Schiller & Gräbel - Softwarekatalog

Stand: August 1996

 So erreichen Sie uns

 Mailbox

Schiller & Gräbel Support-Forum

 So wird bestellt

 Bestellformular

Software für DOS

DeskTop 2.0 für DOS	49 DM

MS-SVS 2.2	98 DM

Software für Windows 95, Windows NT, Windows 3.1+

MS-Bankleitzahlen	20 DM

MS-Zeitschriften	35 DM

MS-Bücher	35 DM

MS-Video	35 DM

MS-Musik	35 DM

MS-Film	35 DM

MS-Briefmarken	35 DM

MS-Telefonkarten	35 DM

Bak2Trash	19 DM

Software anderer Hersteller


SO ERREICHEN SIE UNS

SCHILLER & GRÄBEL

Postfach 110629

D-42866 Remscheid

Telefonische Bestellannahme: 	02191 6 44 31

Fax für Bestellung: 	02191 6 34 17

     Mailbox: 0180 5258545

Internet-E-mail: sgmarc@aol.com

Unsere Bankverbindung:

Deutsche Bank Remscheid AG : BLZ 340 700 93, Kto 647.9000

Infos & aktuelle Sharewareversionen erhalten Sie auch über unsere Mailbox.


SO WIRD BESTELLT - RUND UM DIE UHR...

Verwenden Sie am besten unser Bestellformular, damit Sie keine Angaben vergessen.

Post:	Schiller & Gräbel, Postfach 110629, D-42866 Remscheid

Fax:	02191  6 34 17

Telefon:	02191  6 44 31

Mailbox:	0180    5 25 85 45

Internet-EMail:	SGMARC@AOL.COM

Deutsche Bank Remscheid:	BLZ 340 700 93	Kto 647.9000

Siehe auch:

Versandkosten

Allgemeine Lieferbedingungen


VERSANDKOSTEN

In die Versandkosten gehen Kosten für geeignete Versandtaschen, Nachnahmeformulare inkl. Klarsichthüllen und Adressetiketten ein.

Die Versandkosten Tabelle

  8 DM: Inlandslieferung

12 DM: Auslandslieferung

Zuschläge:

  5 DM: Nachnahmelieferung

12 DM: Eilzuschlag

Siehe auch: Allgemeine Lieferbedingungen


Allgemeine Lieferbedingungen

Lieferung erfolgt schnellstmöglich.

Alle Angebote freibleibend.

Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Inland: Zahlbar im Voraus oder per Nachnahme zzgl. 3 DM NN-Gebühr.

Ausland: Nur gegen Euroscheck in DM, da sonst zu hohe Gebühren anfallen.

Kosten des Zahlungsverkehrs (z.B. durch Banküberweisung) werden von uns nicht übernommen.

Versandkosten siehe Tabelle.

Software ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Wenn nicht anders vereinbart wird auf 3,5-Disketten und per Nachnahme geliefert.

Defekte Disketten werden gegen Nachweis kostenlos ersetzt.

Mit dieser Preisliste verlieren ältere ihre Gültigkeit.


TELEFON 02191 64431  [image]   FAX 02191 63417

Um das Formular zu drucken, verwenden Sie den Drucken-Button

Schiller & Gräbel

Postfach 110629

D-42866 Remscheid

Anzahl	Programmtitel	Preis	Gesamtpreis

_____	Microshare Zeitschriften	35 DM	__________

_____	Microshare Bücher	35 DM	__________

_____	Microshare Video	35 DM	__________

_____	Microshare Musik	35 DM	__________

_____	Microshare Film	35 DM	__________

_____	Microshare Briefmarken	35 DM	__________

_____	Microshare Telefonkarten	35 DM	__________

_____	Microshare Bankleitzahlen	20 DM	__________

_____	Bak2Trash	19 DM	__________

_____	DeskTop für DOS	49 DM	__________

1	Versandkosten	_______ DM

Inland	  8 DM

Ausland	12 DM

Nachnahme (Inland) 	    zzgl.	 5  DM

GESAMT	_______ DM

Bitte gewünschte Zahlungsweise ankreuzen:

o Zahlung per Nachnahme (nur innerhalb Deutschlands)

o Zahlung per Vorauskasse (aus dem Ausland bitte Euroscheck in DM ausstellen)

o Zahlung per Überweisung (Lieferung erfolgt, wenn der Betrag auf unser Konto gebucht wurde)

Name:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Datum: ________________	Unterschrift: ______________________________

Deutsche Bank Remscheid AG, BLZ 340 700 93, Konto 647 9000  Stand 01.07.1996

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


 SOFTWARE DIREKT VON DEN AUTOREN

Die Sharewareversionen unserer Programme können Sie über das Internet, Onlinediensten oder direkt und stets aktuell aus unserer Mailbox beziehen. Hier erhalten Sie kostenlos die aktuellen Sharewareversionen unserer Programme und Informationen über neue Produkte, Updates und Beta-Versionen.

