Poklepejte na ovládací panel Síť. Na kartě Služby klepněte na Služba dálkového přístupu a pak klepněte na Vlastnosti. Chcete-li více informací, klepněte na tlačítko Nápověda.


Doporučení týkající se komprese

Modemová komprese

V případě, že je modemová komprese povolena, nastavte rychlost portu na 38 400 b/s nebo 57 600 b/s. K tomu je zapotřebí mít sériový port 16 550 a procesor 386/33 nebo rychlejší, který je schopný zvládnout vysokou rychlost přerušení, aniž by generoval chyby přeběhu. Vzhledem k tomu, že propustnost závisí hlavně na poměru komprese dat, používání portu o rychlosti 57 600 b/s automaticky nezaručí propustnost 57600 b/s.

Předpokládejme například, že máte modem standardu V.32bis s rychlostí 14 400 b/s. Připojujete se s povolenou modemovou kompresí a rychlostí portu nastavenou na 57 600 b/s. Jenže přenášena data jsou komprimována v poměru 2:1, což znamená, že vaše průměrná propustnost je ve skutečnosti 28 800 b/s. K hodnotě 57 600 b/s se přiblížíte pouze v případě, že přenášíte dobře komprimovatelná data (jako například soubor skládající se z nul nebo černý obrázek), což je nepravděpodobné.

V souboru Modem.inf je maximální rychlost nastavena na 38 400 b/s, protože běžný hardware neumí obsluhovat vyšší rychlosti portů bez rizika chyb přeběhu. Vlastníte-li příslušný hardware, zkuste provoz rychlostí 57 600 b/s, ale jak je vysvětleno v předchozím odstavci, nemusí to nezbytně vést k vyšší propustnosti. Microsoft rovněž žádné modemy pro rychlost 57 600 b/s netestoval.

Softwarová komprese

Služba dálkového přístupu rovněž nabízí softwarovou kompresi dat, takže chcete-li větší propustnost, nemusíte zapínat modemovou kompresi. Pokud máte modem standardu V.32bis, můžete komunikovat rychlostí 14 400 b/s, povolit softwarovou kompresi a mít průměrnou propustnost 28 800 b/s. Testy ukazují, že softwarová komprese vede k vyšší propustnosti než modemová komprese. Softwarová komprese rovněž snižuje rychlost přerušení a zmenšuje riziko vzniku přeběhu.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, povolte modemovou kontrolu chyb, vypněte modemovou kompresi a povolte kompresi softwarovou.


Informace o průmyslových standardech

Většina výrobců používá standardy CCITT , protože všechny modemy si vzájemně předávají signály různými rychlostmi. Některé z těchto standardů, zejména modulace, zahrnují i některé z vyšších vrstev (jako je vyjednávání). Modemy pracující na více rychlostech mohou používat několik z těchto standardů, mezi něž patří:

V.21

V.22

V.22bis

V.23

V.29

V.32

V.32bis

MNP4

MNP5

V.42

V.42bis

Při pořizování modemů se přesvědčte, že vyhovují průmyslovým standardům, jejichž přehled ukazuje následující tabulka.

Rychlost v b/s	Standard
1 200	V.22 nebo Bell 212A
2 400	V.22bis
9 600	V.32
14 400	V.32bis


Kontrola chyb a komprimace dat

Má-li nějaký protokol pro opravu chyb nebo kompresi dat fungovat, musí jej umožňovat modemy na obou stranách spojení. Poté, co se dva modemy spojí, začnou automaticky vyjednávat o protokolech, které oběma nejlépe vyhovují.

Protokoly

MNP4

MNP5

Mezinárodní standardy

V.42

V.42bis


Zprovoznění souboru Device.log

Soubor Device.log sleduje informace, které jsou zaznamenány o modemu. Pokud máte s modemem jakékoliv problémy, které nemůžete vyřešit pomocí návodu v tématu Zvláštnosti jednotlivých modemů, tento soubor pomůže systémovému admimistrátorovi při řešení problému.

Soubor Device.log je v podadresáři \System32\RAS v adresáři Windows NT.

Jak vytvořit soubor Device.log

1.	Zkopírujte si obsah této procedury do schránky, aby jí bylo možné použít opuštění programu RAS.

2. Zavěste všechna spojení a ukončete RAS.

3.	Spuštěním Regedt32 otevřete Editor registru.

4.	Jděte na HKEY_LOCAL_MACHINE a použijte následující klíč:

\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

5.	Změňte hodnotu parametru Logging na 1. Po změně by měl vypadat následovně:

Logging:REG_DWORD:0x1

Poznámka:   Protokolování začne poté, co restartujete RAS nebo zahájíte službu Serveru dálkového přístupu (pokud váš počítač přijímá hovory). Není třeba vypínat a restartovat celý systém Windows NT.


Zvláštnosti jednotlivých modemů

Tento oddíl popisuje zvláštnosti modemů, které podporuje Služba dálkového přístupu. Seznam podporovaných modemů je ve Přehled kompatibilního technického vybavení Windows NT (HCL).

Jak odstranit potíže s podporovaným modemem

1.	Přesvědčte se, že kabely jsou zapojeny správně, Viz téma Nároky na kabeláž.

2. Pokud kabeláž splňuje požadavky Služby dálkového přístupu, ale připojit se stále nedaří, podívejte se do dokumentace modemu a přesvědčte se, že jste jej správně nainstalovali.

3. Pokud byl modem správně nainstalován, použijte program pro terminálovou emulaci (jako je Hyperterminál Windows NT), abyste zjistili, zda je možné modemu vydávat příkazy. Viz téma Testování modemu.

4.	Pokud modem i přesto se Službou dálkového přístupu nespolupracuje, kontaktujte správce systému.

Pozámka:	Máte-li jakékoliv problémy s modemem, hlaste je laskavě správci systému. Správci poskytněte rovněž výpis souboru Device.log, který najdete v podadresáři \System32\RAS v adresáři Windows NT. Chcete-li vědět, jak se vytvoří soubor Device.log, přečtěte si téma Zprovoznění souboru Device.log.

Viz také

Všeobecné zvláštnosti

Zvláštnosti modemů Codex série 326x

Zvláštnosti modemů DataRace

Zvláštnosti modemů Datatrek

Zvláštnosti modemů Hayes

Zvláštnosti modemů MicroCom

Zvláštnosti modemů MicroGate

Zvláštnosti modemů MultiTech

Zvláštnosti modemů Octocom

Zvláštnosti modemů PDI

Zvláštnosti modemů Practical Peripherals

Zvláštnosti modemů Racal-Milgo

Zvláštnosti modemů Supra

Zvláštnosti modemů Telebit

Zvláštnosti modemů UDS Motorola

Zvláštnosti modemů US Robotics

Zvláštnosti modemů VenTel

Zvláštnosti modemů Western Datacom


Všeobecné zvláštnosti

Modemy, které program RAS podporuje, nemusí nezbytně spolupracovat ve všech režimech s ostatními modemy ze seznamu Přehled kompatibilního technického vybavení Windows NT (HCL).

Příklad

Některé modemy standardu V.32bis nespolupracují s rychlostí portu 14 400 b/s i přesto, že při spojení s jiným modemem používají rychlost 14 400 b/s. Pokud modem standardu V.32bis nepracuje počáteční rychlostí 14 400 b/s, změňte ji na 19 200 b/s. Chcete-li více informací o tom, jak změnit počáteční rychlost modemu, přečtěte si Nastavení funkcí modemu.

Interní modemy

Systém Windows NT neumí automaticky detekovat některé interní modemy jako například modem Digicom Scout Plus. Takové modemy musí být přidány ručně přes Ovládací panely Windows NT. Pokud není k dispozici žádný komunikační port, musí se nějaký přidat ještě před tím, než se začne přidávat modem. Klepněte zde,  [image]!ControlPanel(ports.cpl, Ports)  jestliže chcete otevřít položku Porty. Klepněte zde,  [image]!ControlPanel(modem.cpl, Modems)  pokud chcete spustit Instalaci nového modemu.

Zpětné volání

Modemy podporované jako serverové modemy nemusí umožňovat funkci zpětného volání při použití v roli klientských modemů.

Ruční vytáčení

Tyto modemy mají při ručním vytáčení následující zvláštnosti:

Modem	Zvláštnosti
Bocamodem M1440	Není schopen vyjednat protokol modemu.
Gateway 2000 Telepath Internal	Po vyjednání vždy odpojen serverem.
Intel SatisFaxtion 100	Selhává při ověřování.
PDI-1000	Neumožňuje ruční vytáčení.
Racal-Milgo 2412	Sluchátko by nikdy nemělo být zavěšeno, ani po navázání spojení.
Ven-Tel 9600 Plus II	Selhává při ověřování.


Zvláštnosti modemů Codex série 326x

Připojujete-li se modemy Codex 3260, 3261, 3262, 3263, 3264 nebo 3265, vypněte za následujících okolností řízení toku:

Pokud se připojujete rychlostí 2 400 nebo 9 600 b/s.

Pokud modem vyjedná nižší rychlost (9 600 nebo 2 400 b/s), přičemž počáteční rychlost byla 19 200 nebo 38 400 b/s.

Připojujete-li se prostřednictvím modemu Codex V.FAST (3260, 3261, 3262, 3263, 3264 nebo 3265) na server dálkového přístupu, který je rovněž vybaven modemem Codex V.FAST, ujistěte se, že hardwarové řízení toku je povoleno. Jinak se nepřipojíte a objeví se následující zpráva: "Zařízení se přepnulo do nepodporované rychlosti".


Zvláštnosti modemů DataRace

RediModem V.32bis

Kontrola chyb a řízení toku jsou vynuceně zapnuty.


Zvláštnosti modemů Datatrek

Elite 624D

Vylepšené funkce jsou znepřístupněny.

Datatrek V.32

Podporován pouze jako klientský modem.


Zvláštnosti modemů Hayes

V-Series 9 600

Modem Hayes V-Series 9600 je možné spojit rychlostí 9 600 b/s pouze s jiným modemem Hayes V-Series 9600.

Před tím, než nainstalujete tento modem na počítač, se přesvědčte, že server dálkového přístupu má rověž modem Hayes V-Series 9 600. Jinak budou spojení pravděpodobně probíhat rychlostí 2 400 b/s.

Hayes Optima 14.4

V případě, že modem US Robotics Sportster zahájí spojení s modemem Hayes Optima 14.4, nejsou tyto dva modemy schopny vyjednat spojení. Pokud spojení zahajuje Hayes Optima 14.4, je spojení úspěšné.


Zvláštnosti modemů MicroCom

QX 4232bis

Vylepšené funkce jsou znepřístupněny.


Zvláštnosti modemů Microgate

MicroGate MG96

Kontrola chyb a řízení toku jsou vynuceně zapnuty.

MicroGate MG144

Kontrola chyb a řízení toku jsou vynuceně zapnuty.


Zvláštnosti modemů MultiTech

MultiModem 224

Řízení toku je vynuceně zapnuto.


Zvláštnosti modemů Octocom

8324

Kontrola chyb a řízení toku jsou vynuceně zapnuty.


Zvláštnosti modemů PDI

PDI-1000

Modem PDI 1000 je podporován pouze jako klientský modem.

PDI-1000/S Intelligent Data Adapter

PDI-1000/S je digitální zařízení, které se připojuje na modem nebo propojené modemy pro vytáčení ven přes digitální telefonní linku IBX. Přestože PDI není modem, chová se jako modem v případě, že je připojen přes propojené modemy.

Poznámka:   Máte-li potíže při připojování na server dálkového přístupu přes linku PDI-1000/S, udělejte následující:

Přesvědčte se, že váš poskytovatel linky IBX nakonfiguroval systém tak, aby očekával PDI na určitém čísle. Pokud není IBX nakonfigurováno pro použití PDI na lince, v průběhu hovoru linku zavěsí. Linky pro vytáčení ven a pro přístup do serveru dálkového přístupu musí být nakonfigurovány nezávisle.

V dialogovém okně Nastavení modemu nastavte pole Počáteční rychlost (v b/s) tak, aby odpovídala rychlosti modemu serveru. Chcete-li toto pole znovu nastavit, podívejte se do tématu Nastavení funkcí modemu. Neznáte-li rychlost serverového modemu, informujte se u správce systému.


Zvláštnosti modemů Practical Peripherals

Practical Peripherals 2400SA

Podporován pouze jako klientský modem.

Practical Peripherals 2400MNP

Vylepšené funkce jsou znepřístupněny.


Zvláštnosti modemů Racal-Milgo

2412/2

Maximální DTE rychlost je nastavena na 2 400.


Zvláštnosti modemů Supra

Supra COM Card PCMCIA 144

Podporován pouze jako klientský modem.


