;-------------------------- Parallax Standard DEF_File ----------------------------
;
;   DEF_File: dde_test.def
;
;    Purpose: DEF file for DDE_TEST.EXE
;
;
;--------------------------------------------------------------------------------
;          Copyright (c)1996 Parallax Software, All rights reserved.
;------------------------------------------------------------------------------*/

NAME         Dde_test

DESCRIPTION  'Sample Eroiica DDE Application'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE  MOVEABLE DISCARDABLE

DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE


HEAPSIZE     16000
STACKSIZE    32000

SEGMENTS    _TEXT  PRELOAD MOVABLE DISCARDABLE
SEGMENTS    MAIN   PRELOAD MOVABLE DISCARDABLE
    
EXPORTS
   MainWndProc            @1;
