Copyright: Copyright by Bernhard Knierim, 1996


Inhaltsverzeichnis

Bedienung von BK-Umrechnung

Längenumrechnung

Flächenumrechnung

Volumenumrechnung

Massenumrechnung

Geschwindigkeitsumrechnung

Energieumrechnung

Leistungsumrechnung

Kraftumrechnung

Druckumrechnung

Temperaturumrechnung

Winkelumrechnung

Zeitumrechnung

Vorsatzbezeichnungskonvertierung

Währungsumrechnung

Zahlensysteme

Einstellungen ändern

Shareware-/Programmier-Information


Die Bedienung von BK-Umrechnung

Die Bedienung des Konvertierungsprogramms BK-Umrechnung ist denkbar einfach:

Wenn Sie das Programm UMRECHNG.EXE aufrufen, erscheint das Hauptfenster. Hier können Sie die 14 Umrechnungsarten (Länge, Fläche, Volumen, Masse, Geschwindigkeit, Energie, Leistung, Kraft, Druck, Temperatur, Winkel, Zeit, Währungen, Vorsatzbezeichnungen und Zahlensysteme) über Buttons auswählen.

Außerdem können Sie die Einstellungen für das Programm ändern ("Einstellungen"-Button) die Programmausführung beenden ("Beenden"-Button), Programmier-Informationen abrufen ("Info"-Button) und diese Hilfe aufrufen ("Hilfe"-Button).

Wenn Sie eine der Umrechnungsarten aufgerufen haben, erscheint ein Dialogfenster. Hier können Sie die Zahl, die Sie umrechnen wollen, in einem Eingabefeld eingeben. Dann klicken Sie mit der Maus links die Einheit an, die die eingegebene Zahl besitzt. Daraufhin wird Ihnen diese Zahl in alle verfügbaren Einheiten umgerechnet und rechts angezeigt. Ist eine Zahl außerhalb des berechenbaren Umfangs, so wird "zu klein!" bzw. "zu groß!" angezeigt. Die Genauigkeit der Zahlen sowie ihre Darstellung kann man im Einstellungsfenster verändern.

Wenn Sie auf "Einfügen" klicken, wird ein Wert aus der Zwischenablage in das Eingabefeld eingefügt. Wenn Sie auf einen der Buttons mit dem Zeichen ">" klicken, wird der entsprechende links davon stehende Wert in die Zwischenablage kopiert. Achtung: Wenn Sie Tausendertrennzeichen aktiviert haben, so werden diese mit in die Zwischenablage kopiert. Manche Programme haben dann Probleme, diese Trennzeichen zu verarbeiten. Deaktivieren können sie die Tausendertrennzeichen im Einstellungsfenster.

Wenn Sie auf "Berechnen" klicken bzw. "Return" drücken, wird ebenfalls eine Neuberechnung mit der schon ausgewählten Einheit durchgeführt.

Über den "Hilfe"-Button können Sie Informationen über die aktuell ausgewählte Größe und ihre Einheit abrufen, der "Abbrechen"-Button bringt Sie zurück zum Hauptfenster.


Programmier-/Shareware-Info
Information

Dieses Programm ist Shareware. Hierbei handelt es sich um eine Light-Vollversion exklusiv für das Redaktionsbüro „Typemania“. Diese darf nicht kopiert oder weitergegeben werden. Sie ist nur für den Eigengebrauch gedacht!

Sie können natürlich auch die Vollversion von BK-Umrechnung erwerben. Diese bietet Ihnen gegenüber der Light-Version folgende Vorteile:

-	Einheiten können in einer alphabetischen Liste ausgewählt werden.

-	Vorsatzbezeichnungen können sehr komfortabel konvertiert werden.

-	Sie können auch Währungen umrechnen. Sie können natürlich jederzeit die Kurse verändern und Währungen hinzufügen oder löschen.

-	Die Druckumrechnung ist in der Vollversion enthalten.

-	Auch verschiedene Größen für die Energie können umgerechnet werden.

-	Zukünftige Updates von BK-Umrechnung erhalten Sie verbilligt.

Die Vollversion von BK-Umrechnung kostet Sie als Besitzer der Light-Version nur 16,- DM (inkl. Porto und Versand). Wenn Sie diese bestellen wollen, schreiben Sie bitte an

ISK

Bernhard Knierim

Rhönstraße 9

36251 Bad Hersfeld

oder senden Sie eine e-Mail an

Bernhard.Knierim@t-online.de.