Zvláštnosti modemů Telebit

Telebit T1500

Podporován pouze jako klientský modem.

Telebit T1600

Vylepšené funkce jsou znepřístupněny.


Zvláštnosti modemů UDS Motorola

UDS Motorola V.3225

Vylepšené funkce jsou znepřístupněny.

UDS Motorola V.3227

Maximální DTE rychlost je nastavena na 9 600.

UDS Motorola FasTalk V.32/42bis

Maximální DTE rychlost je 9 600.


Zvláštnosti modemů US Robotics

HST

Modemy US Robotics HST používají speciální protokol, který nemůže vyjednat rychlosti spojení vyšší než 2 400 b/s s modemy, které tento protokol neumožňují.

I v případě že, jsou na straně klienta i serveru modemy kompatibilní s HST, Microsoft nedoporučuje spojení těchto modemů rychlostí 14 400 b/s. Protokol HST není plně duplexní protokol pro rychlost 14 400 b/s. Jinými slovy zatímco data přenášená v jednom směru cestují rychlostí 14 400 b/s, data putující opačným směrem jdou rychlostí daleko nižší. To má za následek nízkou propustnost, protože Služba dálkového přístupu spoléhá na stejnou rychlost přenosu dat oběma směry.

Všechny modemy 14400bps

Všechny modemy US Robotics 14400bps musí mít nastavenu jako počáteční rychlost 19 200 b/s a ne 14 400 b/s. To se vztahuje na modem US Robotics Sportster, který je nainstalován v některých počítačích Gateway 2000.

V případě, že modem US Robotics Sportster zahájí spojení s modemem Hayes Optima 14.4, nejsou tyto dva modemy schopny vyjednat spojení. Zahajuje-li spojení Hayes Optima 14.4, je spojení úspěšné.


Zvláštnosti modemů VenTel

VenTel 14400

Protože faxmodem VenTel 14400 není schopen detekovat zavěšení linky klientem, bude zabírat linku, dokud nevyprší nastavená promlka. Proto byste tento modem neměli používat jako modem serveru, ledaže by vám nevadilo obsazení linky po delší čas než je nutné.

V roli klienta pracuje tento modem dobře.

Ven-Tel 9600 Plus II

Modemová komprese vynuceně zapnuta.


Zvláštnosti modemů Western Datacom

Worldcom V32bis

Podporován pouze jako klientský modem.


Nároky na kabeláž

Služba dálkového přístupu má na kabeláž přísnější nároky než programy pro terminálovou komunikaci. Pokud sériový kabel pracuje s programem Windows NT Hyperterminál, ale se službou dálkového přístupu ne, přesvědčte se, že kabel nese všechny signály vypsané v následující tabulce.

Služba dálkového přístupu vyžaduje zapojení následujících kolíků kabelu RS-232:

Rx	Příjem
Tx	Vysílání
CTS	Volno k odeslání
RTS	Připraveno k odeslání
DTR	Datový terminál připraven
DSR	Datová sada připravena
DCD	Nosič dat detekován
Upozornění

Všechny výše uvedené kolíky musí být přítomny. V případě, že jeden z těchto sedmi kolíků chybí, Služba dálkového přístupu nefunguje. Pokud některý z nich není přítomen nebo nepracuje, hlásí Služba dálkového přístupu hardwarovou chybu.

Většina počítačů se sběrnicemi ISA a EISA mají jeden z následujících portů sériových konektorů:

25ti kolíkový samčí konektor "D-shell"

9ti kolíkový samčí konektor

Většina dostupných kabelů bude s modemy spolupracovat, ale ne všechny. Některé z kabelů nemají připojeny všechny kolíky tak, jak ukazují tabulky v tématech Propojení 25ti kolíkovým kabelem, Propojení 9ti kolíkovým kabelem a Propojení přes nulový modem. Při koupi kabelů sdělte prodejci, co přesně potřebujete a poskytněte mu informace z těchto tabulek, abyste měli jistotu, že dostanete ty správné kabely.

Poznámka:   Nepoužívejte převodníky z 9 na 25 kolíků, které se obvykle dodávají s myší, protože některé z nich nenesou signály modemu.

Viz také

Propojení 25ti kolíkovým kabelem

Propojení 9ti kolíkovým kabelem

Propojení přes nulový modem


Propojení 25ti kolíkovým kabelem

Jak ukazuje následující tabulka, kolíky 1až 8 na konektoru sériového portu jsou spojeny se svými protějšky na konektoru modemu. Páskové kabely mají obvykle všech 25 kolíků přímo propojených, ale mohou zase způsobovat rušení televize, rádia a videorekordérů. Použití stíněného kabelu RS-232 obvykle tento problém vyřeší.

25ti kolíkový konektor sériového portu	25ti kolíkový konektor modemu	Signál
1	1	Uzemnění na kostru
2	2	Vysílání dat
3	3	Příjem dat
4	4	Výzva k odeslání
5	5	Volno k odeslání
6	6	Datová sada připravena
7	7	Uzemnění signálu
8	8	Detekce nosiče
20	20	Datový terminál připraven


Propojení 9ti kolíkovým kabelem

Následující tabulka ukazuje jak propojit 9ti kolíkový konektor sériového portu s 25ti kolíkovým konektorem modemu. Znovu připomínáme, že v případě zakoupení samostatného kabelu je nutné se přesvědčit o zapojení všech kolíků v souladu s následující tabulkou.

Všimněte si, že některé modem mají signál Datová sada připravena (DSR) fyzicky spojený se signálem Detekce nosiče dat (DCD). Jiné modemy 1 200 b/s a 2 400 b/s to rovněž mají jako výchozí nastavení DIP spínačů. Je-li v takovém případě modemu přerušena dodávka proudu v době čekání na hovor, nemůže Služba dálkového přístupu tento stav detekovat, protože narozdíl od jiných modemů se stav DSR  nezměni.

9ti kolíkový konektor sériového portu	25ti kolíkový konektor modemu	Signál
1	8	Detekce nosiče
2	3	Příjem dat
3	2	Vysílání dat
4	20	Datový terminál připraven
5	7	Uzemnění signálu
6	6	Datová sada připravena
7	4	Výzva k odeslání
8	5	Volno k odeslání
9	22	Indikátor vyzvánění (volitelný)


Propojení přes nulový modem

Používáte-li nulového modemu ke přímému sériovému spojení dvou počítačů, musí být kabel zapojen tak, jak to uvádějí následující tabulky.

Uvědomte si, že samostatně prodávané kabely pro nulový modem nemusí být správně zapojeny. Sdělte svému prodejci, že požadované kabely pro nulový modem musí být zapojeny tak, jak to uvádí tabulka Propojení pomocí 25ti kolíkového kabelu nulového modemu.

Propojení pomocí 9ti kolíkového kabelu nulového modemu

Konektor sérového portu vzdáleného hostitele	Konektor sérového portu volajícího systému	Signál
3	2	Vysílání dat
2	3	Příjem dat
7	8	Výzva k odeslání
8	7	Volno k odeslání
6, 1	4	Datová sada připravena a Detekce nosiče
5	5	Uzemnění signálu
4	6, 1	Datový terminál připraven
Propojení pomocí 25ti kolíkového kabelu nulového modemu

Konektor sérového portu vzdáleného hostitele	Konektor sérového portu volajícího systému	Signál
2	3	Vysílání dat
3	2	Příjem dat
4	5	Výzva k odeslání
5	4	Volno k odeslání
6, 8	20	Datová sada připravena a Detekce nosiče
7	7	Uzemnění signálu
20	6, 8	Datový terminál připraven


Informace o souboru modemového předpisu

Program RAS nyní pracuje s modemy přes Univerzální ovladač modemu (Unimodem), ale i nadále podporuje modemy popsané v této kapitole pro starší "legacy" systémy. Chcete-li nakonfigurovat pro práci se Službou dálkového přístupu dříve nainstalovaný modem, přidejte pro tento modem oddíl v souboru Modem.inf.

Více informací o ovladači Unimodem se dozvíte v souborech Mdk.doc a Reg.doc, které jsou umístěny na následující adrese: ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/modem/modemdev.exe.

Modemdev.exe je samorozbalující se komprimovaný soubor. Spusťte jej, chcete-li získat Mdk.doc a Reg.doc.

Poznámka:   Tyto soubory jsou dokumenty Windows 95 týkající se rovněž Windows NT s výjimkou následujících oblastí:

Okamžité použití (Plug and Play)

Struktury Voice INF

Podpora VoiceView

Modemy na paralelním portu

Soubor Modem.inf

Soubor Modem.inf obsahuje všechny modemy podporované programem RAS společně s příkazovými a odezvovými řetězci, které každý modem potřebuje k bezchybnému provozu. Když v průběhu instalace dálkového přístupu vyberete modem, přidruží k němu program Instalátor určený komunikační port. Pomůcky spojení dálkového přístupu čtou Modem.inf a získávají z něj příkazové řetězce pro modem přidružený ke každému z komunikačních portů. Modem.inf můžete najít v adresáři \systémovýkořen\System32\RAS.

Obecná struktura

Soubor Modem.inf se skládá za dvou hlavních částí:

Globální oddíl [Responses]. Příklad obecné odezvy

Tento oddíl obsahuje běžné výsledné řetězce, které vrací široký okruh modemů.

Jednotlivé oddíly pro každý z podporovaných modemů, jako například [AT&T Comsphere 3820]. Příklad oddílu modemu

Oddíly modemu obsahují následující příkazové řetězce:

Initialization  (inicializace)

Dial (vytáčej)

Listen (naslouchej)

Chcete-li se připojit pomocí nepodporovaného modemu, budete muset upravit soubor Modem.inf. Detailní informace se dozvíte v tématu Úpravy souboru Modem.inf.

Viz také

Požadavky na vylepšené funkce modemu

Syntaxe souboru Modem.inf


Příklad obecné odezvy

Následující příklad ukazuje typickou položku oddílu obecné odezvy souboru Modem.inf.

[Responses]

OK=<cr><lf>OK<cr><lf>

OK=<hFF><cr><lf>OK<cr><lf>

LOOP=<cr><lf>RING<cr><lf>

LOOP=<cr><lf>RRING<cr><lf>

LOOP=<cr><lf>RINGING<cr><lf>

LOOP=<cr><lf>DIALING<cr><lf>

ERROR=<cr><lf>ERROR<cr><lf>

ERROR=<cr><lf>ABORTED<cr><lf>

ERROR_NO_CARRIER=<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>

ERROR_VOICE=<cr><lf>VOICE<cr><lf>

ERROR_NO_DIALTONE=<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>

ERROR_NO_DIALTONE=<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>

ERROR_BUSY=<cr><lf>BUSY<cr><lf>

ERROR_NO_ANSWER=<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>

ERROR_NO_PROMPTTONE=<cr><lf>NO PROMPTTONE<cr><lf>

CONNECT_EC=\

<cr><lf>CARRIER <carrierbps><cr><lf><append>\

<cr><lf>PROTOCOL: V.42/LAPM<cr><lf>\

<cr><lf>COMPRESSION: V.42BIS<cr><lf>\

<cr><lf>CONNECT <connectbps><cr><lf>


LOOP

Jediná informace, kterou LOOP obsahuje je, že bude následovat další odezva. Dálkový přístup pak na danou odezvu počká a pak až pokračuje dál. Tímto způsobem se chovají všechna klíčová slova začínající na LOOP nebo LOOP_.


ERROR

Modem ohlásil chybu, jakmile mu byl poslán příkaz. Tato odezva často znamená, že příkazový řetězec poslaný modemu je nesprávný. Přesvědčte se, že používáte správné příkazové řetězce. Chcete-li přesně zjistit, který příkaz chybu způsobuje, otestujte modem v programu Hyperterminál Windows NT. Viz téma Testování modemu.

Zkuste používat AT příkaz bez jakýchkoliv dalších příkazů. Pokud to navrátí chybu, modem pravděpodobně narazil na hardwarový problém. Zkuste modem na přibližně 20 sekund vypnout, pak ho restartovat a zkusit, zda to problém vyřešilo. Pokud se tak nestalo, obraťte se na výrobce modemu.


CONNECT

Označuje, že bylo navázáno spojení.


OK

Modem obdržel a úspěšně vykonal příkaz.


CONNECT_EC

Zahajuje spojení se zapnutou modemovou kontrolou chyb nebo modemovou kompresí.


Příklad oddílu modemu

Následující příklad ukazuje typický oddíl modemu v souboru Modem.inf.

