Copyright: Copyright (c) YAMAHA Corporation All rights reserved.


エフェクト
シンセサイザーエフェクトの説明

XGシンセサイザーの３系統のエフェクト（リバーブ、コーラス、バリエーション）をコントロールします。それぞれのチェックボックスをチェックするとエフェクト効果がかかります。

リバーブ

ホールなどの残響音を作るエフェクトです。音に奥行きや広がりを加えます。

コーラス

複数の音が同時に再生されているような効果を作るエフェクトです。音に奥行きや厚みを加えます。

バリエーション

XGフォーマットで規定されているエフェクトで、ディストーション、イコライザー、ピッチチェンジなど様々な効果をかけることができます。

GMシステムレベル1

GMシステムレベル1は、音色配列や MIDI機能などを規定した MIDI音源に関するフォーマットで、国際標準となっています。メーカーや機種の異なる音源でも、ほぼ同じ系統の音色で演奏が実現されます。

* GMロゴは社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の商標です。

XGフォーマット

XGフォーマットは、ヤマハ（株）が提唱している MIDI音源に関するフォーマットで、GMシステムレベル1の上位互換性を持っています。拡張性を考慮した音色の配列、膨大な音色数、音色の修正、3系統のエフェクトなどが特長です。

* XGロゴはヤマハ（株）の商標です。