Bitte vergessen Sie nicht, auf den Besitz der Light-Version Bezug zu nehmen (für den Preisnachlaß) und Ihre Adresse vollständig (!!!) anzugeben. Bitte überweisen Sie parallel dazu die 16,- DM auf mein Konto Nr. 13 54 968 bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg (BLZ 532 500 00) und geben Sie unter „Verwendungszweck“ Ihren Namen an oder legen Sie einen entsprechenden Verrechnungsscheck bei. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß eine Zusendung erst erfolgen kann, wenn sowohl das Geld als auch Ihre Adresse vorliegt.

Sie können BK-Umrechnung auch gleich zusammen mit BK-Formelsammlung bestellen. Beide Vollversionen zusammen kosten Sie als Besitzer der Light-Version nur 26,- DM (inkl. Porto und Versand). Wenn Sie diese bestellen wollen, schreiben Sie bitte an

ISK

Bernhard Knierim

Rhönstraße 9

36251 Bad Hersfeld

oder senden Sie eine e-Mail an

Bernhard.Knierim@t-online.de.

Bitte vergessen Sie nicht, auf den Besitz der Light-Versionen Bezug zu nehmen (für den Preisnachlaß) und Ihre Adresse vollständig (!!!) anzugeben. Bitte überweisen Sie parallel dazu die 26,- DM auf mein Konto Nr. 13 54 968 bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg (BLZ 532 500 00) und geben Sie unter „Verwendungszweck“ Ihren Namen an oder legen Sie einen entsprechenden Verrechnungsscheck bei. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß eine Zusendung erst erfolgen kann, wenn sowohl das Geld als auch Ihre Adresse vorliegt.

Updateinformationen erhalten Sie auch im Internet unter http://home.t-online.de/home/Bernhard.Knierim oder über eMail: Bernhard.Knierim@t-online.de

Für die Richtigkeit der Umrechnungen wird keine Gewähr übernommen!

"BK-Umrechnung" wurde in der Programmiersprache Borland Delphi für Windows 2.0 programmiert.


Längenumrechnung
Die Längenumrechnung

Für Längen (l, s) kann BK-Umrechnung 17 verschiedene Einheiten umrechnen:

-	Meter (m) ist die in Europa übliche Einheit zur Längenmessung.

-	Ein Zentimeter (cm) ist 0,01 (1/100) Meter.

-	Ein Kilometer (km) sind 1000 Meter.

-	Eine Meile (mile, mil.) ist eine in Großbritannien zur Entfernungsmessung verwendete Einheit. Außerdem unterstützt BK-Umrechnung die etwas anders definierte alte deutsche Meile.

-	Seemeilen (sm) verwendet man international in der Seefahrt zur Entfernungsbestimmung.

-	Ein Werst ist eine russische Längeneinheit.

-	Ein Fuß (foot, ft.) ist eine Einheit, die in Großbritannien verwendet wird.

-	Das Yard (yd.) wird ebenfalls in Großbritannien verwendet.

-	Die Einheit Punkt (pt.) verwendet man international in der Drucktechnik, heute auch in der Computertechnik.

-	Die Einheit Zoll (Inch, in., ") stammt aus Großbritannien. Hier sind die britischen Zoll gemeint, nicht die früher in Deutschland verwendeten.

-	Lichtjahre (Lj.) verwendet man in der Astronomie zur Entfernungsbestimmung. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt.

-	Die Astronomische Einheit (AE) wird ebenfalls in der Astronomie zur Angabe von Entfernungen verwendet.

-	Die Einheit Parsec stammt ebenfalls aus der Astronomie.

-	Eine Elle ist eine alte deutsche Längeneinheit. Die preußische und frankfurter Elle unterscheiden sich etwas.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Flächenumrechnung

Volumenumrechnung

Geschwindigkeitsumrechnung


Flächenumrechnung
Die Flächenumrechnung

Für Flächen (A) kann BK-Umrechnung 11 verschiedene Einheiten umrechnen:

-	Quadratmeter (m²) ist die in Europa übliche Flächeneinheit.

-	Ein Quadratzentimeter (cm²) ist 1/10000 m².

-	Ein Quadratkilometer sind 1000000 m².

-	Square mile (mil²) ist eine in Großbritannien übliche Flächeneinheit.

-	Square foot (ft²) ist ebenfalls eine Einheit aus Großbritannien.

-	Auch sqare yard (yd²) stammt aus Großbritannien.

