Allgemeines und Übersicht

Übersicht

Programmbedienung

Hinweise zu den errechneten Promillewerten

Was es sonst noch zu sagen gibt

Autor

Bekannte Fehler

Allgemeines zum Programm

Allein die Tatsache, daß nunmehr rund 1 Jahr vergangen ist, seit die letzte Version dieses Programmes geschrieben wurde, hätte wohl schon ein neues Release gerechtfertigt....aber es gibt ein paar Gründe mehr, die ich hier einfach mal versuche aufzuzählen.

Mittlerweile bin ich sicherlich immer noch kein Programmierprofi, man lernt aber ständig dazu, kommt auf neue Ideen und weiss (manchmal jedenfalls :) ), sie umzusetzen. Auf die Dauer ist es natürlich nicht gerade motivierend, nur für sich selbst - also den Hausgebrauch - Programme zu schreiben, das fertige Werk muss also unter’s Volk :)

Nicht nur Kleidung aller Art unterliegt Modeerscheinungen und Trends, auch an Software geht dieser Kelch nicht vorüber....was sich auch in diesem Programm niederschlägt. Gewisse Ähnlichkeiten mit gewissen Programmen eines gewissen "Quasi-Monopolisten" sind hier also durchaus gewollt :)

Aber, um jetzt wieder etwas ernster zu werden, es gibt auch rein "technische" Gründe ! Zum einen beinhaltete die letzte Version einen kleinen Bug in der Diagrammberechnung, sämtliche errechneten Promillewerte waren - nach meinem damaligen Wissensstand - um 0,05‰ zu hoch, zum anderen waren sie ohnehin ziemlich falsch berechnet. Bis vor kurzem noch, hatte ich das spezifische Gewicht von Alkohol dem von Wasser (1) gleichgesetzt, in Wirklichkeit liegt dieser Wert aber um einiges niedriger (0,789), was sich bei der Berechnung der Promillewerte natürlich auswirkt, siehe dazu Hinweise.

Hier, in loser Folge, Anmerkungen zur Funktionalität:

Die Angabe der Menge an Gläsern/Flaschen ist gegenüber der Vorgängerversion herausgefallen, da sie ziemlich überflüssig war, weil in der Realität wahrscheinlich niemand z.b. 5 * 0,5 Liter Bier auf einmal trinkt. Sollte es doch jemand tun :), so kann er immer noch diese 5 Bier nacheinander zur selben Uhrzeit in die Berechnung übernehmen.

Die, für einen Windows-Anwender, unübliche Art der Fenstergrößenänderung beim Trinkdiagramm ist absichtlich gewählt, um keine Verzerrungen bei der Diagrammdarstellung zu erhalten.

Unter dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\DH\Promille in der Registry werden folgende Daten abgespeichert:

•	Alle Fenstergrößen und Positionen

•	Alle veränderbaren Eigenschaften des Trinkdiagramms, bis auf die Auswahl ‘60/30min’

•	Das zuletzt eingestellte Gewicht und Geschlecht

•	Alle definierten Getränke mit ihrem Alkoholgehalt

Wenn sich jemand an dem Splash-Screen stören sollte....mit dem Parameter ‘ns’ startet das Programm ohne ihn.

Bei der Definition eines Getränks gibt es zwar keine Beschränkung der Eingabelänge, es ist aber anzuraten, nicht mehr als 32 Zeichen zu verwenden. Alles, was darüber liegt, wird beim Ausdruck abgeschnitten.


Autor

Dieses Programm ist Freeware, d.h. es kostet nichts und es darf kopiert und weitergegeben werden, sooft man will.

Die Verbreitung des Programms über Mailboxen, Internet, auf CD-Rom's etc. ist erlaubt und erwünscht !

Ich übernehme für dieses Programm keinerlei Haftung oder Verantwortung, weder für das richtige Funktionieren, noch für eventuell entstandenen Schaden an Soft-oder Hardware.