[AT&T Comsphere 3820]

<speaker_on>=M1

<speaker_off>=M0

<hwflowcontrol_on>=\\Q3

<hwflowcontrol_off>=\\Q0

<compression_on>=%C1"H3

<compression_off>=%C0"H0

<protocol_on>=\\N5

<protocol_off>=\\N0

CALLBACKTIME=10

DEFAULTOFF=compression

MAXCARRIERBPS=14400

MAXCONNECTBPS=38400

COMMAND_INIT=AT&F&C1&D2 V1 X7 S0=0 S2=128 S7=55<cr>

COMMAND_INIT=AT<hwflowcontrol><compression><protocol><speaker><cr>

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

COMMAND_DIAL=ATDT<phonenumber><cr>


CALLBACKTIME

Doba v sekundách, po kterou server vyčká, než klientovi zavolá zpět. Tato prodleva umožňuje modemu klienta se zresetovat. Zkuste hodnotu 10 sekund a v případě problému hodnotu zvyšte.


DEFAULTOFF

Seznam všech zapínacích a vypínacích maker, která si jako výchozí nastavení přejete vypnout do doby než je zapne program Rasphone.exe.


MAXCARRIERBPS

Maximální rychlost, kterou si modemy klienta a serveru vyměňují data (rychlost v bitech za sekundu na telefonní lince). Tato rychlost se vždy rovná nebo je nižší než parametr MAXCONNECTBPS.


MAXCONNECTBPS

Maximální rychlost, kterou modem komunikuje s počítačem (přenosová rychlost DTE-DCE). Nastavte tuto hodnotu na nejvyšší rychlost sériového portu, kterou modem umožňuje.


speaker - reproduktor

Zapíná a vypíná reproduktor modemu.


protocol - protokol

Zapíná a vypíná kontrolu chyb.


compression - komprese

Zapíná a vypíná modemovou kompresi.


hwflowcontrol - hardwarové řízení toku

Určuje, zda má modem používat hardwarové řízení toku mezi sériovým portem a modemem.


cr - návrat vozíku

Vkládá znak návrat vozíku (carriage return).


lf - nový řádek

Vkládá znak nový řádek (line feed).


match - shoda

Hlásí, zda byla nalezena shoda řetězce uzavřeného v závorkách s tím, co navrátil modem. Například <match>"Novák" se shoduje s "Jana Nováková" a "Karel B. Novák ".


?

Vkládá zástupný znak. Například KO<?><?><?>2 se shoduje s KOPEC2 nebo s KONEC2, ale ne s KOPEC3.


phonenumber - telefonní číslo

Vytáčí telefonní číslo zadané v Telefonním seznamu Telefonického připojení sítě.


carrierbps - rychlost nosiče

Rychlost, kterou si modem klienta a modem serveru služby dálkového přístupu vyměňují data (rychlost v b/s na telefonní lince).


connectbps - rychlost připojení

Rychlost, kterou modem komunikuje s počítačem (přenosová rychlost DTE-DCE).


append - připojit

Rozdělí informaci na části a přijímá je z modemu po jedné. Klient očekává mezi jednotlivými částmi prodlevy a čeká, dokud informace nedorazí celá.


ignore - ignorovat

Ignoruje zbytek odezvy pocházející ze zapnutého makra. Například příkaz <cr><lf>CONNECT<ignore> považuje odezvy "crlfCONNECTV-1.1" a "crlfCONNECTV-2.3" za shodné.


hXX (XX jsou hexidecimální číslice)

Povolí, aby se v řetězci obsahujícím nulový bajt <h00> objevila jakákoliv hexadecimální číslice.


diagnostics - diagnostika

Diagnostické informace navrácené ze zařízení PAD v případě, že pokus o spojení přes síť X.25 selže. Makro diagnostics tyto informace sbírá a zobrazuje, což pomáhá při identifikaci problému. Toto vyhrazené slovo se objevuje v souboru Pad.inf.


facilities - zařízení

Parametry zařízení jako například /R k určení převráceného nabíjení.


x25address - adresa sítě x.25

Adresa X.121 (ekvivalent telefonního čísla v síti X.25) serveru dálkového přístupu, který má být kontaktován.


x25pad

Typ skládače/rozkladače paketů (PAD) sítě X.25, který se má používat. Pro vytáčecí zařízení PAD je to jméno poskytovatele sítě X.25.


userdata - uživatelská data

Dodatečné připojovací informace, které vyžaduje hostitelský počítač sítě X.25.


message - zpráva

Hrubá informace ze zařízení jako je například modem. Vyskytne-li se chyba, je tato informace zobrazena, což pomáhá při řešení obtíží. Toto vyhrazené slovo se nevyskytuje v žádném ze souborů .INF.


Úprava souboru Modem.inf

Chcete-li se připojit s pomocí modemu nepodporovaného Službou dálkového přístupu, je nutné upravit soubor Modem.inf.

Jak upravit Modem.inf

1.	Vytvořte si záložní kopii stávajícího souboru Modem.inf.

2.	Zkopírujte již existující oddíl na konec souboru a pak pojmenujte záhlaví sekce kopie jménem vašeho modemu.

Záhlaví sekce nesmí být delší než 31 znaků. Úpravou této kopie vytvoříte novou položku.

3.	Zadejte následující řetězce:

Inicializační řetězec

Vytáčecí řetězec

Naslouchací řetězec

Požadavky na inicializační řetězec:

Vyvolejte nastavení výrobce.

Vystopujte přítomnost signálu detekce nosiče dat (DCD) (v případě detekce nosiče je signál silný).

Zavěste a zakažte automatickou odpověď v případě, že signál "datový terminál připraven" (DTR) se změní ze ZAPNUTO na VYPNUTO (silný na slabý).

Vraťte výsledné kódy.

Vraťte podrobné kódy.

Povolte zobrazování znaků příkazů.

Počkejte přibližně 55 sekund na nosič.

Zakažte únikovou posloupnost +++.

Požadavky na vytáčecí řetězec:

Zvednout z vidlice a vytočit.

Požadavky na naslouchací řetězec:

Odpověz po jednom zazvonění.

Další informace o příkazových řetězcích najdete v tématu Příkazy.

4. Podívejte se do dokumentace modemu a zjistěte, zda jsou odezvy modemu (návratové řetězce) již obsaženy v globální části souboru Modem.inf. Pokud jsou, není nutné provádět žádné změny u odezev. Poud nejsou, můžete si vytvořit vlasní odezvy v oddíle vašeho modemu. Další informace o odezvách najdete v tématu Odezvy.

Poznámka:   Chcete-li se vyhnout nepředvídatelným následkům, nepřidávejte ani neodebírejte odezvy z globálního oddílu souboru Modem.inf.

Viz také

Požadavky na vylepšené funkce modemu


Požadavky na vylepšené funkce modemu

Při vytváření nového oddílu pro nepodporovaný modem se přesvědčte, že následující položky souboru Modem.inf jsou nastaveny tak, aby podporovaly vylepšené funkce modemu.

Hardwarové (CTS/RTS) řízení toku na "ON".

Hardwarové (CTS/RTS) řízení toku na "OFF".

Protokol kontroly chyb na "ON".

Je praktické začít vyjednávání protokolem V.42 (LAP-M). V případě potřeby se vraťte zpět na protokol MNP4 nebo kontrolu chyb nedělejte. Pokud modem neumožňuje V.42, začněte vyjednávat protokolem MNP4.

Protokol kontroly chyb na "OFF".

Kompresi na "ON".

Je praktické začít vyjednávání protokolem V.42. V případě potřeby V případě potřeby se vraťte zpět na protokol MNP4 nebo kompresi neprovádějte. Pokud váš modem neumožňuje V.42, začněte vyjednávat protokolem MNP4.

Kompresi na "OFF".

Viz také

Nastavení funkcí modemu


Syntaxe souboru Modem.inf

Typická položka modemu v souboru Modem.inf obsahuje následující části. První čtyři musí být v daném pořadí, řádky komentáře se mohou umístnit kamkoliv.

Záhlaví oddílu

Konfigurační paramery

Substituční makra

Příkazy

Řádky komentáře

Viz také

Odezvy

Pokračování řádky

Přiřazení odkazu


Záhlaví oddílu

Identifikuje zařízení, kterého se oddíl týká. V souboru Modem.inf je to obvykle jméno určující výrobce a model modemu. Záhlaví oddílu je řetězec délky až 32 znaků uzavřený do hranatých závorek, který zabírá první řádek každého oddílu. Příklad: [AT&T Comsphere].


Konfigurační paramerty

Program Remote Access pomocí těchto parametrů spolupracuje s modemem. Mají následující formát:

jméno_parametru=hodnota_řetězce

Například:

MAXCARRIERBPS=9600

CALLBACKTIME=8


Substituční makra

Substituční makra jsou zástupné znaky, které jsou zaměněny svými hodnotami v příkazových řetězcích. Makra se řídí těmito pravidly:

V souboru Modem.inf file musí být makra uvedena před prvním příkazem a je zvykem je uvádět po konfiguračních parametrech.

Jména maker musí být uzavřeny v lomených závorkách (< >).

Například:

<reset>=&F

<speaker_on>=M1

<speaker_off>=M0

Detaily se dozvíte v části "Substituční makra."


Příkazy

Příkazy jsou řetězce znaků posílané modemu. Tyto řetězce mohou obsahovat makra a mají následující formát:

klíčové_slovo_příkazu= hodnota_řetězce

Další informace se dozvíte v části "Příkazy."


Řádky komentáře

Řádky komentáře začínají středníkem (;) a mohou být umístěny na libovolném místě souboru. Řádky komentáře obsahují důležité informace pro ty, kdo spravují soubory .INF. Například:

; Vysvětlení příkazů modemu

; &F Resetuj modem na výchozí nastavení výrobce

; &C1 Příkaz DCD hledá přítomnost modemového nosiče

; &D2 Zavěš a zakaž automatické odpovídání, změní-li se DTR z "ON" na "OFF"


Substituční makra

Existují dva druhy substitučních maker, které jsou popsány níže.

Dejte si pozor na to, že vnořená makra nejsou povolena. Dvě po sobě jdoucí levé závorky se vždy interpretují jako znaménko "větší než" a dvě po sobě jdoucí pravé závorky se vždy interpretují jako znaménko "menší než". Tato interpretace hranatých závorek umožňuje použiití znamének "větší než" a "menší než" v příkazovém řetězci kdykoliv je potřeba.

Typ makra	Formát
Unární	<jméno_makra>=hodnota_řetězce
Binární	< jméno_makra _ON>= hodnota_řetězce
	< jméno_makra _OFF>= hodnota_řetězce
Binární makra

Příkaz AT<reset><cr> by se posílal jako AT&F0D. Zástupné znaky binárních maker se zaměňují v souladu s instrukcemi, které zadáte. Například zakážete-li použití reproduktoru, je příkaz AT<speaker><cr> poslán jako ATM00D. Pokud reproduktor povolíte, posílá se jako ATM10D.

Binární makra jako jsou například speaker, protocol, compression, a hwflowcontrol definujte následovně:

<speaker_on>=M1

<speaker_off>M0

Chcete-li je použít jako hodnoty, použijte je takto:

COMMAND_INIT=AT<speaker><cr>

Makra v odezvách

Některé odezvy rovněž mohou používat maker. Většina maker v odezvách se chová stejně jako v příkazech. Ale některá makra (jako je například carrierbps a x25address) získávají informace jako je rychlost v baudech z řetězce odezvy zařízení.

Služba dálkového přístupu používá makra match, ?, append, hXX a ignore v řetězcích odezvy k rozeznání odezvy modemu nebo jiného zařízení.

Vyhrazená slova

Makra v následujícím seznamu jsou vyhrazená slova, což zamená, že jich nemůžete použít při vytváření nové položky v souboru Modem.inf. Je jedno, zda vyhrazená slova píšete písmeny malé nebo velké abecedy.

carrierbps

connectbps

message

phonenumber

cr

lf

match

?

append

ignore

hXX

Soubor Pad.inf používá následující vyhrazená slova:

diagnostics

facilities

x25address

x25pad

userdata

Poznámka:   Použití vyhrazených slov pro jména maker by mohlo vést k nepředvídatelnému chování software dálkového přístupu.


Příkazy modemu

Sada klíčových slov (nebo typů) příkazů je:

COMMAND_INIT

COMMAND_DIAL

COMMAND_LISTEN

Příkazy daného typu jsou vykonávány v pořadí uvedeném v souboru Modem.inf. Podle konvence se příkazy stejného typu seskupují tak, jak to ukazuje následující příklad ze souboru Modem.inf:

COMMAND_INIT=AT&F&C1&D2 V1 S0=0 S2=128 S7=55 W0 \
S95=44<speaker><protocol><compression><hwflowcontrol><cr>

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

COMMAND_DIAL=ATDT<phonenumber><cr>

Vícenásobné příkazové řetězce

Protože většina modemů přijímá řetězce délky přibližně 50 znaků, podporuje dálkový přístup vícenásobné příkazové řetězce, což umožňuje rozdělit dlouhé příkazy do kratších řetězců, které pak modem příjme.