-	Square Inch (Quadratzoll, in²) ist ebenfalls eine in Großbritannien übliche Einheit.

-	Die Einheit Acre wird in den USA und in Großbritannien verwendet.

-	Ein Ar (ar) sind 100 m².

-	Ein Hektar (ha) sind 10000 m².

-	Ein Morgen ist eine in der Landwirtschaft übliche Flächeneinheit

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Längenumrechnung

Volumenumrechnung

Druck


Volumenumrechnung
Die Volumenumrechnung

Für Volumina (V) kann BK-Umrechnung 17 verschiedene Einheiten umrechnen:

-	Der Kubikmeter (m³) ist die in Europa übliche Volumeneinheit.

-	Ein Kubikzentimeter (cm³) ist 1/1000000 m³.

-	Ein Kubikkilometer (km³) wird selten verwendet, besteht aber aus 1000000000 m³.

-	Ein Liter (l) ist gleich dem Kubikdezimeter (dm³) und ist 1/1000 m³.

-	Cubic foot (ft³) ist in Großbritannien üblich.

-	Cubic yard (yd³) stammt ebenfalls aus Großbritannien.

-	Cubic inch (Kubikzoll, in³) ist ebenfalls eine britische Volumeneinheit.

-	Die Einheit Gallon (gal) unterscheidet sich in den USA und in Großbritannien etwas.

-	Die Einheit Pint (= 1/8 Gallon) wird in Großbritannien verwendet.

-	Ein Quart sind zwei Pint.

-	Auch die Einheit Bushel gibt es sowohl in einer britischen als auch in einer US-Ausführung.

-	Die Einheit flouid ounce ist ebenfalls in den USA und in Großbritannien etwas unterschiedlich definiert.

-	Die Einheit Barrel (barrel) wird von der Erdölindustrie verwandt.

-	Die Einheit Registertonne (RT) verwendet man in der Schiffahrt.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Flächenumrechnung

Volumenumrechnung

Massenumrechnung


Massenumrechnung
Die Massenumrechnung

Die Masse (m) ist Definiert als m= [image] *V (wobei [image] (Rho) die Dichte und V das Volumen ist).

BK-Umrechnung kann 13 Einheiten für die Masse umrechnen

-	Das Kilogramm (kg) ist die SI-Einheit für die Masse.

-	Ein Gramm (g) ist 1/1000 kg.

-	Ein Milligramm (mg) ist 1/1000 g.

-	Eine Tonne (t, deutsch) sind 1000 kg.

-	Eine Ton (ton, Tonne) ist eine in Großbritannien verwendete Einheit.

-	Die Einheiten Short ton und Long ton, die sich geringfügig von der britischen ton unterscheiden, verwendet man in den USA.

-	Das Pound (lb) wird ebenfalls in Großbritannien verwendet.

-	Auch das Ounce (oz) stammt aus Großbritannien.

-	Ein Quarter sind 28 pounds (britisch).

-	Ein Stone (ebenfalls britisch) sind 14 pounds.

-	Mit einem Pfund bezeichnete man früher in Deutschland ein halbes Kilogramm.

-	Mit einem Zentner sind in Deutschland 50 kg gemeint.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Volumen


Geschwindigkeitsumrechnung
Die Geschwindigkeitsumrechnung

Die Geschwindigkeit (v) ist definiert als v=s/t (s=Strecke, t=Zeit).

BK-Umrechnung kann 5 verschiedene Einheiten für die Geschwindigkeit umrechnen:

-	Kilometer pro Stunde (km/h) ist die in Europa übliche Einheit der Geschwindigkeit.

-	Meter pro Sekunde (m/s) ist die SI-Einheit für die Geschwindigkeit.

-	Meilen pro Stunde (miles per hour, mph) wird in Großbritannien verwendet.

-	Knoten (Seemeilen pro Stunde, kn) verwendet man international in der Schiffahrt.

-	Die Mach-Zahl (Mach) verwendet man vor allem bei Flugzeugen.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Länge, Strecke


Energieumrechnung
Die Energieumrechnung

Für die Energie kann BK-Umrechnung 5 verschiedene Einheiten umrechnen.

-	Das Joule (J) ist die SI-Einheit für die Energie.

-	Die Kalorie (cal) wird nach wie vor bei der Berechnung des Nährwertgehaltes von Nahrungsmitteln verwendet, obwohl sie offiziell nicht mehr zugelassen ist.