SCHILLER & GRÄBEL MAILBOX: 0180 5258545

o bis zu 28.800 BPS

o Onlinegespräche

o Kurznachrichten

o Bestellen - rund um die Uhr


 SCHILLER & GRÄBEL SUPPORT-FORUM: SGMARC@AOL.COM

Das Support-Forum bietet Ihnen die Möglichkeit vollkommen automatisch die aktuellsten Informationen z.B. über Updateerscheinungen, Beta-Versionen und Problemlösungen via Internet E-mail zu erhalten. Sie erfahren als erstes, wenn eine neue Programmversion verfügbar ist oder wenn sich sonst irgendetwas um das Thema Schiller & Gräbel Shareware tut...

Schiller & Gräbel hat das Support-Forum in Form einer "Mailing-Liste" ins Leben gerufen. Wir möchten Sie kurz informieren, was diese Mailing-Liste ist und wie Sie davon profitieren können:

Eine Mailing Liste soll allen Teilnehmern den Austausch von Informationen und Ideen zu einem bestimmten Thema erleichtern. Bei der Schiller & Gräbel Mailing-Liste geht es natürlich um das Thema Shareware. Alle Infos, Anfragen und sonstige Themen rund um unsere Programme finden hier ihren Platz. Wenn Sie also eine Frage, oder gar ein Problem haben, dann schreiben Sie es in die Mailing-Liste. Wir beantworten diese Anfrage und es können alle anderen Teilnehmer ebenfalls auf Ihre Anfrage oder Ihren Hinweis reagieren.

Eine Mailing Liste ist quasi eine NewsGroup auf E-mail-Basis. Sie können sich dort per E-mail an- und abmelden. Wenn Sie eine Mail in das Forum schreiben, wird diese an alle anderen Teilnehmer versendet. So erreichen Sie uns direkt aber auch andere Anwender, die Ihnen ebenfalls weiterhelfen können.

Und das schönste dabei: Sie erhalten alle Nachrichten, die wir oder ein anderer Teilnehmer in das Forum schreibt bequem per E-Mail. Nehmen Sie einfach mal Teil und wenn es Ihnen nicht gefällt, melden Sie sich wieder ab.

Zur Anmeldung, senden Sie eine E-Mail, die wie folgt aussieht:

From:	Ihre E-Mail-Adresse

To:	SGMARC@AOL.COM

... Ihren Text ...


DESKTOP - DAS MENÜMANAGEMENT FÜR DOS

DeskTop 2.0 für DOS ist grundsätzlich ein Menüsystem, mit dem Sie Ihre Anwendungen schnell und einfach aus einer SAA-Oberfläche bequem mit Maus oder Tastatur auswählen können.

Die Menüstruktur wird ganz einfach - mit dem integrierten Editor - in einer einfachen Programmiersprache entworfen. Sie haben die Möglichkeit, bis zu zehn Untermenüs zu entwickeln.

Das Programm legt sich auf Ihren Wunsch selbst nicht in den Speicher, sondern auf die Festplatte, damit genug Speicher für Ihre Anwendungen zur Verfügung steht.

Aber DeskTop ist mehr, denn DeskTop ist zudem mit vielen zusätzlichen Tools ausgestattet. Dazu gehört auch ein Explorer, der Ihre Dateien kopiert, verschiebt, anzeigt oder einfach startet. Sie können beliebig viele Fenster öffnen und dann sogar mit echtem Drag & Drop zwischen den einzelnen Fenstern bzw. Laufwerken kopieren, verschieben etc. Sie können Dateien im Hex- oder Textformat anzeigen lassen.

Oder Dateien löschen ... nicht einfacher als das ... ziehen Sie einfach die Datei in den Mülleimer und fertig! So einfach geht das.

Durch die vielen Optionen können Sie sich das Programm an Ihre Wünsche einstellen (z.Bsp. alle TXT-Dateien mit Ihrem Lieblingseditor starten etc.), Farben einstellen etc.