S použitím vícenásobných příkazových řetězců by byla první řádka předchozího příkladu přepsána následovně:

COMMAND_INIT=AT&F&C1&D2 V1 S0=0 S2=128 S7=55 W0 S95=44<cr>

COMMAND_INIT=AT<speaker><protocol><compression><hwflowcontrol><cr>

Všimněte si, že každý řetězec:

Je sám o sobě příkazem.

Začíná AT a končí znakem návrat vozíku (<cr>).

Získává odezvu před tím, než se přejde na další řetězec.


COMMAND_INIT

Inicializuje modem.


COMMAND_DIAL

Vytočí telefonní číslo a připojí se.


COMMAND_LISTEN

Nastaví modem do režimu automatického odpovídání. V dokumentaci modemu si vyhledejte kód, který přikazuje modemu odpoědět po prvním zazvonění.


Odezvy

Dvojice příkaz-odezva se skládá z jednoho příkazu, za kterým následuje žádná nebo několik odezev. Odezvy jsou řetězce, jejichž příjem od zařízení je očekáván a které mohou obsahovat makra. Odezvy mají formát:

klíčové_slovo=hodnota_řetězce

Soubor Modem.inf obsahuje dva typy odezev:

Typ odezvy	Umístění
Globální	V oddíle [Responses].
Vlastní	Ihned následuje příkazový řádek, který má tuto odezvu vytvořit a předchází následující příkazový řádek.
Globální odezvy

Odezvy používané většinou modemů jsou v oddíle [Responses] souboru Modem.inf. Chcete-li si prohlédnout příklad, přejděte na téma Příklad globální odezvy.

Vlastní odezvy

Oddíly souboru Modem.inf pro jednotlivé modemy mohou obsahovat vlastní řetězce odezev. Dálkový přístup se dívá nejprve po vlastních odezvách. Pokud nenajde řetězec odezvy, který se shoduje s řetězcem navráceným z modemu, prohledávání pokračuje v oddíle globálních odezev. Existuje ale jedna výjimka: je-li první část řetězce obsahujícího makro <append> nalezena ve vlastním oddíle, nebude se dále hledat v globálním oddíle. Namísto toho program Remote Access čeká několik sekund, dokud nedorazí zbytek řetězce z modemu.

Příklad najdete v tématu Příklad vlastní odezvy


 Příklad vlastní odezvy

Následující příklad ukazuje oddíl s vlastními odezvami. Firma Microsoft doporučuje používat tuto metodu vkládání odezev pro každý nový oddíl modemu.

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/MNP<cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/MNP/COMPRESSED<cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/MNP COMPRESSED<cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/V42<cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/V42BIS<cr><lf>


Pokračování řádky

Znak zpětného lomítka (\) značí pokračování řádky. Tato značka oznamuje, že příkazy nebo ohlasy pokračují na další řádce, což zlepšuje čitelnost souborů.

Například:

CONNECT_V42=\

<cr><lf>CARRIER <carrierbps><cr><lf><append>\

<cr><lf>PROTOCOL: V.42/LAPM<cr><lf>\

<cr><lf>COMPRESSION: NONE<cr><lf>\

<cr><lf>CONNECT <connectbps><cr><lf>

Všimněte si, že zpětné lomítko se interpretuje jako znak pokračování řádky vyjma případu, kdy je následováno dalším lomítkem. Pokud modem používá příkazy obsahující zpětné lomítko, nezapomeňte lomítka při zadávání těchto příkazů zdvojit: (\\).

Například modem AT&T Comsphere 3820 povoluje kontrolu chyb příkazem \N5. Namísto \N5 ale do inicializačního řetězce napište \\N5. Jinak program Remote Access nahlásí při pokusu o vytáčení hardwarovou chybu.


Přiřazení odkazu

Shodují-li se příkazové řetězce modemu s řetězci již uvedenými pro jiný modem, jméno prvního modemu může být použito jako odkaz na jiný modem.

Například:

[AT&T Comsphere 3810]

ALIAS=AT&T Comsphere 3820

V tomto případě modem ATT&T Comsphere 3810 používá příkazové řetězce modemu AT&T Comsphere 3820.

Poznámka:   Odkazování na odkaz není povoleno. Například chcete-li odkázat dva modemy na jiný, musíte je odkazovat přímo:

[AT&T Comsphere 3811]

ALIAS=AT&T Comsphere 3820

Ale nikoliv:

[AT&T Comsphere 3811]

ALIAS=AT&T Comsphere 3810


Testování modemu

Pokud se vyskytnou při spojování modemem obtíže, otestujte kompatibilitu modemu prostřednictvím programu Hyperterminál Windows NT.

Jak otestovat modem pomocí Hyperterminálu Windows NT

1.	Ve složce Příslušenství klepněte na složku Hyperterminálu a poklepejte na Hyperterminál.

2.	V dialogovém okně Popis připojení zadejte do pole Název název připojení a pak klepněte na OK.

3.	V dialogovém okně Připojit klepněte na Storno.

Všimněte si, že Hyperterminál testuje první modem uvedený v poli Jak připojit.

4.	V okně Hyperterminálu zadejte at.

Modem by měl navrátit OK, což se napíše na obrazovku. Některé modemy vracejí 0, což záleží na nastavení jejich návratových kódů.

5.	Pokud modem s Hyperterminálem nespolupracuje, obeaťte se na výrobce.


Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se mohly projevit všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.

Tato chyba mohla vzniknout přerušením spojení se vzdáleným počítačem, který překročil počet klientských licencí. Požádejte správce systému o zakoupení více klientských licencí nebo o připojení k jinému vzdálenému počítači.


 Chybová hlášení

600	Operace není dokončena.

601	Zadaný port je neplatný.

602	Port je již otevřen.

603	Vyrovnávací paměť volajícího je příliš malá.

604	Uvedena špatná informace.

605	Nelze nastavit informaci o portu.

606	Port není připojen.

607	Událost je neplatná.

608	Toto zařízení neexistuje.

609	Tento typ zařízení neexistuje.

610	Vyrovnávací paměť je chybná.

611	Směrování není k dispozici.

612	Směrování není alokováno.

613	Byla zadána nesprávná komprese.

614	Nedostatek vyrovnávacích pamětí.

615	Port nebyl nalezen.

616	Asynchronní požadavek ještě nebyl splněn.

617	Port nebo zařízení je již odpojeno.

618	Port není otevřen.

619	Port je odpojen.

620	Nebyl nalezen žádný koncový bod.

621	Nelze otevřít soubor s telefonním seznamem.

622	Nelze zavést soubor s telefonním seznamem.

623	Nelze najít položku v telefonním seznamu.

624	Nelze zapsat do souboru s telefonním seznamem.

625	V souboru s telefonním seznamem byla nalezena neplatná informace.

626	Nelze zavést řetězec.

627	Nelze najít klíč.

628	Port byl odpojen.

629	Port byl odpojen vzdáleným zařízením.

630	Port byl odpojen kvůli hardwarové poruše.

631	Port byl odpojen uživatelem.

632	Velikost struktury je nesprávná.

633	Port se již používá nebo není nastaven pro vytáčení ven RAS.

634	Tento počítač nelze zaregistrovat ve vzdálené síti.

635	Neznámá chyba.

636	K portu je připojeno nesprávné zařízení.

637	Řetězec nelze převést.

638	Požadavek vypršel.

639	Žádná asynchronní síť není k dispozici.

640	Nastala chyba NetBIOSu.

641	Server nemůže alokovat zdroje NetBIOS potřebné pro spolupráci s klientem.

642	Jeden z názvů vašeho NetBIOSu je již zapsán ve vzdálené síti.

643	Selhání síťového adaptéru na serveru.

644	Nebudete dostávat oznámení o zprávách sítě.

645	Interní chyba ověření.

646	Registrace nepovoluje přihlášení v tuto denní dobu.

647	Registrace je nepřístupná.

648	Platnost hesla vypršela

649	Registrace nemá oprávnění k dálkovému přístupu.

650	Neplatný server RAS.

651	Modem (nebo jiné spojovací zařízení) ohlásil chybu.

652	Nerozpoznaná odezva zařízení.

653	Makro požadované zařízením nebylo nalezeno v sekci zařízení .INF souboru.

654	Příkaz nebo odpověď v sekci .INF souboru se odkazuje na neznámé makro.

655	Makro <zpráva> nebylo nalezeno v sekci zařízení .INF souboru.

656	Makro <zpráva> v sekci zařízení .INF souboru obsahuje nedefinované makro.

657	Zařízení souboru .INF nelze otevřít.

658	Název zařízení v souboru .INF nebo název média v souboru .INI je příliš dlouhý.

659	Nelze přečíst název zařízení z .INI souboru média.

660	Zařízení z .INF souboru neobsahuje žádné odpovědi pro příkaz.

661	Pro zařízení z .INF souboru chybí příkaz.

662	Pokusili jste se nastavit makro, které není na seznamu v sekci zařízení .INF souboru.

663	Médium v souboru .INI hlásí neznámý typ zařízení.

664	Pro Služby dálkového přístupu nelze vyhradit paměť v administrátorském podpůrném procesu.

665	Port není nastaven pro dálkový přístup.

666	Modem (nebo jiné spojovací zařízení) je nefunkční.

667	Chybí čtení.INI souboru média.

668	Spojení selhalo.

669	Parametr použití v .INI souboru média je neplatný.

670	Nelze přečíst název sekce z .INI souboru média.

671	Nelze přečíst typ zařízení z .INI souboru média.

672	Nelze přečíst název zařízení z.INI souboru média.

673	Nelze přečíst použití z.INI souboru média.

674	Nelze přečíst maximální rychlost připojení z .INI souboru média.

675	Nelze přečíst maximální rychlost přenosu dat z .INI souboru médií.

676	Linka je obsazena.

677	Místo modemu odpověděl člověk.

678	Žádná odpověď.

679	Nelze zjistit přenos.

680	Žádný oznamovací tón.

681	Zařízení ohlásilo všeobecnou chybu.

682	CHYBA PŘI ZÁPISU ZÁHLAVÍ ODDÍLU

683	CHYBA PŘI ZÁPISU TYPU ZAŘÍZENÍ

684	CHYBA PŘI ZÁPISU NÁZVU ZAŘÍZENÍ

685	CHYBA PŘI ZÁPISU MAXCONNECTBPS

686	CHYBA PŘI ZÁPISU MAXCARRIERBPS

687	CHYBA PŘI ZÁPISU POUŽITÍ

688	CHYBA PŘI ZÁPISU DEFAULTOFF

689	CHYBA PŘI ČTENÍ DEFAULTOFF

690	CHYBA - PRÁZDNÝ SOUBOR INI

691	Přístup byl odepřen, neboť jméno nebo heslo není platné pro tuto doménu.

692	Chyba hardwaru portu nebo připojeného zařízení.

693	CHYBA - ŽÁDNÉ BINÁRNÍ MAKRO

694	CHYBA - DCB NENALEZENO

695	CHYBA - STATE MACHINES NOT STARTED

696	CHYBA - STATE MACHINES ALREADY STARTED

697	CHYBA - ČÁSTEČNÉ ZACYKLOVÁNÍ ODEZVY

698	Klíčový název odezvy v .INF souboru zařízení není v očekávaném formátu.

699	Odezva zařízení způsobila přetečení vyrovnávací paměti.

700	Rozšířený příkaz v souboru zařízení .INF je příliš dlouhý.

701	Ovladač sériového portu neumožňuje komunikaci rychlostí zařízeni.

702	Odezva zařízení přišla neočekávaně.

703	CHYBA - INTERAKTIVNÍ REŽIM

704	CHYBA - ŠPATNÉ ČÍSLO PRO ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

705	CHYBA - NEPLATNÉ OVĚŘENÍ

706	CHYBA PŘI ZÁPISU INITBPS

707	Diagnostické označení X.25.

708	Registrace vypršela.

709	Chyba při změně hesla pro doménu.

710	Během komunikace s modemem byly zjištěny chyby sériových přeběhů.

711	Chyba pri inicializaci programu RasMan. Zkontrolujte protokol událostí.

712	inicializace biplexního portu. Počkejte několik sekund a pak zavolejete znovu.

713	Žádné aktivní ISDN linky nejsou k dispozici.