-	Das British thermal unit (btu) wird - wie der Name schon sagt - in Großbritannien verwendet.

-	Das Elektronenvolt (eV) ist eine in der Atomphysik gebräuchliche Energieeinheit.

-	Eine Steinkohleeinheit sind 29,3 GJ.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Masse


Leistungsumrechnung
Die Leistungsumrechnung

Die Leistung (P) ist definiert als P=W/t (W=Arbeit, t=Zeit).

BK-Umrechnung kann 4 verschiedene Einheiten für die Leistung umrechnen:

-	Das Watt (W) ist die SI-Einheit der Leistung. Es ist als 1W=1J/s definiert.

-	Ein Kilowatt (kW) sind 1000 W.

-	Die Pferdestärke (PS, in Frankreich auch cv.) ist zwar offiziell nicht mehr zugelassen, wird aber weiterhin zur Angabe der Leistungen von Fahrzeugen verwendet.

-	Das Horse-power (hp) wird in Großbritannien verwendet und weicht etwas von der deutschen/französischen Pferdestärke ab.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Energie, Arbeit


Kraftumrechnung
Die Kraftumrechnung

Für die Kraft kann BK-Umrechnung folgende vier Einheiten umrechnen:

-	Das Newton (N) ist die SI-Einheit für die Kraft.

-	Das Pond (p) ist offiziell nicht mehr zulässig.

-	Ein Kilopond (kp) sind 1000p.

-	Ein Dyn ist eine alte Krafteinheit, die als 1 cm•g/s² definiert war.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Druck


Druckumrechnung
Die Druckumrechnung

Der Druck (p) ist definiert als p=F/A (F=Kraft, A=Fläche)

BK-Umrechnung kann 9 Einheiten für ihn umrechnen:

-	Das Pascal (Pa) ist die SI-Einheit des Drucks.

-	Ein Hektopascal sind 100 Pascal.

-	Das Bar (bar) ist eine veraltete Druckeinheit.

-	Die Atmosphäre ist ebenfalls nicht mehr zulässig; man unterschied zwischen der physikalischen Atmosphäre (atm) und der technischen Atmosphäre (at), die etwas unterschiedlich definiert waren..

-	Die Einheit Torr wird offiziell nicht mehr verwendet.

-	Ein Millimeter Quecksilbersäule (mm Hg) ist gleich einem Torr.

-	Die Einheit Millimeter Wassersäule (mm Ws bzw. mm H2O wird heute ebenfalls nicht mehr gebraucht.

-	Die Einheit Pièze ist eine französische Druckeinheit.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.

Siehe auch:

Fläche

Kraft


Temperaturumrechnung
Die Temperaturumrechnung

Für die Temperatur kann BK-Umrechnung 4 Einheiten umrechnen.

-	Das Grad Celsius (°C) ist die in Europa übliche Temperatureinheit.

-	Mit dem Kelvin (K) gibt man Temperaturdifferenzen an. Ein Kelvin ist gleich einem Grad Celsius. Allerdings liegt hier der Nullpunkt bei -273,16°C.

-	Das Grad Réaumur (°R) verwendet man teilweise noch in Frankreich.

-	Das Grad Fahrenheit (°F) verwendet man in den USA.

-	Das Grad Rankine (ebenfalls °R) wird in den USA und Großbritannien verwendet.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.


Winkelumrechnung
Die Winkelumrechnung

BK-Umrechnung kann 4 verschiedene Winkelarten umrechnen:

-	Das Grad (°) ist das Mathematik übliche Winkelmaß. Ein Vollkreis sind hier 360°.

-	Das Neugrad (g) verwendet man ebenfalls in der Mathematik. Ein Vollkreis sind hier 400g.

-	Ein Strichmaß sind 11,25°.

-	Das Bogenmaß bezeichnet die einem Winkel entsprechende Stecke auf dem Kreis.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.


Zeitumrechnung
Die Zeitumrechnung

BK-Umrechnung kann 8 Einheiten für die Zeit konvertieren:

-	Eine Millisekunde (ms) ist 1/1000 Sekunde.

-	Eine Sekunde (s) ist 1/3600 Stunde.

-	Eine Minute (min) sind 60 Sekunden.

-	Eine Stunde (h von lat. „hora“) sind 60 Minuten.

-	Ein Tag umfaßt 24 Stunden.

-	Eine Woche besteht aus 7 Tagen.

