Uebersicht
    LB_Pack

                                 Übersicht

                1. Allgemeines

                    2. Einpacken

                    3. Auspacken

                    4. Umwandeln

                    5. Fehlereingrenzungen


Allgemeines

    1. Allgemeines

Das Programm LB_Pack ist eine stark vereinfachte Oberfläche für die DOS-Packprogramme ZIP,LHA und ARJ ,ohne aufwendige Parametereingabe.

Die wichtigsten Parameter sind voreingestellt und lassen sich nicht ändern.

Übersicht


Einpacken

   2.Einpacken

Die Oberfläche packt versteckte- ,schreibgeschützte - und Systemdateien.

Wird ein Verzeichnis gepackt,so werden normalerweise alle Unterverzeichnisse mitgepackt .

Wenn Sie die Dialogbox  - ohne Unterverz. -  anklicken,dann werden nur die Dateien in dem aktuellen

 Verzeichnis gepackt.

Die Verzeichnisse werden wie üblich durch Doppelklick ausgewählt,es wird das Verzeichnis gepackt, dessen Name im " Pfad : " steht.

Die Einzeldatei zum Einpacken wird mit der Maus angeklickt. Mehrere Einzeldateien werden wie Windows-üblich mit Strg und Mausklick oder mit Shift und Mausklick markiert.Es können nur max.100 Einzeldateien gepackt werden.

Aus der Liste  Packer :  wird der gewünschte Packer ausgewählt. Fertig !

Falls während des Programmablaufs im Fenster Fehlermeldungen auftauchen,die nur kurz zu sehen

sind, dann können Sie durch Änderung der entsprechenden PIF-Steuerdatei verhindern,daß sich das

Fenster nach Ablauf wieder schließt.Siehe hierzu das Kapitel  5. Fehlereingrenzung

Übersicht


Auspacken

   3. Auspacken

Wollen Sie eine gepackte Datei auspacken, müssen Sie zuerst in das Verzeichnis wechseln, in dem sich die gepackte Datei befindet. Im rechten Fenster erscheinen nur diese Dateien.

Durch Klick mit der linken Maustaste wird die auszupackende Datei markiert.

Im unteren Fenster können Sie das Verzeichnis auswählen,in das die ausgepackten Dateien kopiert werden sollen.

Das Programm ordnet automatisch das richtige Auspackprogramm zu.

Falls während des Programmablaufs im Fenster Fehlermeldungen auftauchen,die nur kurz zu sehen

sind, dann können Sie durch Änderung der entsprechenden PIF-Steuerdatei verhindern,daß sich das

Fenster nach Ablauf wieder schließt.Siehe hierzu das Kapitel  5. Fehlereingrenzung

Übersicht


Umwandeln

 4.Umwandeln

Um eine gepackte Datei in eine ...exe-Datei umzuwandeln, müssen Sie nur in das Verzeichnis wechseln,    in dem sich die gepackte Datei befindet. Im rechten Fenster erscheinen nur diese Dateien.

Durch Klick mit der linken Maustaste wird die umzuwandelnde Datei markiert.

Die ...exe-Datei wird grundsätzlich in das gleiche Verzeichnis kopiert,in dem sich die Ursprungsdatei befindet.

Das Programm ordnet automatisch das richtige Umwandelprogramm zu.

Falls während des Programmablaufs im Fenster Fehlermeldungen auftauchen,die nur kurz zu sehen

sind, dann können Sie durch Änderung der entsprechenden PIF-Steuerdatei verhindern,daß sich das

Fenster nach Ablauf wieder schließt.Siehe hierzu das Kapitel  5. Fehlereingrenzung

Übersicht


Fehlereingrenzung

  5. Fehlereingrenzung

Während des Packens,Auspackens oder Umwandelns können im Fenster packerspezifische Meldungen erscheinen,die nur kurz sichtbar sind,da das Fenster  danach wieder geschlossen wird.

Damit dieses Fenster geöffnet bleibt,kann mit dem PIF-Editor die entsprechende PIF-Datei wie im Beispiel geändert werden.

Dann muß das Fenster allerdings nach jedemVorgang von Hand geschlossen werden.

Es empfiehlt sich daher,nach der Fehlerbeseitigung die PIF-Datei wieder auf den alten Stand zu bringen.

                           Nachstehend eine Auflistung der PIF-Dateien :

        ARJ             Alle Funktionen                                           ARJ.pif

        LHARC        Alle Funktionen                                           LHA.pif

        PKZIP            Einpacken                                             PKZIP.pif

        PKZIP            Auspacken                                       PKUNZIP.pif

        PKZIP            Umwandeln                                        ZIP2EXE.pif

Übersicht


Impressum
Dieses Programm ist für den privaten Gebrauch freigegeben.

                         Lothar Bartsch

                         Grenzebergstr. 17

                         36251 Bad Hersfeld

Für Mitteilungen über Verbesserungen oder Fehler bin ich dankbar.


Öffnen Sie die entsprechende PIF-Datei aus der PIF-Dateienliste.

Sie befindet sich in Ihrem Packverzeichnis (z.B. C:\Packer).


Wenn Sie das Kreuz aus diesem Kästchen entfernen, bleibt das

Fenster des Packers auf,bis Sie es manuell schließen.


Zum Abschluß speichern Sie die geänderte Datei wieder und

beenden den PIF-Editor.