Copyright: Copyright ® 1996 Oberndorf Software.


Inhalt
 ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER - Hilfe

Willkommen beim ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER. Diese Software erlaubt es Ihnen,  auf Ihrem System gespeicherte, HTML-Dokumente zu betrachten.

Drücken Sie F1 um Informationen zur Bedienung der Hilfe zu erhalten.

Funktion des ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER

Wozu ist diese Software da?

Menübefehle

Übersicht über die Menübefehle

Über den ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER

Informationen zum Programm und dem Autor


 Funktion des ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER

Der ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER dient, wie der Name schon sagt, zum Betrachten von  HTML-Dokumenten, und zwar Offline, d.h. vom Netz getrennt.

Bei vielen anderen Browsern versucht der Browser automatisch Kontakt zum Internet aufzubauen,  sobald eine Verknüpfung mit einem anderen HTML-Dokument nicht auf dem eigenen System gefunden   wird.

Dieses funktioniert beim ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER nicht - klicken Sie nun auf eine  Verknüpfung, wird  versucht das geforderte Dokument zu finden - wird das Dokument nicht gefunden  passiert nichts. Es wird keine Verbindung zum Internet hergestellt - der Browser arbeitet also nur  .


 Menübefehle

Datei

Öffnen

Drucken

Beenden

Ansicht

Zurück

Vorwärts

Erneuern

Homepage

Einstellungen

Allgemein

Hilfe

Inhalt

Suchen

Hilfe verwenden

Info über


 Informationen zum Programm

Bei diesem Programm handelt es sich um eine Shareware-Version, d.h. Sie können dieses Programm 45 Tage uneingeschränkt testen. Wollen Sie das Programm danach weiter benutzen, so müssen Sie sich für das Programm registrieren lassen.

Dieses Programm wurde von Jörg Oberndorf erstellt.


Autor
 Der Programmautor


Datei öffnen
 Eine HTML-Datei öffnen

Verwenden Sie den Menübefehl Öffnen um eine Datei in den Browser zu  laden. Es wird dabei  das folgende Dialogfenster erscheinen:


 Eine Datei drucken

Mit dem Befehl Drucken können Sie das aktuelle HTML-Dokument auf Ihrem Drucker  ausdrucken.


Programm beenden
 ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER beenden

Mit dem Menübefehl Beenden können Sie den ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER verlassen.


 Seite zurück

Mit dem Menübefehl Zurück können Sie eine Seite zurückblättern.


Seite vorwärts
 Eine Seite vorwärts

Mit dem Menübefehl Vorwärts können Sie eine Seite vorblättern.


 Seite erneuern

Mit dem Menübefehl Erneuern können Sie die aktuelle Seite aktualisieren/erneut laden.


 Homepage aufrufen

Mit dem Menübefehl Homepage können Sie Ihre zuvor festgelegte Startseite aufrufen.


Einstellungen
 Allgemeine Einstellungen

Mit dem Menübefehl Allgemein können Sie die Startseite für den ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER festlegen. Es erscheint der folgende Dialog:


Hilfe-Inhalt
 Hilfeinhalt

Der Menübefehl Inhalt ruft das ObernSoft HTML-OFFLINE-BROWSER Online-Hilfesystem auf.  In diesem befinden Sie sich gerade!


 Hilfeinhalt suchen

Der Menübefehl Suchen ruft das öffnet ein Suchfenster, in dem Sie ein bestimmtes Hilfethema   suchen können.


 Hilfe benutzen

Der Menübefehl Hilfe benutzen ruft das Windows-Hilfesystem auf

In diesem finden Sie Informationen, wie Sie das Hilfe-System verwenden müssen.


Programminformationen
 Info über

Der Menübefehl Info gibt Informationen über das Programm, welches Sie gerade benutzen,  zeigt die Lizenzinformationen und das Copyright des Autors an.