-	Ein Monat enthält 28 (nur im Februar), 30 oder 31 Tage. Wie Sie die Länge eines Monats definieren wollen, können Sie Einstellungsfenster einstellen.

-	Ein Jahr enthält in der Regel 365, alle vier Jahre jedoch 366 Tage (Schaltjahr). Wie Sie die Länge eines Jahres definieren wollen, können Sie im Einstellungsfenster einstellen.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.


Währungsumrechnung
Die Währungsumrechnung

Bis zu 23 verschiedene Währungen können Sie mit BK-Umrechnung konvertieren. Die Standardwährung ist DM (Deutsche Mark), auf sie beziehen sich alle anderen Währungskurse. Weitere Währungen hinzufügen und ihre Umrechnungsfaktoren verändern können Sie über das Einstellungsfenster.

Die Währungen, die nicht mehr in das Dialogfenster passen, erreichen Sie mit Hilfe der Bildlaufleiste am rechten Rand des Dialogfensters.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.


Vorsatzbezeichnungsumrechnung
Die Vorsatzbezeichnungen

Die zwölf üblichen Vorsatzbezeichnungen kann BK-Umrechnung konvertieren:

-	Ein Tera (T) sind 1 000 000 000 000.

-	Ein Giga (G) sind 1 000 000 000.

-	Ein Mega (M) sind 1 000 000.

-	Ein Kilo (k) sind 1 000.

-	Ein Hekto (h) sind 100.

-	Ein Deka (D) sind 10.

-	Ein Dezi (d) sind 0,1.

-	Ein Centi (c) sind 0,01.

-	Ein Milli (m) sind 0,001.

-	Ein Mikro (µ) sind 0,0000001.

-	Ein Nano (n) sind 0,0000000001.

-	Ein Pico (p) sind 0,000000000001.

Die Genauigkeit und Darstellung der Zahlen können Sie im Einstellungsfenster verändern.


Zahlensystemumrechnung
Die Zahlensystemumrechnung

BK-Umrechnung kann verschiedene gebräuchliche und seltene Zahlensysteme umrechnen:

-	Im Dualsystem (Binärsystem) gibt es nur 2 Zustände: 1 und 0. Es ist für die Computertechnik sehr wichtig.

-	Im Dreiersystem gibt es 3 Zustände (Ziffern von 0 bis 2).

-	Im Vierersystem gibt es 4 Zustände (Ziffern von 0 bis 3).

-	Im Fünfersystem gibt es 5 Zustände (Ziffern von 0 bis 4).

-	Im Sechsersystem gibt es 6 Zustände (Ziffern von 0 bis 5).

-	Im Siebenersystem gibt es 7 Zustände (Ziffern von 0 bis 6).

-	Im Oktalsystem (Achtersystem) gibt es 8 Zustände (Ziffern von 0 bis 7).

-	Im Neunersystem gibt es 9 Zustände (Ziffern von 0 bis 8).

-	Das Dezimalsystem (Zehnersytem) ist unser gebräuchliches Zahlensystem. Hier gibt es 10 Zustände (Ziffern von 0 bis 9).

-	Im Elfersystem gibt es 11 Zustände (Ziffern von 0 bis A)*.

-	Im Zwölfersystem gibt es 12 Zustände (Ziffern von 0 bis B)*.

-	Im Dreizehnersystem gibt es 13 Zustände (Ziffern von 0 bis C)*.

-	Im Vierzehnersystem gibt es 14 Zustände (Ziffern von 0 bis D)*.

-	Im Fünfzehnersystem gibt es 15 Zustände (Ziffern von 0 bis E)*.

-	Im Hexadezimalsystem (Sechzehnersystem) gibt es 16 Zustände (Ziffern von 0 bis F)*.

-	Das römische Zahlensystem besteht aus Buchstaben: M bedeutet tausend, D fünfhundert, C hundert, L steht für fünfzig, X für zehn, V für fünf und I für eins.

*: A bedeutet zehn, B elf, C zwölf, D dreizehn, E vierzehn und F fünfzehn.

Bitte beachten Sie, daß nur positive ganze Zahlen umgerechnet werden können. Die Umrechnung für römische Zahlen reicht nur bis 3999.