714	Pro volání není k dispozici dostatečné množství ISDN kanálů.

715	V důsledku špatné kvality telefonní linky se vyskytlo příliš mnoho chyb.

716	Nastavení IP RAS je nepoužitelné.

717	V statické oblasti IP adres pro dálkový přístup není k dispozici žádná IP adresa.

718	PPP časový limit.

719	PPP ukončeno vzdáleným počítačem.

720	Nejsou nakonfigurovány žádné řídící protokoly PPP.

721	Vzdálený rovnocený PPP neodpovídá.

722	PPP paket je neplatný

723	Telefonní číslo včetně síťového čísla a čísla linky je příliš dlouhé.

724	Protokol IPX se nemůže připojit na port, protože počítač je směrovač IPX.

725	Protokol IPX se nemůže připojit na port, protože není nainstalován směrovač IPX.

726	Protokol IPX nemůže být použit pro volání ven na více než jednom portu současně.

727	Nelze přistupovat k TCPCFG.DLL.

728	Nebyl nalezen IP adaptér napojený na dálkový přístup.

729	Protokol SLIP nelze použít, jestliže nemáte nainstalovaný protokol IP.

730	Registrace počítače není dokončena.

731	Protokol není nastaven.

732	Sjednávání PPP se neshoduje.

733	PPP řídící protokol pro tento síťový protokol není na serveru k dispozici.

734	PPP řídící protokol propojení ukončen.

735	Požadované adresy byly serverem zamítnuty.

736	Vzdálený počítač ukončil řídící protokol.

737	Nalezen cyklus.

738	Server nepřiřadil žádnou adresu.

739	Vzdálený server nemůže použít zašifrované heslo systému Windows NT.

740	TAPI zařízení nakonfigurovaná pro program Remote Access selhala při inicializaci nebo nebyla správně nainstalována.

741	Místní počítač nepracuje se šifrováním.

742	Vzdálený server nepracuje se šifrováním.

743	Vzdálený server vyžaduje šifrování.

744	Nelze použít síťové číslo IPX přiřazené vzdáleným serverem. Zkontrolujte protokol událostí.

752	Během zpracování předpisu se narazilo na chybu v syntaxi.


600

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


601

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


602

Tento port právě používá jiná aplikace. Zavřete tuto aplikaci a vytočte číslo znovu.


603

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


604

Soubor telefonního seznamu RAS pravděpodobně není použitelný pro aktuální nastavení dálkového přístupu. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), zkontrolujte, zda jste znovu nastavili dálkový přístup. Další informace najdete v tématu Nová nastavení vytáčení v síti.


605

Soubor telefonního seznamu RAS pravděpodobně není použitelný pro aktuální nastavení dálkového přístupu. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), zkontrolujte, zda jste znovu nastavili dálkový přístup. Další informace najdete v tématu Nová konfigurace vytáčení v síti.

Jestliže se chyba opakuje, odstraňte a vytvořte znovu danou položku nebo znovu nainstalujte službu dálkového přístupu.

Telefonní seznam RAS (RASPHONE.PBK) najdete v adresáři Windows NT, v podadresáři SYSTEM32\RAS.


606

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


607

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


608

Soubor telefonního seznamu RAS pravděpodobně není použitelný pro aktuální nastavení dálkového přístupu. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), zkontrolujte, zda jste znovu nastavili dálkový přístup. Další informace najdete v tématu Nová konfigurace vytáčení v síti.

Jestliže se chyba opakuje, odstraňte a vytvořte znovu danou položku nebo znovu nainstalujte službu dálkového přístupu.

Telefonní seznam RAS (RASPHONE.PBK) najdete v adresáři Windows NT, v podadresáři SYSTEM32\RAS.


609

Soubor telefonního seznamu RAS pravděpodobně není použitelný pro aktuální nastavení dálkového přístupu. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), zkontrolujte, zda jste znovu nastavili dálkový přístup. Další informace najdete v tématu Nová konfigurace vytáčení v síti.

Jestliže se chyba opakuje, odstraňte a vytvořte znovu danou položku nebo znovu nainstalujte službu dálkového přístupu.

Telefonní seznam RAS (RASPHONE.PBK) najdete v adresáři Windows NT, v podadresáři SYSTEM32\RAS.


610

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


611

Vaše síť je pravděpodobně nesprávně nastavena. Vypněte a znovu spusťte počítač a zkontrolujte, zda se projevily naposledy provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, podívejte se do protokolu událostí systému Windows NT na podrobnější popis varování a chyb.


612

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


613

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


614

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


615

Soubor telefonního seznamu RAS pravděpodobně není použitelný pro aktuální nastavení dálkového přístupu. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), zkontrolujte, zda jste znovu nastavili dálkový přístup. Další informace najdete v tématu Nová konfigurace vytáčení v síti.

Jestliže se chyba opakuje, odstraňte a vytvořte znovu danou položku nebo znovu nainstalujte službu dálkového přístupu.

Telefonní seznam RAS (RASPHONE.PBK) najdete v adresáři Windows NT, v podadresáři SYSTEM32\RAS.


616

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


617

Počkejte, až RAS znovu připojí položku nebo ukončí službu dálkového přístupu.


618

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


619

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


620

Vaše síť je pravděpodobně nesprávně nastavena. Vypněte a znovu spusťte počítač a zkontrolujte, zda se projevily naposledy provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, podívejte se do protokolu událostí systému Windows NT na podrobnější popis varování a chyb.


621

Služba RAS používá soubor RASPHONE.PBK v podadresáři \SYSTEM32\RAS adresáře Windows NT. Přesvědčte se, že se soubor nachází na uvedené cestě, ukončete a znovu spusťte program dálkového přístupu.


622

Služba RAS používá soubor RASPHONE.PBK v podadresáři \SYSTEM32\RAS adresáře Windows NT. Přesvědčte se, že se soubor nachází na uvedené cestě, ukončete a znovu spusťte program dálkového přístupu.


623

Program telefonického připojení sítě našel telefonní seznam, ale nemůže nalézt určenou položku. Aby se tato chyba neobjevovala, nezapisujte do rozhraní dálkového přístupu API a přesvědčte se, zda jste zadali správný název položky. Služba RAS používá soubor RASPHONE.PBK v podadresáři \SYSTEM32\RAS adresáře Windows NT.


624

Služba RAS používá soubor RASPHONE.PBK v podadresáři \SYSTEM32\RAS adresáře Windows NT. Ujistěte se, zda není plný disk, a zda máte oprávnění k zápisu do tohoto souboru.


625

 Služba RAS používá soubor RASPHONE.PBK v podadresáři \SYSTEM32\RAS adresáře Windows NT. Odstraňte tento soubor a ukončete a znovu spusťte program dálkového přístupu.


626

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


627

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


628

Vytočte číslo znovu. Bude-li se tato chybová zpráva objevovat stále, snižte počáteční rychlost modemu a vypněte rozšířené modemové funkce. Více informací najdete v tématu Nastavení funkcí modemu. Jestliže se chyba opakuje, obraťte se na správce systému.


629

Linka byla odpojena z jednoho z těchto důvodů:

neodstranitelná chyba telefonní linky,

šum na lince,

odpojení správcem systému.

Chcete-li obnovit spojení, vytočte znovu telefonní číslo. Můžete také zapnout automatické vytáčení čísel na kartě Vytáčení v dialogovém okně Telefonické připojení sítě. Podrobnější informace najdete v tématu Nastavení znovuvytáčení.

Jestliže se chyba opakuje, snižte počáteční rychlost modemu (b/s) a znovu vytočte číslo. Více informací najdete v tématu Nastavení vlastností modemu.


630

Linka byla odpojena z jednoho z těchto důvodů:

došlo k neodstranitelné chybě modemu (nebo jiném komunikačním zařízení),

došlo k neodstranitelné chybě komunikačního portu,

kabel modemu byl odpojen.

Opatření pro zjištění a nápravu chyby:

zkontrolujte, zda je k modemu dobře připojen kabel,

zkontrolujte, zda modem pracuje správně. Pokyny pro vyzkoušení modemu pomocí terminálu Windows NT najdete v tématu Testování Modemu.


631

Linka byla odpojena kvůli operaci na vašem počítači. Vytočte číslo znovu.


632

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


633

Je-li tento port použitý pro jiné připojení, ukončete toto připojení nebo upravte položku pro použití jiného komunikačního portu.

Není-li tento port použitý, nastavte jej pro volání ven. Zkontrolujte, zda je nainstalován modem nebo karta a zda byl port přidán pomocí ovládacího panelu Síť. Podrobnější informace najdete v tématu Nové nastavení telefonického připojení sítě.


634

Server RAS nemohl zaregistrovat název vašeho počítače v síti. Obraťte se na správce systému.


635

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


636

Nastavení hardwaru a dálkového přístupu jsou pravděpodobně neslučitelná. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), zkontrolujte nové odpovídající nastavení dálkového přístupu. Podrobnější informace najdete v tématu Nové nastavení telefonického připojení sítě.

Toto chybové hlášení se objeví, jestliže záhlaví oddílu (text v lomených závorkách "[]" ) souboru MODEM.INF obsahuje více než 32 znaků. Než podniknete jiné pokusy o odstranění této chyby, zkontrolujte, zda má záhlaví oddílu v souboru MODEM.INF maximálně 32 znaků.


637

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


638

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


639

Vaše síť je pravděpodobně nesprávně nastavena. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT podrobnější popis varování a chyb.

Zaznamenejte prosím tento chybový kód (chybový kód NetBIOS), aby byl k dispozici pro případnou odbornou pomoc.


640

Modem zřejmě nesjednal správné připojení nebo byl na lince příliš velký šum. Nastavte jej na nižší počáteční rychlost (b/s) a znovu vytočte číslo. Další informace najdete v tématech: Nastavení vlastností modemu a Charakteristické zvláštnosti modemu. Zaznamenejte prosím tento chybový kód (chybový kód NetBIOS), aby byl k dispozici pro případnou odbornou pomoc.


641

Požádejte správce systému, aby zvýšil kapacitu prostředků serveru RAS, nebo pozastavte na svém počítači méně důležité služby (například zasílání zpráv nebo síťovou dynamickou výměnu dat DDE) v ovládacím panelu Služby.


642

Architektura sítě vyžaduje, aby byl každý počítač v síti přihlášen pod jiným názvem. Toto pravidlo se vztahuje pro sítě LAN i pro vzdálené pracovní stanice.

Jak zjistit, má-li váš počítač jedinečný název v síti:

Zkontrolujte, zda má váš počítač název odlišný od ostatních názvů počítačů v síti.

Chcete-li změnit název vašeho počítače, napište nový název v nabídce Síť.

Jestliže tento název není názvem vašeho počítače, jiný počítač se může registrovat s názvem vaší domény, nebo máte spuštěnou aplikaci NetBIOS, která přidala konfliktní jméno.

Jestliže tento problém přetrvává i po změně názvu, obraťte se na správce systému.

Poznámka

Protože jsou vyžadovány jedinečné názvy, nemůžete používat současně vzdálený přístup a přímé propojení (jako je konektor sítě Ethernet) do stejné sítě. V takové situaci před pokusem o připojení pomocí dálkového přístupu musíte odpojit síťový konektor.


643

Informujte o této chybě správce systému.


644

Pod vaším názvem pro posílání zpráv je již k síti přihlášen jiný počítač. Zprávy určené vám budou posílány tomuto počítači. Jestliže chcete přijímat zprávy ve vzdálené pracovní stanici, musíte před dalším telefonickým připojením sítě odhlásit počítač ve vaší kanceláři.

Poznámka

Tato chyba neovlivní posílání zpráv přes Microsoft Mail.


645

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.

Zaznamenejte prosím tento chybový kód (chybový kód NetBIOS), aby byl k dispozici pro případnou odbornou pomoc.


646

Vaše registrace byla nastavena s omezeným přístupem k síti. Jestliže se potřebujete přihlásit k síti v jiný denní čas, než pro který platí současné nastavení, požádejte o změnu správce systému.


647

Požádejte správce systému, aby zpřístupnil vaši registraci.


648

Jste-li připojeni přes telefonní seznam RAS, budete automaticky vyzváni ke změně hesla.

Jste-li připojeni příkazem RASDIAL, můžete své heslo změnit tímto způsobem:

1.	Stiskněte klávesy CTRL+ALT+DEL.

2.	Zvolte příkaz Změnit heslo a postupujte podle pokynů na obrazovce.


649

Ve vybrané doméně máte platnou registraci, ale tato registrace nemá oprávnění pro dálkový přístup k síti. Požádejte správce systému, aby vám toto oprávnění přidělil.

Máte-li v jiné doméně registraci s oprávněním pro telefonické připojení, učiňte následující kroky, abyste ji mohli použít:

1.	Upravte položku telefonního seznamu a odstraňte zaškrtnutí políčka Ověřit pomocí aktuálního uživatelského jména a hesla.

