Mit diesem Schalter wird lediglich Windows 95 neu gestartet.

Dies geschieht schneller, als wenn der Rechner komplett neu gestartet würde.


Mit diesem Schalter wird der Rechner neu gebootet. Dies bedeutet, sowohl MS-Dos wie auch Windows 95 werden neu geladen.


Beendet diese Dialogbox ohne das etwas geschieht.


Was enthält 'Sonstiges' ?

Unter Sonstiges finden Sie einige kleine nützliche Routinen, die die Arbeit mit Windows 95 etwas vereinfachen.

Die Routinen im Überblick:

 Desktop: Verkleinert auf Tastendruck alle Fenster und bringt so den Desktop von Windows 95 in den Vordergrund.

 Bildschirmschoner: Aktiviert den installierten Bildschoner.

 Neustart: Sie können wahlweise Windows 95 oder den Rechner neu booten.

 Windows beenden: Auf Knopfdruck können Sie Windows 95 beenden.

Jeder dieser Routinen sind Abkürzungstasten zugeordnet. Sie können diese jedoch nach belieben ändern. Dies geschieht über die Verknüpfungen im Ordner WinTools 97 im Startmenü.


Den Desktop in den Vordergrund bringen

Diese Routine macht etwas ähnliches wie die Task-Leiste von Windows 95.

 Wird die Routine zum erstenmal aufgerufen, so werden alle Fenster verkleinert und der Zugriff auf den Desktop von Windows 95 wird dadurch möglich.

 Beim zweiten Aufruf werden alle zuvor verkleinerte Fenster wiederhergestellt.

Abkürzungstaste:

Im Unterschied zu der Task-Leiste kann diese Routine direkt aus jeder Anwendung heraus mittels einer Abkürzungstaste aktiviert werden.

Als Standard gilt die Tastenkombination

Strg+Alt+T

oder

Alt Gr+T


Bildschirmschoner

Mit einer Tastenkombination können Sie den installierten Bildschirmschoner aktivieren.

Es ist auch möglich, daß anstelle des Schoners die Energiesparfunktion des Monitors oder des Rechners verwendet wird. Dies können Sie mit dem Programm 'Sonstiges'-konfigurieren  einstellen.

Abkürzungstaste:

Die Standardtaste ist

Alt+Strg+S

oder

Alt Gr+S

Hinweis:

Sie können unabhängig von den WinTools 97 einen beliebigen Bildschirmschoner aktivieren.

Richten Sie dafür eine Verknüpfung eine Verknüpfung auf eine Datei mit der Endung 'SCR' ein. Diese Dateien finden Sie unter Windows/System, zum Beispiel Bezier.scr.


Neustart

Mit 'Neustart' kann wahlweise Windows 95 oder der ganze Rechner neu gebootet werden.

Windows neustarten

Mit diesem Schalter wird lediglich Windows 95 neu gestartet.

Dies geschieht schneller, als wenn der Rechner komplett neu gestartet würde.

Eventuell noch offene Dokumente werden nach Rückfrage geschlossen.

Rechner neustarten

Es wird sowohl MS-Dos wie auch Windows 95 neu geladen. Dies entspricht in etwa der Situation, wenn der Rechner eingeschaltet wird.

Abkürzungstaste:

Den Dialog zum Neustart können Sie mit der änderbaren Abkürzungstaste

Alt+Strg+N

oder

Alt Gr+N

aufrufen.


Windows beenden

Mit dieser Routine können Sie mit einem Tastendruck ohne lästige Dialogboxen Windows 95 herunterfahren.

Optional ist es möglich, daß die Schublade des CD-ROM-Laufwerks automatisch geöffnet wird. Dies können Sie mit dem Programm 'Sonstiges' konfigurieren einstellen.

Abkürzungstaste:

Mit der Tastenkombination

Alt+Strg+X

oder

Alt Gr+X

können Sie Windows 95 beenden. Diese Abkürzungstaste können Sie natürlich beliebig ändern.


Wenn der Rechner ausgeschaltet ist, dann ist es schwierig, eine noch vorhandene CD-ROM aus dem Laufwerk zu bekommen.

Kreuzen Sie die Option an, damit die Schublade des CD-ROM-Laufwerks beim Beenden von Windows über die Verknüpfung geöffnet wird.


Wenn diese Option angekreuzt ist, so wird der installierte Bildschirmschoner aktiviert.

Vorteil:

Sie können dem Schoner ein Password zuweisen.


Wenn die Energiesparfunktion des Monitors verwendet werden soll, so kreuzen Sie bitte diese Option an.

Vorteil:

Der Monitor verbraucht in diesem Modus erheblich weniger Strom als wenn der Bildschirmschoner verwendet wird.

Nachteil:

Es kann kein Password vergeben werden.


Die Energiesparfunktion (APM) des Rechners spart die meiste Energie. Ihr Rechner muß dies jedoch unterstützen. Ob der Monitor dabei abgeschaltet wird, können Sie im BIOS-Setup einstellen.