jazyk
anglick
Volba jazyka
tabulky
c:\programy\ucitel
Adres ©, kde jsou datab zov tabulky
heslo
o}äá
Heslo pro zkou¨en¡, zn mkov n¡ a £drbu.
velikost
100
Uruje velikost  na rznch rozli¨en¡ch.