2.	Vytočte číslo.

3.	Zadejte příslušné uživatelské jméno, heslo a doménu.


650

Tuto chybu mohla způsobit jedna z těchto příčin:

Server RAS není spuštěn. Obraťte se na správce systému, aby zkontroloval, zda je server spuštěn.

Na lince je příliš velký šum. Snižte počáteční rychlost modemu (b/s) a znovu vytočte číslo. Další informace najdete v tématu Nastavení vlastností modemu.

Modem mohl selhat při sjednávání s modemem serveru RAS v důsledku příliš velké rychlosti. Snižte počáteční rychlost modemu (b/s) a znovu vytočte číslo.


651

Modem (nebo jiné připojovací zařízení) ohlásilo chybu. Používáte-li slučitelný modem, vypněte jej a znovu spusťte. Ukončete a znovu spusťte službu dálkového přístupu a znovu vytočte číslo.

Je-li váš modem nespolupracující, obraťte se na jeho výrobce. Seznam vhodných modemů nejdete v dokumentu "Přehled kompatibilního technického vybavení Windows NT".

Ujistěte se, zda je váš modem správně nastaven pro dálkový přístup. Další informace o kontrole nastavení najdete v témetu: Nové nastavení telefonického připojení sítě.


652

Modem (nebo jiné připojovací zařízení) vrátil zprávu, která není v seznamu jednoho či více souborů předpisů RAS (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF).

Jste-li připojeni slučitelným modemem, vypněte jej a znovu spusťte. Znovu vytočte číslo. Jestliže problém přetrvává, zkuste se připojit s nižší počáteční rychlostí. Další informace najdete v tématu Nastavení vlastností modemu.

Jste-li připojeni nespolupracujícím modemem, zkontrolujte, zda je daná odezva zahrnuta v příslušném souboru předpisů. Další informace najdete v tématu Přehled souboru modemových předpisů.

Soubory předpisů RAS jsou umístěny v podadresáři \SYSTEM32\RAS adresáře Windows NT.


653

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


654

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


655

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


656

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


657

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


658

J Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


659

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


660

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


661

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


662

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


663

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


664

Systém vyčerpal dostupnou paměť. Ukončete některé aplikace a vytočte číslo znovu.


665

Jestliže je port použitý pro jiné připojení, ukončete je nebo upravte položku pro použití jiného komunikačního portu.

Není-li port použitý, nastavte jej pro volání ven. Podrobnější informace najdete v tématu Nové nastavení telefonického připojení sítě.


666

Modem (nebo jiné připojovací zařízení) se nehlásí z jednoho z těchto důvodů:

Modem byl vypnut.

Modem není dobře připojen k počítači. Zkontrolujte, zda je kabel dostatečně pevně připojen k modemu i k počítači.

Sériový kabel nesplňuje požadavky RAS. Podrobnější informace najdete v tématu Požadavky na kabely.

Došlo ke krátkému výpadku napájení modemu. Vypněte jej, počkejte 20 sekund a znovu spusťte.


667

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


668

Zkuste znovu vytočit číslo. Jestliže se tato zpráva bude objevovat stále, snižte počáteční rychlost modemu a vypněte rozšířené modemové funkce. Podrobnější informace najdete v tématu Nastavení vlastností modemu. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na správce systému.

Jestliže vytáčíte číslo ručně, před klepnutím na příkaz Hotovo se ujistěte, jste-li připojeni.


669

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


670

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


671

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


672

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


673

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


674

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


675

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, určete jiný slučitelný modem nebo se informujte o úpravách souboru modemových předpisů v tématu: Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


676

Vytočte číslo znovu. Pomocí uživatelských předvoleb na kartě Vytáčení můžete nastavit automatické znovuvytáčení. Více informací najdete v tématu Nastavení opětovného vytáčení.


677

Modem nepřijal hovor. Zkontrolujte prosím číslo a zkuste ho vytočit znovu.


678

Modem nepřijal hovor. Zkontrolujte prosím číslo a zkuste ho vytočit znovu.


679

Modem nepřijal hovor. Zkontrolujte prosím číslo a zkuste ho vytočit znovu. Pomocí uživatelských předvoleb na kartě Vytáčení můžete nastavit automatické znovuvytáčení. Více informací najdete v tématu Nastavení opětovného vytáčení.

Poznámka

Mnoho modemů hlásí tuto chybu, nepřijme-li vzdálený modem hovor.


680

Zkontrolujte, zda je telefonní linka zasunuta do správné zdířky v modemu. Přesvědčte se také, zda jste přidali potřebná zvláštní přístupová čísla (jako je například směrové číslo 9 následované čárkou pro připojení na státní linku. Příklad: 9,555-8181).


681

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyměňte modem nebo upravte předpis pro použitý modem podle pokynů v tématu Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


682

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


683

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


684

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


685

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


686

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


687

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


688

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


689

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


690

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


691

Napište své uživatelské jméno, heslo a doménu. Jestliže si nejste těmito informacemi jisti, obraťte se na správce systému.

Jestliže neurčíte doménu, server RAS se pokusí ověřit vaše uživatelské jméno a heslo v doméně, jejímž jste členem.


692

Modem (nebo jiné připojovací zařízení) se nehlásí z jednoho z těchto důvodů:

Modem byl vypnut.

Modem není dobře připojen k počítači. Zkontrolujte, zda je kabel dostatečně pevně připojen k modemu i k počítači.

Sériový kabel nesplňuje požadavky RAS. Více informací najdete v tématu Požadavky na kabely.

Modem byl vystaven přerušení elektrického proudu. Vypněte jej, počkejte 20 sekund a potom jej znovu spusťte.


693

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyberte jiný modem, nebo se informujte o úpravách souboru modemových předpisů v tématu: Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


694

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


695

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


696

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


697

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


698

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyberte jiný modem, nebo se informujte o úpravách souboru modemových předpisů v tématu: Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


699

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


700

Soubor předpisů může obsahovat nejvýše 256 znaků. Rozdělte příkaz na dílčí příkazy. Více informací najdete v tématu Příkazy.


701

Váš modem se pokusil připojit rychlostí, kterou sériový port nedokáže zpracovat. Nastavte počáteční rychlost na nejbližší nižší standardní přenosovou rychlost: 38400, 19200, 9600, 2400.


702

Některý z konfiguračních souborů RAS obsahuje pravděpodobně chybnou informaci. Nejsnadnějším způsobem, jak tuto chybu odstranit, je nová instalace programu dálkového přístupu.

Používáte-li modem nespolupracující s dálkovým přístupem, vyberte jiný modem, nebo se informujte o úpravách souboru modemových předpisů v tématu: Přehled souboru modemových předpisů

Soubory s předpisy pro dálkový přístup (PAD.INF, MODEM.INF a SWITCH.INF) jsou umístěny v adresáři Windows NT, v podadresáři \SYSTEM32\RAS.


703

K položkám, které vyžadují režim terminálu se můžete připojit pouze prostřednictvím telefonního seznamu RAS. Tato funkce nepracuje s příkazem RASDIAL ani s rozhraním API dálkového přístupu.


704

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


705

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


706

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


707

Připojení X.25 vrátilo chybu. Obraťte se na zprostředkovatele X.25, aby zjistil příčinu.


708

Požádejte správce systému, aby obnovil vaši registraci.


709

Zkuste znovu změnit své heslo. Jestliže se tato chybová zpráva bude objevovat stále, oznamte to správci systému.


710

Snižte počáteční rychlost modemu (b/s) a znovu vytočte číslo. Pokyny, jak snížit počáteční rychlosti najdete v online nápovědě "Nastavení vlastností modemu".


711

Za běžných okolností by se toto chybové hlášení nemělo objevit. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily všechny provedené změny nastavení. Jestliže se chyba opakuje, vyhledejte v protokolu událostí Windows NT jednotlivá varování a chyby.


712

Tato chyba se může objevit na portu nastaveném pro volání ven i příjem hovorů (biplexní port) a to v okamžiku, kdy vytáčíte číslo a server zároveň připravuje port pro příjem hovoru. RAS tuto situaci řeší tak, že číslo vytočí znovu po několika sekundách.


713

Zkontrolujte, zda je linka ISDN správně zapojena a jsou-li správně nainstalovány zakončovací odpory (viz dokumentace ISDN adaptérové karty). Znovu vytočte číslo. Jestliže chyba trvá, obraťte se na servisní oddělení dodavatele karty ISDN nebo na vaši telefonní společnost ISDN.


714

Všechny dostupné kanály ISDN jsou obsazeny. Zavěste a zkuste znovu vytočit číslo.


715

Na vaší telefonní lince se během ověřování objevilo příliš mnoho asynchronních chyb. Zkuste znovu vytočit číslo. Jestliže se chyba opakuje, snižte přenosovou rychlost a vypněte všechny volitelné funkce modemu. Více informací najdete v tématu "Nastavení vlastností modemu" a "Vlastnosti modemu" v online nápovědě telefonního seznamu.


716

Chyba nastavení protokolu TCP/IP dálkového přístupu. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily provedené změny.


717

Zkuste určit adresu IP, která nebude způsobovat konflikt ve vzdálené síti.


718

Konverzace řídícího síťového protokolu PPP byla spuštěna, ale následně byla ukončena, protože vzdálený počítač neodeslal odezvu ve vyhrazeném časovém limitu. Příčinou může být špatná kvalita linky nebo chyba na serveru.


719

Konverzace řídícího síťového protokolu PPP byla spuštěna, ale následně byla ukončena na žádost vzdáleného počítače. Pravděpodobně se vyskytla chyba na serveru.


720

Pro položku nejsou nastaveny žádné řídící síťové protokoly PPP nebo není nainstalován odpovídající síťový protokol. Tato chyba může nastat, je-li během inovace programu změněn typ síťového protokolu. Vyberte požadované protokoly v dialogovém okně Nastavení síťového protokolu pro danou položku telefonního seznamu. Jestliže odstraníte všechny protokoly pro spojení RAS na nižší úrovni, pak toto chybové hlášení oznamuje, že protokol NetBEUI pro nízkoúrovňové spojení není nainstalován.


721

Protokol PPP se pokusil o spojení, ale vzdálené počítače neodpovídají. Tato chyba nastane, jestliže server není slučitelný se standardem PPP (například nízkoúrovňový server pro dálkový přístup nebo server SLIP).

Protokol NetBEUI musí být nainstalován, aby mohl komunikovat s nízkoúrovňovými servery dálkového přístupu. Pro položku musí být vybrán protokol SLIP a protokol TCP/IP musí být nainstalován, aby mohl komunikovat se servery typu SLIP. Více informací najdete v tématu Nastavení síťového protokolu.

Tato chyba může také nastat v případě, když server vyžaduje přihlášení přes okno terminálu ještě před spuštěním PPP. V dialogovém okně telefonického připojení sítě na kartě Předpis vyberte přihlášení pomocí terminálu.

Jestliže přihlášení terminálem odstraní tuto chybu, můžete jej automatizovat pro příští připojení aktivací předpisu Po vytočení v dialogovém okně telefonického připojení sítě na kartě Předpis.


722

Byl přijat paket PPP, který neměl platný formát.


723

Telefonní číslo může obsahovat nejvýše 128 znaků včetně směrových čísel a čísel linek.


724

Toto je omezení betaverze, které bude v konečené verzi odstraněno.


725

Tato chyba označuje nejednotnost v nastavení protokolu IPX RAS. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se mohli projevit provedené změny nastavení.


726

Pro volání ven pomocí protokolu IPX je možné použít pouze jeden port.


727

Soubor TCPCFG.DLL je požadovaná součást TCP/IP. Zkontrolujte, zda je protokol TCP/IP správně nainstalován.


728

Chyba nastavení protokolu TCP/IP dálkového přístupu. Vypněte a znovu spusťte počítač, aby se projevily provedené změny.


729

Nainstalujte protokol TCP/IP v ovládacím panelu.


730

Informace o stavu registrace počítače ještě nebyla k dispozici.


731

Řídící protokol PPP, který by měl poskytnout žádanou informaci není nastaven.


732

Sjednání parametrů PPP nebylo úspěšné, protože místní a vzdálený počítač se neshodli na společných parametrech.


733

Server spolupracuje s protokolem PPP, ale ne se síťovým protokolem klienta.


734

Konverzace řídícího síťového protokolu PPP byla spuštěna, ale následně byla ukončena na žádost vzdáleného počítače. Pravděpodobně se vyskytla chyba na serveru.


735

Klient je nastaven tak, aby žádal určitou adresu IP. Server však není nastaven, aby klientům povoloval žádat určitou adresu IP, nebo požadovaná adresa IP je již použita jiným klientem.