In der Command-Line können Sie Ihrem DOS direkt Befehle geben.

DeskTop ist ein Programm, das auf keinem PC fehlen darf.


Dies ist ein Screen-Short (Bildschirmfoto), denn wir denken, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.


MICROSHARE BANKLEITZAHLEN FÜR WINDOWS 1.11

Über 20.000 Bankleitzahlen (Vollversion) aus dem Bundesgebiet stehen Ihnen mit diesem Programm blitzschnell zur Verfügung. Lassen Sie die Bankangestellten in den Bücher blättern, Sie finden jede Bankleitzahl in sekundenschnelle!

Entweder können Sie eine Bankverbindung durch Eingabe der Bankleitzahl oder des Ortes suchen. Sie können aber auch eine sortierte Liste aller Bankleitzahlen oder aller Orte mit Banken anzeigen lassen.

Dieses Programm sorgt dafür, daß Überweisungen etc. ihren richtigen Weg gehen. Empfehlenswertes Programm von Schiller & Gräbel!


MICROSHARE ZEITSCHRIFTEN

Microshare Zeitschriften ist ein ideales Werkzeug, mit dem Sie Ihre Zeitschriftensammlung archivieren können. Erfassen Sie zu jedem für Sie interessanten Artikel jeweils eine Karteikarte. Hierauf finden Sie Platz für alle wichtigen Angaben zu einem Artikel, z.B. Titel, Inhaltsangabe, Zeitschrift, Kennung, Sprache, Seiten, Autor(en) etc. Das nächste mal, wenn Sie etwas nachlesen möchten oder müssen, brauchen Sie nicht lange suchen. Microshare Zeitschriften übernimmt die Suche für Sie! Sie können nach beliebigen Stichworten suchen und Microshare Zeitschriften finden den/die gewünschten Artikel für Sie schnellstens heraus. Neben der Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen auch vielfältige Markierungs- und Ausdruckfunktionen zur Verfügung.


MICROSHARE BÜCHER

Microshare Bücher ist das perfekte Verwaltungsprogramm für den Bücherwurm. Erfassen Sie zu jedem Buch Ihrer eigenen Bibliothek jeweils eine Karteikarte, auf der Sie u.a. Platz für die folgenden Angaben haben: Titel, Untertitel, Autor(en), Verlag, Sachgebiet, Band, Reihe, ISBN, Verliehen an, Geliehen von u.a. und ein Bemerkungsfeld. Die komfortablen Such- und Markierungfunktionen ermöglichen Ihnen das schnelle Suchen von Buchtitel oder das Zusammenstellen von Listen über einen Autor usw.


MICROSHARE VIDEO

Microshare Video ist ein spezielles Programm, mit dem Sie Videocassetten und Filme verwalten können. Sie legen für jede Videocassette (oder für jeden Film) eine Karteikarte an. In dieser Karte haben Sie Platz für alle wichtigen Informationen, wie z.B. Filmtitel, Darsteller, Produktion, Länge, Videosystem, Cassettenlänge, Datum usw. Microshare Video gibt Ihnen die Möglichkeit zu jeder Videocassette einen Front- und einen Top-Label zu bedrucken. Weiterhin können Sie nach beliebigen Stichworten in der Filmbeschreibung suchen. Schnell ist der Film mit..., wer war es noch... wiedergefunden. Microshare Video sucht Ihnen sogar passende Cassetten für eine Aufnahme heraus (Restzeitsuche). Neben den Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen auch vielfältige Markierungs- und Ausdruckfunktionen zur Verfügung. Microshare Video ist ein Muß für jeden Video- und Filmfan!


MICROSHARE MUSIK

Mit Microshare Musik räumen Sie Ihre Musiksammlung gehörig auf. Sie speichern für jeden Tonträger eine Karteikarte. Auf dieser Karte können Sie alles wichtige über diese Aufzeichnung speichern, z.B. Interpret, Titel, Firma, Quelle, Tonträger (CD, DAT, LP, ...), Spielzeit, Jahr, Kaufdatum und natürlich auch ein Titelverzeichnis. Durch die Speicherung aller wichtigen Daten haben Sie jederzeit schnellen Zugriff auf jede Information und die damit verbundene(n) Aufzeichnung(en). Wenn Sie mal wieder jemand nach dem Stück XY fragt, sucht Microshare Musik dies für Sie schnellstens heraus. Neben den Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen auch vielfältige Markierungs- und Ausdruckfunktionen zur Verfügung. Microshare Musik ist ein Muß für jeden Musikfan, egal ob Pop, Klassik oder Heavy Metal!