Einstellungen von BK-Umrechnung verändern
Das Einstellungsfenster

Im Einstellungsfenster, das Sie über den Button "Einstellungen" im Hauptfenster aufrufen, können Sie alle wichtigen Einstellungen für BK-Umrechnung vornehmen. Das Programm speichert beim Anklicken des "OK"-Buttons die Daten in der Initialisierungsdatei "UMRECHNG.INI". Die verschiedenen Oberthemen erreichen Sie durch die Auswahl der entsprechenden Registerkarte am oberen Rand des Fensters:

1.	Währungen
Hier können Sie die Umrechnungsfaktoren der Währungen, die für die Währungsumrechnung verwendet werden, verändern sowie neue Währungen hinzufügen.
In die erste Spalte tragen Sie den Namen der Währung ein, die Sie hinzufügen wollen. In die zweite Spalte fügen sie den Umrechnungsfaktor ein (wieviel DM ist eine Einheit der neuen Währung?), und in die dritte das Kürzel der Währung (z.B. "$" bei der Währung Dollar). Da viele für Währungen verwendete Sonderzeichen nicht in der Windows-Standardschriftart ("System") enthalten sind, können Sie die gesamte Schriftenvielfalt von Windows ausnützen. Sie wählen eine andere Schriftart für das Kürzel, indem Sie den Button "Schrift..." rechts neben dem Eingabefeld anklicken.
Um ein Sonderzeichen als Währungskürzel zu verwenden, verfahren Sie folgendermaßen: Rufen Sie die Windows-Zeichentabelle auf und suchen Sie die gewünschte Schriftart sowie das gewünschte Zeichen heraus. Anschließend klicken Sie zuerst auf "Auswählen" und dann auf "Kopieren". Nun wechseln Sie zu BK-Umrechnung und rufen das Einstellungsfenster auf. Hier wählen Sie das gewünschte Eingabefeld aus und drücken die Tastenkombination "Umschalt (Shift)"+"Einfg.". Daraufhin wird das von Ihnen gewählte Zeichen in das Eingabefeld eingefügt. Nun brauchen Sie nur noch mit Hilfe des "Schrift..."-Buttons die gewünschte Schriftart auszuwählen.

2.	Zahlenformate
In dieser Seite können Sie die Darstellung und Genauigkeit der Zahlen verändern. Die Einstellungen gelten für alle Umrechnungen!
In die beiden oberen Eingabefelder tragen Sie das Dezimaltrennzeichen (in der Regel ein Komma) sowie das Tausendertrennzeichen (normalerweise ein Punkt) ein. Veränderungen dieser Zeichen gelten nur solange, bis sie BK-Umrechnung beenden. Die Standardzeichen liest BK-Umrechnung aus der "WIN.INI". Wenn Sie die Zeichen dauerhaft verändern wollen, sollten Sie das also über die Windows-Systemsteuerung tun.
Im unteren Teil der Seite können Sie das Zahlenformat ändern:
Das Standardformat verwendet immer so viele Nachkommastellen wie nötig. Ist die Zahl sehr groß, so wird auf wissenschaftliche Darstellung (Exponentialschreibweise) umgeschaltet.
Wenn Sie "wissenschaftlich" auswählen, werden die Ergebnisse immer in Exponentialschreibweise ausgegeben.
Wenn Sie "feste Anzahl von Nachkommastellen" anklicken, können Sie im Eingabefeld rechts daneben die gewünschte Anzahl von Stellen nach dem Komma eingeben. Überschreitet ein Ergebnis diese Anzahl, so wird auf wissenschaftliche Darstellung umgeschaltet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, BK-Umrechnung zu veranlassen, Tausendertrennzeichen (alle 3 Ziffern) hinzuzufügen. Das erreichen Sie durch Anklicken der Schaltfläche "Tausendertrennzeichen". Verändern können Sie das Tausendertrennzeichen - wie erwähnt - im oberen Teil der Seite.

3.	Zeitumrechnung
Auf dieser Seite ist es möglich, die Werte zu verändern, die für die Zeitumrechnung verwendet werden. Sie können drei verschiedene Einstellungen auswählen:

-	Durchschnittsdaten: Hier ist ein Jahr als 365,25 und ein Monat als 30,4375 Tage definiert.

-	Kreditberechnung: Diese Berechnung wird vor allem von Banken angewandt. Hier ist ein Jahr als 360 und ein Monat als 30 Tage definiert

-	benutzerdefinierte Einstellung: Hier können Sie beliebige Werte für die Tage im Monat und im Jahr angeben, ganz wie Sie es für Ihre Berechnungen wünschen. Allerdings enthält ein Jahr nicht mehr genau 12 Monate, wenn der Faktor für die Monate nicht genau ein Zwölftel des Faktors für die Jahre ist.