736

Konverzace řídícího síťového protokolu PPP byla spuštěna, ale následně byla ukončena na žádost vzdáleného počítače. Pravděpodobně se vyskytla chyba na serveru.


737

Počítače označené během konverzace PPP jako místní a vzdálený, jsou jeden a tentýž počítač. To je obvykle způsobeno tím, že zařízení na síti vrací jako ozvěna vyslané znaky zpět k jejich odesilateli. Zkuste zařízení vynulovat.

Pro modemy oo jiných výrobců může toto chybové hlášení naznačovat, že se vzdálený počítač před připojením pokouší o dálnopisné (TTY) přihlášení. Nastavte tuto položku pro terminálové přihlášení po připojení.


738

Server nemohl přidělit klientovi žádnou adresu IP z fondu adres. Zkuste zadat konkrétní adresu IP, která nezpůsobí konflikt se vzdálenou síti.


739

Toto chybové hlášení se objeví pouze při připojeních PPP k serverům od jiných výrobců. Standardní ověřovací protokoly PPP používané pro spojení s takovými servery vyžadují heslo v čistě textové formě, avšak systém Windows NT jej z bezpečnostních důvodů ukládá pouze v zašifrované formě.


740

Zařízení TAPI nastavená pro program dálkového přístupu selhala při inicializaci nebo nebyla správně nainstalována. Ukončete program dálkového přístupu, vypněte zařízení TAPI a znovu je nainstalujte.


741

Políčko Vyžadovat šifrování dat je zaškrtnuté, ale ovladač RAS neumí data šifrovat. Odstraňte zaškrtnutí, abyste mohli používat nešifrovaná spojení.


742

Políčko Vyžadovat šifrování dat je zaškrtnuté, ale server RAS neposkytuje šifrování dat. Odstraňte zaškrtnutí políčka, abyste mohli používat nešifrovaná spojení nebo se obraťte na správce systému.


743

Políčko Vyžadovat šifrování dat je zaškrtnuté, ale místní klient RAS neumí šifrovat data.


744

Síťové číslo IPX, které bylo klientovi přiřazeno serverem RAS pro rozhraní typu WAN, je již použito jiným klientem na síti LAN.

Odpojte tohoto klienta od sítě LAN, počkejte 3 minuty a pokuste se operaci provést znovu.


752

Předpis pro telefonické připojení k položce telefonního seznamu obsahuje syntaktickou chybu.

Upravte položku telefonního seznamu a na kartě Předpis zvolte příkaz Upravit předpis.


 Automatické vytáčení dálkového přístupu

Automatické vytáčení dálkového přístupu shromažďuje informace o přiřazení položek telefonního seznamu RAS k síťovým adresám a zajišťuje jejich automatické vytáčení z aplikací i z příkazového řádku. Síťová adresa může mít formu internetové adresy hostitelského systému, adresy IP nebo názvu NetBIOS.

Automatického vytáčení zaznamenává informace o provedených dálkových připojeních. Na základě těchto informací může libovolné spojení později automaticky obnovit.

Automatické vytáčení se pokouší navázat spojení v těchto případech:

Dojde-li k odpojení od sítě, automatické vytáčení se při prvním odkazu aplikace na vzdálenou adresu pokusí obnovit spojení.

Je-li počítač připojen k síti, automatické vytáčení se pokusí navázat spojení jen u těch síťových adres, pro které má uloženy informace o předchozím vzdáleném připojení. Špatně napsaná jména serverů nebo Internetových hostitelů nevyvolají pokus o automatické vytáčení.

Další informace najdete v tématech:

Vypnutí automatického vytáčení

Problémy s automatickým vytáčením


Vypnutí automatického vytáčení

Po spuštění počítače je automatické vytáčení povoleno. Můžete ho však podle potřeby zakázat (například má-li váš počítač přístup do Internetu od více zprostředkovatelů, které chcete střídat).

Jak vypnout automatické vytáčení:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte libovolnou položku telefonního seznamu.

2.	Klepněte na tlačítko Více a zvolte příkaz Uživatelské předvolby.

3.	Na kartě Vytáčí se vypněte všechny položky seznamu Zapnout automatické vytáčení podle umístění.

Zapnutím položek seznamu Zapnout automatické vytáčení podle umístění můžete automatické vytáčení znovu povolit.

Další informace najdete v tématech:

Automatické vytáčení dálkového přístupu

Potíže s automatickým vytáčením


Potíže s automatickým vytáčením

Známé potíže v této verzi:

Automatické vytáčení zatím nepracuje s protokolem IPX. Pracuje pouze s protokoly TCP/IP a NetBEUI. V okně Telefonické připojení sítě vyberte vzdálené připojení, pro které chcete zapnout automatické vytáčení. Klepněte na tlačítko Více a zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu. Na kartě Server vypněte volbu kompatibilní s IPX/SPX.

Je-li potřeba odpojit síťovou kartu, nestačí simulovat odpojení ze sítě pouhým odpojením síťového kabelu. Musíte vytvořit nový hardwarový profil s vypnutou síťovou kartou:

V ovládacím panelu Systém vytvořte na kartě Hardwarové profily kopii původní instalace. Potom vyberte v panelu Zařízení síťovou kartu a klepněte na tlačítko HW profily. Vyberte nový hardwarový profil a zakažte použití síťové karty. Po příštím spuštění počítače můžete vybrat tento nesíťový profil.

Uvedený postup se používá u přenosných počítačů se stabilně připojenou síťovou kartou PCMCIA, které se připojují na síť ze vzdálených míst.

Jsou-li současně splněny následující tři podmínky, přesvědčte se, že váš server DNS nepřevádí jména hostitelů Internetu:

vaše síť obsahuje server DNS,

vaše síť není přímo připojena na Internet,

chcete použít automatické vytáčení adres Internetu.

Většina služeb Internetu (ftp, prohledávače www, atd.) nevyžaduje od služby DNS přesnou shodu a server DNS může adresu úspěšně převádět na adresu uvnitř vaší síťové domény. Pro ověření zkuste během připojení ke své síti spustit z příkazového řádku tento příkaz:

C:> ping ftp.microsoft.com

Bad IP address ftp.microsoft.com

Pokud příkaz ping převede název na adresu IP, musíte službě DNS zakázat, aby po připojení na vaši síť automaticky vytáčela adresy Internetu.

Automatické vytáčení vyžaduje alespoň jedno definované místo volání. Pro jednu adresu je možné vytáčet různé položky seznamu RAS podle aktuálního místa volání.

Jsou-li vytvořena dvě místa volání (například Domov a Kancelář), příkaz ftp ftp.microsoft.com bude z domova automaticky vytáčet položku seznamu RAS INTERNET1 a z kanceláře položku INTERNET2.

Místa volání se vytvářejí v ovládacím panelu Telefon.

Při inicializaci hledá Průzkumník vzdálené zdroje zástupců na pracovní ploše, což způsobí automatické vytáčení. Jestliže dojde při přihlášení do systému k pokusu o automatické vytáčení, odstraňte ze zástupců na pracovní ploše vzdálené cesty nebo změňte jejich odkazy na lokální soubor.

Obsahuje-li některý z příkazů prováděných při spuštění Průzkumníka vzdálenou cestu, dojde také k pokusu o automatické vytáčení. Tyto příkazy není možné odstranit přímo. Po odstranění klíče registru HKCU\Software\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU, odhlášení a novém přihlášení do systému by měl být seznam příkazů prázdný.

Nastavení Registru pro automatické vytáčení se změnilo. Doporučujeme odstranit klíč registru pro automatické vytáčení:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RAS

Automatické vytáčení znovu zaznamená informace o vytáčených adresách.

Informace o stavu automatického vytáčení

Máte-li potíže, můžete v příkazové řádce použít následující příkaz pro zjištění základních informací o stavu automatického vytáčení:

C:> rasautou -s

Výsledná informace obsahuje vazby síťového adaptéru a seznam zaznamenaných adres automatického vytáčení. Jste-li připojeni k síti, musí se objevit alespoň jedna vazba síťového adaptéru. Během připojení na síť se automatické vytáčení použije pouze pro navázání síťových spojení pro adresy zaznamenané v seznamu. Následuje příklad informace o vazbách síťového adaptéru a zaznamenaných adresách:

Checking netcard bindings...

NetworkConnected: network (\Device\Nbf_IEEPRO1, 0) is up

Enumerating AutoDial addresses...

There are Autodial addresses:

ftp.microsoft.com

198.105.232.1

SCRATCH

Další informace najdete v tématech:

Vypnutí automatického vytáčení

Automatického vytáčení dálkového přístupu


Vícenásobné připojení

Vícenásobné připojení spojuje několik fyzických linek do jednoho logického svazku. Tímto způsobem můžete zvětšit šířku pásma.

Vícenásobné připojení PPP se vytáčí pomocí několika linek ISDN, X.25 nebo modemu. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je počítač vybaven více adaptéry WAN.

Vícenásobné připojení musí být povoleno na serverech i klientech.

Poznámky:

Jestliže klient použije vícenásobné připojení serveru, který je nastaven tak, aby z bezpečnostních důvodů volal vždy zpět daného uživatele, bude voláno pouze jedno zařízení vícenásobného spojení, protože na uživatelském účtu může být uloženo pouze jedno telefonní číslo. V takovém případě nelze použít vícenásobné připojení.

Výjimkou je vícenásobné připojení ISDN se dvěma kanály, které mají stejné telefonní číslo.


Povolení vícenásobného připojení

Jak povolit vícenásobné připojení na klientech RAS:

1.	V dialogovém okně Telefonické připojení sítě vyberte z telefonního seznamu požadovanou položku.

2.	Klepněte na tlačítko Více a zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Základní v seznamu Vytočit pomocí vyberte volbu více linek.

4.	Klepněte na tlačítko Konfigurovat a vyberte, které modemy a adaptéry budou použity pro spojení. Klepněte na tlačítko OK.

Jak povolit vícenásobné připojení na serverech RAS:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť.

2.	Na kartě Služby v seznamu Síťové služby vyberte položku Služba dálkového přístupu a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

3.	V dialogovém okně Nastavení dálkového přístupu klepněte na tlačítko Síť.

4.	V dialogovém okně Konfigurace sítě vyberte volbu Umožnit vícenásobné připojení a klepněte na tlačítko OK.


Sledování vzdáleného připojení a informace o stavu

Ovládací panel Sledování telefonického připojení sítě poskytuje informace o průběhu připojení a umožňuje sledovat:

rychlost připojení,

dobu připojení,

jména vzdálených uživatelů připojených k serveru RAS,

protokoly použité pro připojení,

zařízení použitá pro připojení.

Pomocí ovládacího panelu Sledování telefonického připojení sítě je možné aktivní spojení také přerušit. Během navázaného vícenásobného připojení je možné odpojit určité zařízení a využít je pro jiné volání.

Standardně se panel Sledování telefonického připojení sítě objeví během volání na hlavním panelu. Chcete-li, aby se panel objevil na obrazovce jako okno, použijte kartu Předvolby. Během vzdáleného připojení jsou zobrazeny indikátory provozu telefonních linek, které při přenosu dat blikají modře a při chybě červeně.

Je-li panel Sledování telefonického připojení sítě zobrazen jako okno, můžete tlačítkem Indikátory na kartě Předvolby nastavit zobrazení řady indikátorů pro vícenásobné připojení.

Podrobnější informace o jednotlivých ovládacích prvcích dialogových oken získáte klepnutím na otazník.


 Síť X.25

Přenos dat je v síti X.25 zajišťován protokolem předávání paketů. Tento protokol je založen na propracovaném celosvětovém systému uzlů, které si mezi sebou předávající pakety X.25 a doručí je na určené adresy.

Viz také:

Instalace sítě X.25

Nastavení parametrů sítě X.25

Potíže při instalaci sítě X.25


 Instalace sítě X.25

1.	Nainstalujte zařízení X.25 pad nebo kartu smart card a spusťte počítač. Pokyny pro instalaci najdete v dokumentaci od výrobce.

2.	Změňte nastavení Služeb dálkového přístupu pro síť X.25. Podrobnější informace najdete atech: Nastavení telefonického připojení sítě

Viz také:

Nastavení parametrů sítě X.25

Potíže při instalaci sítě X.25


Nastavení parametrů sítě X.25

1.	V okně Telefonické připojení sítě vyberte položku telefonního seznamu, klepněte na tlačítko Více a v zobrazené nabídce zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu.