MICROSHARE FILM

Mit Microshare Film für Windows können Sie all Ihre Videofilme verwalten. Im Gegensatz zu unserer Videocassettenverwaltung können Sie hier nicht eine Videocassette, sondern immer einen Film pro Karteikarte erfassen. Auf dieser Karte haben Sie Platz für alle wichtigen Daten wie Titel, Darsteller, Produktion, Länge, Kamera, Schnitt, Musik, Regie, Altersfreigabe, aber auch Daten aus unserer Videocassettenverwaltung (an einer Schnittstelle wird gearbeitet) sind vorhanden, so können Sie verwalten, auf welcher Videocassette der Film gespeichert ist, woher Sie ihn aufgenommen haben, auf welchem System und wieviel Restzeit auf dieser Cassette noch frei ist.


MICROSHARE BRIEFMARKEN

Microshare Briefmarken für Windows ist die ideale Datenbank für alle Sammler, die gerne Ihre Briefmarken einfach und komfortabel mit ihrem PC verwalten möchten. Durch eine schöne und aufschlußreiche  Eingabemaske ( Motiv, Gebiet, Farbe, Zähnung, Wasserzeichen, Wert etc.) können  die Daten übersichtlich verwaltet werden. Mit den Such- und Markierfunktionen werden Daten  schnell aufgefunden.  Ausgedruckt  können  die  kompletten Karten oder frei wählbare Listen. Zudem kann eine Grafik zu jedem Datensatz eingebunden werden. Ein TOP-Produkt für alle

Briefmarkensammler und Ihnen.


MICROSHARE TELEFONKARTEN

Microshare Telefonkarten für Windows ist Ihr Verwaltungsprogramm zur Verwaltung von Telefonkarten. Dazu können Sie pro Telefonkarte eine Art Karteikarte mit allen wichtigen Daten (Motiv, Datum, Währung, Einheiten, Wert, etc.) anlegen. Mit den vielen Such- und Anzeigefunktionen lassen Sie sich schnell bestimmte und verschiedene Listen anzeigen oder ausdrucken.

Das Programm ist ein absolutes Muß für jeden Telefonkartensammler. Die Wertsteigerungen können am Bildschirm verfolgt werden.


MICROSHARE SVS

In vielen Schulen arbeitet die Verwaltung noch immer wie vor zehn Jahren: Stundenpläne werden in stundenlangen Diskussionen vor großen Plänen entwickelt, Vertretungspläne von Hand kopiert, überschrieben und wieder kopiert. Das muß nicht sein.

Das Microshare SVS wurde sowohl für Lehrer entwickelt, die ihren eigenen Stundenplan verwalten wollen, als auch für Konrektoren und andere Leidtragende, die das für die ganze Schule erledigen müssen.

Ein Stundenplanverwaltungssystem für Lehrer und Schulen, die auf  einfachste Weise  Ihre  Stundenpläne verwalten und ausdrucken wollen. Sie können einfach Ihr ganzes Kollegium

eingeben  und dann für jeden dieser Kollegen einen Stundenplan. Anhand aller eingegebenen Lehrerstundenplänen können Sie für jede beliebige Klasse, die Sie natürlich auch verwaltet werden        können, einen Klassenplan  vom  Programm zusammenstellen lassen, d.h. Sie brauchen zur  Erstellung  der  Klassenpläne keine Zeit "opfern". Der Wochenplan wird die gesamte Zeit auf dem

Bildschirm angezeigt. Wie in  einer Tabellenkalkulation können Sie durch den Stundenplan wechseln. Mit einem Tastendruck wechseln Sie vom Lehrerplan in den für die aktuelle gehörigen Klassenplan, den dann auf dem  Bildschirm angezeigt  wird. In diesem Plan können Sie dann wieder blättern. Mit einem erneuten Tastendruck können Sie aus diesem Klassenplan in einen Plan eines Lehrer, der in dieser Stunde Unterricht bei dieser Klasse hat, wechseln. Natürlich kann dies auch per Maus geschehen. Das Programm bietet Ihnen einen Lehrereinsatzplan, aus dem Sie immer           entnehmen können, wann welcher Lehrer wo welchen Unterricht gibt und einen Vertretungsplan, die Möglichkeit, bis zu 10 Differenzierungskurse in einer Stunde und und und. Jetzt können Sie auch die Röume gleich mitverwalten und belegen. Es ist möglich, Raumpläne erstellen und anzeigen zu lassen. Bei der Erstellung kann eine Doppelbelegung des Raums ausgeschlossen werden.