Falls Fragen oder Probleme bei der Benutzung auftreten sollten, dann stehe ich aber gern -im Rahmen meiner Zeit- zur Verfügung.

Das Programm wird, wenn Bedarf besteht, es als nützlich betrachtet wird, ich Lust dazu habe :), weiterentwickelt. Allerdings im Rahmen des Sinnvollen, Machbaren und für mich Möglichen !

Kritiken, Programmfehler, Verbesserungsvorschläge, Kommentare etc. können an folgende E-Mail Adressen losgelassen werden !

Internet: dhild@t-online.de

Fidonet: 2:245/5509.21


Alkohol am Steuer

Bei dem Thema ‘Alkohol und Auto’ fällt vielen Menschen wahrscheinlich nur ihr Führerschein ein, bzw. die Angst davor, ihn zu verlieren, gerade nach Party’s, Kneipen- oder Restaurantbesuchen und ähnlichen Anlässen.

Die - in alkoholisiertem Zustand, und aufgrund diesem Zustand - bestehende Gefahr, sich selbst oder andere Menschen zu verletzen oder schlimmeres, die Möglichkeit, sich vielleicht wegen einer einzigen Flasche Bier sein ganzes Leben zu ruinieren.....solche Aspekte kommen wohl den wenigsten in den Sinn....

....Nein, daß soll hier jetzt keine Moralpredigt werden, sondern einfach nur mal ein paar Worte und Zahlen zu diesem Thema !

Ob sie das hier jetzt nur überfliegen, überhaupt nicht lesen, oder sich vielleicht ein paar Gedanken machen, bleibt ihnen überlassen.

Die 0,8 ‰ - Grenze

Viele Benutzer dieses Programmes wird es wahrscheinlich interessieren, wann sie nach welchen Getränkearten- und Mengen denn die "magische" 0,8 (genauer gesagt: 0,79 !) Promillegrenze erreichen bzw. überschreiten.

Nicht uninterresant ist natürlich auch der ab 1.1.1998 gültige 0,5 ( auch hier, genau: 0,49 !) Promille Grenzwert, obwohl das überschreiten desselben nicht die gleichen - aber immerhin keine angenehmen - Konsequenzen nach einer Polizeikontrolle hat.

Als Hinweis an Personen, die glauben, sich an diese Grenzen "herantrinken" zu dürfen, bevor sie sich ans Steuer setzen, sei hiermit gesagt, daß unter Umständen ein Wert ab 0,3 ‰ vor der deutschen Justiz strafrelevant ist !

Wirkung des Alkohols bei steigendem Alkoholspiegel

0,2 ‰   Falsche Entfernungseinschätzung, besonders nachts

0,3 ‰   Herabsetzung der Reaktionsfähigkeit, Beeinträchtigung der Raumtiefeneinschätzung auch am Tage

0,5 ‰   Abfall der Aufmerksamkeit, erschwertes Auffassungsvermögen, Reaktionsverzögerung, Störung des Sehvermögens, Gleichgewichtsstörungen, Rotschwäche (Ampel, Bremslicht etc)

0,9 ‰   Geräusche werden schlechter unterschieden

1,0 ‰   Hell/Dunkel - Reaktion erheblich gestört, verminderte Sehfähigkeit, "Tunnelblick"

1,3 ‰   Verstärkung aller Alkoholauswirkungen

Eine wichtige - weil negative - Auswirkung ist auch die entstehende Selbstüberschätzung, die man selber nicht bemerkt, weil die eigene Kritikfähigkeit in dem Maße sinkt, in dem der Alkoholspiegel steigt !

Mit steigendem Promillewert erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einen Unfall zu verursachen, wie folgt

0,5 ‰   -   2 fach

0,8 ‰   -   4 fach

1,0 ‰   -   10 fach

1,3 ‰   -   12 fach

1,5 ‰   -   25 fach

1,6 ‰   -   35 fach


Hinweise zu den Promillewerten

Die Promillewerte im Diagramm werden nach folgender Faustformel berechnet

•  Alkoholmenge in g dividiert durch Prozentzahl des Körpergewichts in kg

wobei Prozentzahl = 70 beim Mann, 60 bei einer Frau

Die Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil des wasserhaltigen Körpergewebes, und ist ein statistischer Durchschnittswert.

