             Bienvenido a SuSE Linux 6.4

	Este programa le ayudará a instalar su Linux.
Dependiento de que tipo de instalación prefiera (cargando
Linux directamente o a través de boot/install-disks)
necesitará uno o dos discos formateados de 3.5"
(1.44Mb). La unidad desde la que arranque deberá ser
una unidad de 3.5".

	Recomendamos encarecidamente que lea las
intrucciones de instalación en el libro que acompaña a
este programa para iniciar la instalación.

	Puede utilizar los cursores para desplazarse en
el menú y elegir un elemento presionando RETURN.
	Para abortar la ejecución del programa, en la
mayoría de los casos, presionando ESC basta.