2.	Na kartě X.25 zvolte zprostředkovatele sítě X.25 a napište adresu vzdáleného serveru.

3.	Do polí Uživatelské údaje a Zařízení můžete napsat případné další informace.

Viz také:

Síť X.25

Potíže při instalaci sítě X.25


 Vedení ISDN

Digitální síť integrovaných služeb ISDN (Integrated services digital network) umožňuje mnohem rychlejší komunikaci než telefonní linky. Zatímco průměrná přenosová rychlost telefonních linek je 9600 bitů za sekundu, linky ISDN přenášejí data rychlostí 64 Kb nebo 128 Kb za sekundu. Tyto rychlé linky většinou potřebují podniky náročné na telekomunikační provoz nebo firmy zajišťující náročnou dálkovou správu, například instalaci programového vybavení na vzdálených pracovních stanicích.

Viz také:

Instalace karty ISDN

Nastavení ISDN

Potíže při instalaci sítě ISDN


 Instalace karty ISDN

1.	Nainstalujte kartu ISDN a spusťte počítač.

Jestliže jste nainstalovali více než jednu kartu ISDN, budete muset po instalaci ovladačů ISDN znovu spustit počítač, aby se při konfiguraci dálkového přístupu pro vedení ISDN zobrazily všechny porty, které jsou k dispozici.

Jestliže z počítače, na němž byl nastaven RAS a vedení ISDN, odstraníte službu RAS a znovu ji nainstalujete, nebude možné v nastavení parametrů RAS přidat porty ISDN. V takovém případě je nutné znovu nastavit ovladač ISDN a potom nainstalovat a nastavit službu RAS pro porty ISDN.

Poznámka:   Starší karty DigiBoard na některých počítačích nepracují. Pokud nemáte nejnovější kartu PCIMAC-ISA DigiBoard (sériové číslo A14308 nebo vyšší), obraťte se na firmu DigiBoard s žádostí o výměnu.

2.	Podrobnější informace o nastavení služby dálkového přístupu pro práci s linkami ISDN najdete v části Nastavení Telefonického připojení sítě

Viz také:

Nastavení ISDN


 Nastavení ISDN

Jak nastavit parametry ISDN:

1.	V okně Telefonické připojení sítě vyberte položku telefonního seznamu a klepněte na tlačítko Více.

2.	V zobrazené nabídce zvolte příkaz Upravit položku a vlastnosti modemu nebo Klonovat položku a vlastnosti modemu.

3.	Na kartě Základní vyberte v seznamu Vytočit pomocí požadované zařízení a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

4.	V dialogovém okně Nastavení ISDN vyberte typ linky a další možnosti hardwaru.

Chcete-li změnit nastavení stávajícího adaptéru ISDN nebo nainstalovat nový, poklepejte na ovládací panel Síť. Na kartě Adaptéry vyberte požadovaný adaptér a klepněte na tlačítko Přidat nebo Vlastnosti. Podrobnější informace získáte v nápovědě k jednotlivým dialogovým oknům.

Viz také:

Přidávání, úpravy a klonování položky

Vedení ISDN


 Protokol PPTP

Server RAS je obvykle připojen k síti PSTN, ISDN nebo X.25, jejímž prostřednictvím umožňuje vzdáleným uživatelům přístup k serveru. Poslední verze serveru RAS obsahuje navíc protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) pro připojení vzdálených uživatelů přes Internet.

PPTP je nová síťová technologie víceprotokolových virtuálních sítí VPN (Virtual Private Networks) umožňující bezpečné připojení vzdálených uživatelů k podnikové síti přes Internet. Vzdálení uživatelé mohou být k Internetu připojeni buď přímo nebo přes zprostředkovatele. Protokol PPTP má tyto výhody:

nižší poplatky za přenos   Protokol PPTP využívá pro připojení veřejnou síť Internet, takže ušetříte značné poplatky za meziměstské hovory a další služby.

nižší náklady na hardware   Protokol PPTP umožňuje umístit modemy a karty ISDN mimo server RAS, například v samostatném fondu modemů nebo v komunikačním serveru. Tím správci odpadne starost o nákup a správu značné části hardwaru.

snadnější správa   Protokol PPTP umožňuje centrální správu a zabezpečení sítí dálkového přístupu přímo ze serveru RAS. Odpadá starost o náročné nastavování hardwaru a správce se může soustředit jen na správu uživatelských registrací.

vyšší bezpečnost   Připojení protokolem PPTP přes Internet je šifrované, velmi bezpečné a umí pracovat se všemi protokoly (včetně IP, IPX a NetBEUI).

Další informace najdete v tématu:

Použití protokolu PPTP


 Použití protokolu PPTP

Protokol PPTP umožňuje směrování paketů PPP v síti IP. Díky víceprotokolovému zapouzdření je možné posílat všechny druhy paketů (například pakety IPX přes síť Internet).

Protokol PPTP pracuje s vaší stávající podnikovou sítí jako se sítí typu PSTN, ISDN nebo X.25. Tato virtuální síť WAN je ve skutečnosti realizována veřejnými komunikačními kanály (jako je například Internet).

Porovnejte připojení protokolem PPTP s ostatními protokoly WAN. Při použití linek PSTN, ISDN nebo X.25 se vzdálený klient nejprve připojí k serveru RAS protokolem PPP. Po navázání spojení se pakety PPP posílají přepínacím spojením serverům RAS, odkud jsou směrovány do cílové sítě LAN.

Použijete-li protokol PPTP, odesílání paketů PPP na server RAS přes virtuální síť WAN bude zajišťovat transportní protokol (například TCP/IP).

Rozhodující výhodou pro uživatele i pro podnik je úspora poplatků za přenos, protože místo nákladného dálkového spojení je využita veřejná síť Internet.

V následujících tématech se dozvíte, jak využít protokol PPTP pro rozdělení správy dálkového přístupu a pro připojení vzdálených klientů s přímým i zprostředkovaným přístupem k Internetu.

Další informace najdete v tématech:

Protokol PPTP v sítích s rozdělenou správou

Bezpečný přístup do podnikových sítí přes Internet (virtuální soukromé sítě)


Protokol PPTP v sítích s rozdělenou správou

V některých situacích by byl hardware, který je potřeba pro zprostředkování telefonického připojení sítě, příliš složitý a neskladný. Server RAS, který má sloužit většímu podniku, musí obsahovat modemy, sériové řadiče a značné množství kabelů. V mnoha případech se nepodaří dát dohromady ucelené a přitom kompaktní hardwarové vybavení počítače, které by účinně využívalo komunikační kanály typu V.34 a ISDN.

Řada podniků by proto uvítala možnost přenést část starostí se správou dálkového připojení na někoho jiného - pokud možno levně, hladce, bezpečně, nezávisle na protokolech a bez nutnosti měnit dosavadní síťové adresy. Uvedené podmínky bezezbytku splňuje technologie virtuálních sítí WAN založená na protokolu PPTP.

S protokolem PPTP můžete oddělit fondy modemů od serveru RAS nebo umístit server RAS do jiného města než ostatní hardware podniku. Modemy a telefonní linky můžete svěřit telefonní společnosti a na serveru RAS soustředit kompletní správu uživatelských registrací. Koncový uživatel se za místní poplatek spojí s telefonní společností, která jej prostřednictvím WAN připojí k serveru RAS. Tímto způsobem získá klient snadno a bezpečně přístup do podnikové sítě.

Uvedené řešení plně využívá osvědčené ověřovací, šifrovací a kompresní algoritmy protokolu PPP.

Na obrázku vidíte příklad použití protokolu PPTP. Vzdálený klient nemusí mít ovladač PPTP. Stačí, když se pomocí PPP připojí k modemu, který je součástí fondu modemů nebo komunikačního serveru komunikujícího se serverem RAS prostřednictvím protokolu PPTP.

Další informace najdete v tématu:

Bezpečný přístup do podnikových sítí přes Internet (virtuální soukromé sítě)


Bezpečný přístup do podnikových sítí přes Internet (virtuální soukromé sítě)

Používá-li klient pro komunikaci v sítích WAN ovladač PPTP, může se připojit přes Internet k serveru RAS a získat tak přístup do vzdálené sítě LAN. Postup připojení se mírně liší podle toho, zda má klient zajištěný přímý nebo zprostředkovaný přístup do Internetu.

Je-li klient přímo připojen do sítě Internet, vytočí číslo serveru RAS. Klientův ovladač PPTP se přes Internet spojí adaptérem serveru RAS, který také používá protokol PPTP. Od této chvíle je klient připojen k serveru RAS tunelem PPTP. Po ověření získá klient přístup do podnikové sítě. Popsanou situaci vidíte na obrázku.

Poznámka:	Přímým připojením do Internetu rozumíme přímý přístup IP bez použití služeb zprostředkovatele Internetu. Například v některých hotelích je hostům k dispozici kabel Ethernet přímo připojený do sítě Internet.

Používá-li klient pro přístup do Internetu služeb zprostředkovatele, nejprve naváže spojení s ním a připojí se do Internetu. Potom vytočí číslo serveru RAS a stejně jako v předchozím případě vytvoří tunel PPTP.

Další informace najdete v tématu:

Protokol PPTP v sítích s rozdělenou správou


 Bezpečnostní opatření

Data posílaná tunelem PPTP jsou zapouzdřena v paketech PPP. Dálkový přístup Windows NT navíc zajišťuje průběžné šifrování algoritmem RC4 firmy RSA s použitím 40bitového klíče sjednaného mezi klientem a serverem RAS během připojení PPP.

Protokol PPTP používá šifrovací algoritmy PAP (Password Authentication Protocol) a CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol).

Kromě šifrovaného spojení PPP umožňuje protokol PPTP používat Internet také pro komunikaci protokolů IPX a NetBEUI. Informace vysílané těmito protokoly jsou zapouzdřeny a zašifrovány v paketech PPP, které je možné přenést protokolem TCP/IP. Díky tomu nejsou virtuální sítě vytvářené pomocí PPTP omezeny protokolem TCP/IP.

Další informace najdete v tématech:

Instalace protokolu PPTP

Ochrana serveru RAS před neoprávněným přístupem z Internetu


Instalace protokolu PPTP

Chcete-li navázat spojení pomocí tunelu PPTP, musí mít server RAS i klient (nebo komunikační server) nainstalován protokol PPTP.

Jak nainstalovat protokol PPTP:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť a klepněte na kartu Protokoly.

2.	Klepněte na tlačítko Přidat a vyberte volbu Point to Point Tunneling Protocol.

Po výzvě napište úplnou cestu k distribučním souborům systému Windows NT a klepněte na tlačítko OK.

3.	Napište požadovaný počet připojení, který má být k dispozici pro virtuální sítě vytvořené protokolem PPTP.

Instalátor RAS zařadí protokol PPTP mezi síťové protokoly RAS. Vyberte port pro instalaci protokolu PPTP a klepněte na tlačítko OK.

4.	Provedené změny se projeví až po novém spuštění počítače.

Další informace najdete v tématech:

Bezpečnostní opatření

Ochrana serveru RAS před neoprávněným přístupem z Internetu


 Ochrana serveru RAS před neoprávněným přístupem z Internetu

Zapnete-li pro některou síťovou kartu filtrování paketů PPTP, zabráníte jí tím komunikovat pomocí všech ostatních protokolů. Karta bude k dispozici výhradně pro pakety PPTP.

Tento postup můžete použít například u vícedomého počítače, který má jednu síťovou kartu (s povoleným filtrováním PPTP) připojenu k síti Internet a druhou k místní podnikové síti. Vzdálení klienti se mohou připojit přes Internet protokolem PPTP a po ověření získají bezpečný přístup do podnikové sítě. Tímto způsobem mohou do místní podnikové sítě proniknout pouze pakety PPTP od klientů ověřených serverem RAS.

Poznámka:	Klient RAS může být k Internetu připojen dvěma způsoby: přímo nebo přes zprostředkovatele. Pro použití protokolu PPTP stačí kterýkoliv z nich.

Jak povolit filtrování paketů PPTP:

1.	Poklepejte na ovládací panel Síť a klepněte na kartu Protokoly.

2.	V seznamu Protokoly vyberte volbu Protokol TCP/IP a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3.	Na kartě Adresa IP klepněte na tlačítko Upřesnit.

4.	V dialogovém okně Adaptér vyberte síťovou kartu, pro kterou chcete nastavit filtrování PPTP. Nastavení filtrování PPTP se v tomto dialogovém okně vždy vztahuje jen k vybrané síťové kartě.

5.	Chcete-li zapnout filtrování PPTP, vyberte volbu Povolit filtrování PPTP.

Změna nastavení se projeví až po novém spuštění počítače.

Podrobnější informace o nastavení parametrů protokolu TCP/IP najdete v tématu Další parametry protokolu TCP/IP v nápovědě k TCP/IP.

Další informace najdete v tématech:

Instalace protokolu PPTP

Bezpečnostní opatření