Diese Faustformel ist auch als Widmarksche Formel bekannt.

Der Alkoholanteil eines Getränks in g errechnet sich wie folgt

•  Masse(g) = Volumen(cm³) * Dichte (auch als spezifisches Gewicht bezeichnet)

Beispielrechnung

Geschlecht, Gewicht	Mann, 70Kg
Konsumiertes Getränk	0,5 Liter Bier mit 5 Vol%
Zur Info	0,5 Liter = 500ml , 1ml = 1cm³ , Dichte von Alkohol = 0,789
Menge Alkohol in ml	500ml * 5Vol% / 100 = 25ml
Menge Alkohol in g	25cm³ * 0,789 = 19,725g
Wasserhaltiges Körpergewebe in kg	70kg * 70 / 100 = 49kg
Promillewert	19,725g / 49kg = 0,40‰

______________________________________________________

Die höchste Blutalkoholkonzentration wird in der Regel ca. 30-60min nach Trinkbeginn erreicht.

Standardmäßig rechnet dieses Programm mit 60min, der Wert kann aber auch auf 30min eingestellt werden, um den Unterschied zu sehen.

Realistischer scheint mir meiner Meinung nach aber eher 60min zu sein, die mögliche Differenz zwischen einem realen Promillewert und den in diesem Programm berechneten, - bedingt durch die Abhängigkeit eines Promillewertes von der Zeit, in der ein Getränk konsumiert wird - wird von diesem höheren Wert eventuell ein wenig kompensiert.

Der Promilleabbau im Körper beträgt etwa 0,1-0,15‰ pro Stunde beim Mann, bei einer Frau etwa 0,085-0,1‰.

Bei der Berechnung des Diagramms in diesem Programm wird für beide Geschlechter einheitlich mit 0,1‰ pro Stunde gerechnet !

______________________________________________________

Trotz aller Bemühungen, einen korrekten Blutalkoholwert zu berechnen, bleibt das Ergebnis allerdings das, was es ist.....reine Theorie !

Es gibt jede Menge Faktoren, die mehr oder weniger Einfluss auf einen Promillewert und die Stärke und Dauer seines Abbaus haben, wie z.b. Gemütszustand einer Person, was, wieviel und wann hat die Person vor der Einnahme von Alkohol gegessen, hat die Person eine Flasche Bier in 10 Minuten getrunken oder sich 3 Stunden daran "festgehalten"....etc etc etc, sogar die Wetterlage spielt eine gewisse Rolle !

Die Implementation (oder der Versuch) aller dieser möglichen Einflüsse würden sicherlich den Rahmen dieses Programms sprengen !

100%ige Gewissheit, wieviel Promille man nach z.b. einem Restaurantbesuch mit vielleicht 2-3 Glas Bier zum Essen hat, ermöglicht nur eine Blutentnahme oder ein guter Alkotester !

Eine eventuelle Erweiterung des Programms in der Zukunft - um zumindest rein rechnerisch einem realen Promillewert näherzukommen - möchte ich allerdings nicht ausschliessen.

Die Berechnungen in diesem Programm sind aus den oben genannten Gründen "nur" als so etwas wie ein Anhaltspunkt zu verstehen, sie können allerdings durchaus einen realen "Fall" darstellen !


Programmbedienung

Der Promille-Explorer

Stellen sie hier [image] Geschlecht und Gewicht der Person ein, für die das Diagramm berechnet werden soll.

Stellen sie hier [image] ein, welche Getränkeart, Glas-oder Flaschengröße in Liter zu welcher Uhrzeit konsumiert wurde....

....und übernehmen sie die eingestellten Daten mit einem Klick auf den Button [image] in das Trinkdiagramm.

