IFS-Programmübersicht
Übersicht über die Programme von

Ing. Friedrich Saurer

Registrierformular aufrufen	Alle Programme benötigen Microsoft Windows

IFS-Uhr

IFS-Uhr ist eine Analog- und Digitaluhr. Angezeigt werden: Uhrzeit (analog, digital), Datum, Wochentag und Mondphase

IFS-KALender

IFS-Kalender ist ein Programm um einen Monatskalender auszudrucken (Größen: A5, A6, A7)

IFS-RECHner

IFS-Rechner ist kleiner Taschenrechner mit den Grundrechenfunktionen der auf Wunsch immer im Vordergrund sichtbar ist.

IFS-SparBuchVerwaltung

Mit IFS-Sparbuchverwaltung können Sie Ihre gesamten Sparbuchdaten (Kontonummer, Bezeichnung, Losungswort, Aufbewahrungsort usw.) erfassen um im Falle eines Verlustes (z.B.: Einbruch, Feuer usw.) oder im Falle eines Streites (z.B.: Scheidung, Erbschaft usw.) Ihre Ansprüche geltend machen zu können. Besonders Wichtig bei ANONYMEN Sparbüchern ohne Bezeichnung!

IFS-VerdünnungsBerechnung

IFS-VerdünnungsBerechnung berechnet die Konzentration und die Menge wenn man zwei Flüssigkeiten mischt oder man rechnet sich aus wieviel man von jeder Flüssigkeit benötigt um eine bestimmte Menge einer bestimmten Konzentration zu erhalten. Für Chemiker, Schnapsbrenner und andere Flüssigkeitsmischer ist dieses Programm eine Notwendigkeit.

IFS-pWert

IFS-pWert berechnet aus einem Wert (z.B.: [H+]-Ionenkonzentration) einen pWert (z.B.: pH-Wert). Für Chemiker und Naturwissenschaftler.

IFS-PeriondenSystem der Elemente

IFS-PSE ist ein Periodensystem der Elemente, das zu den Elementen verschiedene Werte und Daten angibt.

IFS-Ozon

IFS-Ozon berechnet aus der Stickstoffmonoxidkonzentration und der Stickstoffdioxidkonzentration die Ozonkonzentration.

IFS-ManagerEntscheidungsHilfe

IFS-MEH ist ein Programm das bei allen Entscheidungen hilft (Wer soll heute Kaffee kochen? Wer soll heute Jause holen? Wird eine Gehaltserhöhung gewährt? Welcher Bewerber bekommt den Job? usw.) Ideal auch als Geschenk für Chefs.

IFS-GeburtsTagsAnalyse

IFS-GTA errechnet aus dem Geburtsdatum verschiedene Daten (wieviel Blut das Herz im laufe des Lebens gepumpt hat, wieviel Magensaft produziert wurde usw.) Es kann ein Bericht (normal) oder ein Geburtstagsberich ausgedruckt werden. In der Fußzeile kann eine Botschaft mitgedruckt werden (z.B.: Werbung beim Einsatz in Firmen (Tag der offenen Tür, Messen, usw.)).

IFS-EinsatzPlanung für GroßVeranstaltungen

IFS-EPGV dient zur Einsatzplanung und -vorbereitung für den Ambulanz- oder Sanitätswachdienst bei Großveranstaltungen. Aus den eingegebenen Daten (Besucherzahlen oder Veranstaltungsfläche, Veranstaltungsart, Risikofaktoren usw.) werden die für die sanitätsdienstliche Versorgungn benötigten Hilfsmittel kalkuliert (Helfer, KTW, RTW, Notärzte usw.) Ein Mußprogramm für alle Rettungsleitstellen, Sanitätswachdienste, Einsatzleiter, Rettungssanitäter, Rettungsasistenten, Notfallsanitäter usw.

IFS-BildschirmMaßKonverter

IFS-BMK ist ein Programm zum Konvertieren von cm, Zoll, pt und Twips in die anderen Einheiten. Programmierer, HLP-File-Autoren und Interessierte werden von diesem Programm begeistert sein.

IFS-MINI-UHR

IFS-MINI-UHR ist eine kleine Digitaluhr (nur Statuszeile) die immer im Vordergrund bleibt und am Bildschirm nicht stört.

IFS-Chemischer-Sauerstoff-

Bedarf-Kalkulation

IFS-CSBK dient zur Berechnung des Chem.Sauerstoffbedarfs in Probelösungen. Der CSB ist ein Maß für die Verschmutzung des Wassers mit organischen Substanzen.

Horizont

Horizont ist ein Programm das aus der Höhe über dem Meeresspiegel die Entfernung bis zum Horizont berechnet. (Horizont ist CARDWARE nur Versandkosten)

IFS-KEY

IFS-KEY ist ein kleines Programm das immer im Vordergrund ist und den Status der Sondertasten anzeigt. (IFS-KEY ist FREEWARE nur Versandkosten)

IFS-RotKreuz-DienstGrade

IFS-RK-DG ist eine Übersicht über alle Rotkreuz-Dienstgrade. Angezeigt werden das Aussehen der Aufschiebeschlaufen, die notwendige Dienstzeit und die notwendige Ausbildung. Ein Programm für alle Rotkreuz-Mitarbeiter und Interessierte.

IFS-KatheterMaßKonverter

IFS-KMK ist ein Programm zum Konvertieren der Kathetermaße (Charriére, mm). Für alle im Rettungsdienst, Krankenhaus usw.

IFS-BIORhythmus

IFS-BIOR zeigt den Biorhythmus an.

IFS-AnalogDigital-Uhr

IFS-AD-Uhr ist eine Analoguhr und eine unabängige Digitaluhr die immer im Vordergrund bleiben aber nicht am Bildschirm stören.

IFS-HardDiskKalkulation

IFS-HDK dient zum Berechnen der Festplattengröße aus folgenden Angaben: Zylinder, Köpfe und Sektoren