Main Window
Руководство пользователя

Уважаемые пользователи! Данное руководство содержит все необходимые сведения, необходимые для эксплуатации программы, поэтому перед использованием программы рекомендуется ознакомиться с данным руководством, чтобы избежать возможных ошибок.


Introduction
Введение

CPU Hi-t Professional Edition v.2.0 - это специальная программа для тестирования центрального процессора ПК на стабильность работы при 100%-ой нагрузке. Программа включает в себя 4 основных теста, и 1 дополнительный тест. Гибкая настройка уровня нагрузки позволяет более эффективно настроить тесты программы. Программа обладает современным, интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает два языка интерфейса - русский и английский.


Installation
Установка

Для установки (инсталляции) программы необходимо запустить файл CPUPE.exe. Это дистрибутив программы. После запуска файла следуйте инструкциям программы установки.

В случае необходимости (отсутствия некоторых системных файлов) скачайте дистрибутив DllPack.exe с официального сайта AG FreeSoft.


Start
Запуск

Для запуска программы CPU Hi-t Professional Edition v.2.0 выберите соответствующий пункт меню Пуск.

Пуск --> Программы --> AG FreeSoft Programs --> CPU Hi-t Professional Edition --> CPU Hi-t Professional Edition v.2.0


Main Window
Описание интерфейса программы

После запуска программы появится главное окно программы.

В верхней части программы находится меню программы, под ним располагается панель тестирования, затем информационное окно.

Описание меню.

1.0 Меню Файл

1.1 Сброс результатов - команда сброса результатов и возвращения интерфейса в исходное состояние.

1.2 Настройки программы - команда вызова окна настроек программы.

1.3 Настройки тестов - команда вызова окна настроек тестов.

1.4 Выход - команда выхода.

2.0 Меню Помощь

2.1 Руководство пользователя - команда вызова руководства пользователя.

2.2 Посетить веб-сайт - команда для посещения веб-сайта AG FreeSoft.

2.3 Послать e-mail - команда отправки электронного письма AG FreeSoft.

2.4 О программе - команда вывода сведений о разработчике.

Описание панели тестирования

Кнопки Начать тест - выполняют старт соответствующих тестов.

Кнопки Прервать тест - выполняют остановку соответствующих тестов.

Индикатор Состояние теста - показывает степень выполнения соответствующего теста в процентах.

Использование центрального процессора - индикаторы уровня загрузки центрального процессора.

Информационное окно - отображает действия пользователя

Описание окна Настройки программы

Переключатель Русский язык (Russian language) - предназначен для установки русского языка.

Переключатель Английский язык (English language) - предназначен для установки английского языка.

Флажок Отключить заставку при запуске - выполняет отключение/включение заставки.

Кнопка OK - выполняет установку языка для всей программы.

Кнопка Отмена - закрывает окно Настройки программы.

Описание окна Настройки тестов

Движки 1-5 - предназначены для установки уровня нагрузки (позиция движка определяет значение уровня нагрузки в процентах). По умолчанию выставляются средние уровни нагрузки.

Кнопка OK - выполняет установку языка для всей программы.

Кнопка Отмена - закрывает окно Настройки тестов.


Exit
 Тестирование

Перед тем, как начать тестирование, установите параметры нагрузки. Для этого выполните щелчок левой кнопкой мыши по меню Файл, в раскрывшемся списке выберите Настройки тестов. Затем в открывшемся окне выберите требуемый уровень нагрузки, передвинув движок соответствующего теста на нужную позицию. Для того, чтобы начать тестирование, выполните щелчок левой кнопкой мыши по кнопке Начать тест в окне соответствующего теста. После этого программа начнёт выполнение теста в соответствии с уровнем нагрузки. После завершения теста программа выдаст сообщение в информационном окне. Если Вы захотите прервать тест, то нажмите кнопку Прервать тест.

Рекомендуется использовать программу контроля температуру центрального процессора (к примеру, программу MotherBoard Monitor).

Пожалуйста, отключите скринсейвер на время тестирования! Это необходимо для корректной работы тестов.


Open
Сброс результатов

Для того, чтобы сбросить результаты и вернуть интерфейс программы в исходное состояние, щёлкните левой кнопкой мыши по меню Файл, в открывшемся меню выберите команду Сбросить результаты. Команда вернёт интерфейс в исходное состояние.


Print
Выход из программы

Для того, чтобы выйти из программы, щёлкните левой кнопкой мыши по меню Файл, в открывшемся меню выберите команду Выход (или нажмите кнопку закрытия окна).


Exit
Настройки программы

Для того, чтобы изменить настройки программы, щёлкните левой кнопкой мыши по меню Файл, в открывшемся меню выберите команду Настройки программы. После этого откроется окно настроек. Если вы хотите сменить язык интерфейса, то установите соответствующий переключатель Русский язык или Английский язык. Если вы хотите отключить показ заставку при запуске программы, то установите флажок Отключить заставку при запуске.


Algoritm
Определение стабильности

После того, как вы выполните все тесты, предлагаемые программой, вы должны определить стабильность. В процессе тестирования происходит сильный нагрев процессора (зависящий от уровня нагрузки).

1. Если после тестирования компьютер работает без изменений, сбои в работе отсутствуют, это свидетельствует о стабильной работе процессора. Для большей эффективности рекомендуется после тестов поработать с графическими пакетами, системами шифрования или архиваторами. Если все эти программы работают без изменений, то центральный процессор вашего ПК работает стабильно.

2. Если после тестирования компьютер стал работать со сбоями, заметны негативные изменения в его работе (особенно при работе с графическими пакета, системами шифрования или архиваторами), это свидетельствует о нестабильной работе центрального процессора. В этом случае рекомендуется улучшить охлаждение центрального процессора, или уменьшить частоту его работы.


Feedback
Связь с разработчиком

AG FreeSoft непрерывно совершенствует и улучшает свои программные продукты. Поэтому, если вы обнаружили какие-либо ошибки в программных продуктах, если у вас возникли предложения по улучшению программных продуктов, незамедлительно сообщайте нам об этом при помощи электронной почты. Это будет способствовать развитию наших программных продуктов и улучшению их качества.

Адреса для связи:

По любым вопросам относительно эксплуатации программных продуктов - ag_support@fromru.com

По вопросам бета-тестирования (и сотрудничества) - agfreesoft@fromru.com

Вы также можете посетить наш сайт по адресу http://agfreesoft.privathost.ru и скачать последние версии программных продуктов.