Das Diagramm zeigt ihnen sofort die errechnete Blutalkoholkonzentration und den Verlauf des Abbaus !

Nach der Berechnung und Anzeige im Diagramm können Geschlecht und/oder Gewicht verändert werden, um die Auswirkungen eines Getränkes auf eine andere Person zu sehen. Das Diagramm wird dann neu berechnet.

Getränkeliste und Promilleliste

In der Promilleliste wird der gesamte 48 Stunden-Zeitraum des Diagramms mit den berechneten Promillewerten aufgelistet.

Die im Diagramm berechneten Getränke sind in der Getränkeliste aufgeführt und nach den jeweiligen Uhrzeiten sortiert.

Mit der linken Maustaste kann ein Eintrag ausgewählt und gelöscht werden. Gelöscht werden dabei alle Einträge, die denselben Zeitpunkt im Diagramm betreffen.

Nach dem Löschen eines oder mehrerer Einträge wird das Diagramm neu berechnet.

Um das Benutzen der Bildlaufleisten, zum Anzeigen einer gewünschten Zeile, zu reduzieren, kann die Größe des Promille Explorers in vertikaler Richtung verändert werden.

Buttons in der Symbolleiste:

 Beendet das Programm

 Öffnet ein Fenster, in dem bis zu 20 Getränke mit ihrem Alkoholgehalt definiert werden können.

Die Angabe des Alkoholgehaltes eines Getränks in Vol% ist üblicherweise auf dem Flaschenetikett zu finden.

 Ausdrucken des Diagramms und der Getränkeliste.

 Löschen der kompletten Berechnung und der entsprechenden Anzeigen.

 Ruft diese Hilfedatei auf.

 Info’s zur Programmversion.

______________________________________________________

Das Trinkdiagramm

Vergrößert das Diagrammfenster. Maximum ist ein Wert, der <= der Bildschirmauflösung ist.

Verkleinert das Diagrammfenster.

Ein- und ausblenden eines Gitters mit der Rasterung 0,2 Promille/1 Stunde, zur besseren Ablesbarkeit des Diagramms.

Ein-und ausblenden einer Grenz- oder Hilfslinie.

Verschiebt die Grenzlinie auf einen höheren Wert.

Verschiebt die Grenzlinie auf einen niedrigeren Wert.

 Einstellen der Uhrzeit, zu welcher der 48 Stunden-Zeitraum im Diagramm beginnt. Kann auch während einer Berechnung verändert werden, alle relevanten Anzeigen ändern sich entsprechend mit.

Einstellen/Ändern diverser Diagrammfarben.

Zeitpunkt für das Erreichen der höchsten Blutalkoholkonzentration nach Trinkbeginn. 30 oder 60 Minuten sind wählbar. Umstellen während einer Berechnung ändert die Diagrammdarstellung entsprechend.

Kopiert das Diagramm in die Zwischenablage.

Während einer Berechnung, und bewegen des Mauszeigers über dem Diagramm, wird in der Statuszeile Uhrzeit und Promille der momentanen horizontalen Mauscursorposition angezeigt.

______________________________________________________

Die Funktionen aller Buttons sind auch über entsprechende Menüpunkte erreichbar.


Bekannte Fehler

Es kann passieren, daß beim Ausdruck das Diagramm fehlt.

Ob der Fehler in meiner Rechnerkonfiguration, in der Druckroutine des Programms, beim Druckertreiber....etc. ...liegt ? Ich weiß es nicht !

Abhilfe: Einfach noch mal drucken ! :-)

______________________________________________________

Je nach Größe des Trinkdiagrammfensters, der Farbe des Gitters, der gewählten Druckerauflösung und der Druckqualität wird das Gitter eventuell nicht korrekt - d.h. Bruchstückhaft - ausgedruckt.

Abhilfe: Eine sehr dunkle Farbe für das Gitter einstellen, dann sollte es eigentlich zufriedenstellend funktionieren.

______________________________________________________