Das Programm ist eingebettet in eine SAA-Oberfläche mit Mausbedienung und Hilfestellungen zu allen Dialogfeldern.

Das meint die Presse zum Microshare SVS:

"Es ist den Autoren gelungen, das Programm sehr verständlich zu gestalten." ... "Endlich hat ein Programmierer einmal die Sicht des Lehrers umgesetzt."


BAK2TRASH

Bak2Trash für Windows säubert Ihre gesamten Festplatte in einem Durchgang schnell und einfach von Sicherungskopien und platzraubenden Dateien.

Diese Dateien sind Sicherungskopien und Auslagerungsdateien von Programmen und entstehen bei Dateiüberschreibung, Programmabsturz und Systemausfällen.

Sicherungkopien verbrauchen teilweise 30-40% Ihres Speicherplatzes und liegen als *.BAK, *.SIK, *.TMP etc... auf Ihrer Festplatte.

Bak2Trash für Windows macht Schluß mit diesem unnötigen Resourcenverbrauch und schafft Platz auf Ihrer Festplatte. Unnütze Dateien werden gefunden und auf Wunsch erst mit Ihrem Einverständnis von der Festplatte entfernt.

Dieses Tool erspart Ihnen wahrscheinlich den Kauf einer größeren Festplatte!


SOFTWARE ANDERER HERSTELLER

Neben den Standardprogrammen von Schiller & Gräbel bieten wir Ihnen auch noch Software anderer

Hersteller an. Darunter befindet sich eine Vielzahl an CD-ROM-Produkte, die Sie direkt bei uns bestellen können. Wenden Sie sich einfach an eine der oben genannten Bestellmöglichkeiten. Bei Vorkasse berechnen Sie bitte 8,- DM Versandspesen.

D-Info 3.0 - Adreß- und Telefonauskunft Deutschland

D-Fax 1.0 - Faxauskunft Deutschland


 - ADRESS- UND TELEFONAUSKUNFT DEUTSCHLAND

Einige D-Info 3.0 - Details:

o Jetzt über 34 Millionen aktuelle Einträge aus den deutschen Telefonbüchern

o Annähernd 99,9% Übereinstimmung mit den Telefonbüchern

o Mehr als 4 Millionen Einträge mit Branchen- und Berufsbezeichnung

o Bundesweite Identifikation eines Festanschluß-Teilnehmers über die Rufnummer

o Selektion nach Buchabschnitten oder Branchen/Beruf

o Teilnehmerliste pro Straße sortiert nach Namen oder Hausnummer

o Direkte Anzeige von Straße, Ort und Telefonnummer

o Fehlertolerante Volltextsuche unter Berücksichtigung der verschiedenen Schreibweisen (Meier, Maier)

o Verbesserte Gesamtnamensliste

o Frei konfigurierbarer Listendruck

o Bundesweites Teilnehmerverzeichnis der Sonderdienste D1/D2, FuR, E-Plus, 0130, 0180

o Bearbeitung der Suchliste und Export der gesamten Liste

o Exportfunktion mailinggerechter Daten mit den jeweiligen Rufnummern und ohne Mengenbeschränkung

o Export selektierter Adressen für zielgruppenspezifische Werbemaßnahmen

o Export in der Gesamtnamensliste und Export nach Nachnahmen

o Export von Teilnehmern einer Straße und Markieren von einzelnen Einträgen

o Benutzeroberfläche für DOS, Windows und Windows 95

o Schnelle Bearbeitung und einfache Bedienung

o Für Personal Computer unter DOS und Windows

Redaktionsstand: Juli 1996 - Ausgabe 1996

49,95 DM


D-FAX 1.0 - FAXAUSKUNFT DEUTSCHLAND

D-Fax ist eine Datenbank aller Faxnummernbücher Deutschlands. Schnell ist ein Faxanschluß in Deutschland gefunden.

Gleiche Such-, Export- und Druckfunktionen wie unter D-Info.

Insgesamt 1 Millionen Einträge befinden sich auf der CD-ROM.

29,95 DM