Copyright: Copyright CANON INC. 1999-2001


Was ist der BJ-Statusmonitor
Was ist der BJ-Statusmonitor?

Der BJ-Statusmonitor ist eine Anwendung, die den Fortschritt von Druckvorgängen unter Windows mit Hilfe von Grafiken, Symbolen und Nachrichten anzeigt. In einer lokalen Druckumgebung gibt der Statusmonitor den aktuellen Druckstatus an, der vom Sprachmonitor auf dem Computerbildschirm des Client abgerufen wird. In einer Client-Server-Druckumgebung wird das Dialogfeld „Sprachmonitor“ auf dem Server-Bildschirm und das Fenster „Statusmonitor“ auf dem Client-Bildschirm angezeigt.


Funktionen des BJ-Statusmonitors

Der BJ-Statusmonitor bietet folgende Vorteile:

Sie können den Druckerstatus während des Druckvorgangs auf dem Bildschirm verfolgen.

Der Druckfortschritt wird in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Fehlertypen und Lösungen werden auf dem Bildschirm eingeblendet.

Sie können unmittelbar auf ein Druckerproblem reagieren.

Sie können den Tintentyp auf einen Blick bestimmen.

Jeder Typ von Tintenbehälter ist durch ein Symbol dargestellt. Symbole erscheinen, wenn er Tintenstand niedrig wird.

Hinweise:

Die Warnmeldungen und -symbole zum Tintenstand werden nicht angezeigt, wenn die Funktion zur Messung des Tintenstands im Drucker deaktiviert ist. Weitere Informationen zur Einstellung der Tintenstandmessung finden Sie im Druckerhandbuch.

Bei bestimmten Druckermodellen werden die Warnsymbole zum Tintenstand nicht angezeigt.


Menü Optionen

In diesem Menü legen Sie fest, wie der BJ-Statusmonitor angezeigt wird. Mit einem Häkchen im Kontrollkästchen aktivieren Sie die jeweilige Funktion, bei einem leeren Kontrollkästchen ist sie deaktiviert.

StatusMonitor aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, wenn der BJ-Statusmonitor bei jedem Vorfall ausgeführt werden soll. Wenn Sie den Statusmonitor aktivieren, erhalten Sie einen Bericht über alle Druckerereignisse, die zu einer Nachricht führen. Wenn Ihnen dies lästig wird, deaktivieren Sie diese Option.

Aktuellen Druckauftrag immer anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, wenn der BJ-Statusmonitor während aller Druckvorgänge angezeigt werden soll.

Immer im Vordergrund anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, wenn der BJ-Statusmonitor immer räumlich vor anderen Fenstern eingeblendet werden soll. Auf diese Weise wird das Fenster nie durch andere Anwendungen verdeckt und Sie können den Druckerstatus und den Druckfortschritt jederzeit überprüfen.

Warnung automatisch anzeigen

Wenn eine Tintenstandwarnung gegeben wird

Wenn eine Tintenstandwarnung gegeben wird, wird das BJ-Statusmonitorfenster automatisch im Vordergrund gezeigt.  Wenn diese Option nicht markiert ist, erscheint das BJ-Statusmonitorfenster nicht im Vordergrund, auch wenn eine Tintenstandwarnung gegeben wird.

Druckergrafik:

Bestimmte Druckermodelle unterstützen nicht diese Funktion.

Beim Start von Windows starten

Aktivieren Sie diese Option, wenn der BJ-Statusmonitor beim Starten von Windows automatisch gestartet werden soll.


Menü Hilfe

Hilfethemen

Klicken Sie auf diese Option, um sich Hilfemeldungen für den BJ-Statusmonitor anzeigen zu lassen.

Info

Klicken Sie auf diese Option, um sich die Version des BJ-Statusmonitors und Angaben zum Copyright anzeigen zu lassen.


Register Druckerstatus

In diesem Register können Sie den Status des Druckers und der BJ-Patrone überprüfen. Wenn ein Fehler auftritt, wird in diesem Register der Inhalt des Fehler angezeigt. Wenn ein Dokument gedruckt wird, können Sie in diesem Register den Druckfortschritt beobachten.

Druckerstatus

Zeigt den Druckerstatus mit Abbildungen und Meldungen.

Druckergrafik

Zeigt die Druckergrafik gegen eine andere Hintergrundfarbe, die den Druckerstatus angibt.

Blau:	Der Drucker ist online.
Gelb:	Bedienungsfehler oder Drucker funktioniert.
Rot:	Fehler: Rufen Sie den Service an.
Hinweis:

Die Form der Grafik variiert je nach Druckermodell und -status.

Tinten-Information

Zeigt den Typ des Tintenbehälters mit der Abbildung. Wenn eine Tintenstandwarnung gegeben wird oder ein Tinte-Verbraucht-Fehler auftritt, erscheint ein Symbol.

	Der Tintenbehälter ist beinahe leer.
	Der Tintenbehälter ist vollständig leer.
Hinweise:

Die Form und Größe der Grafiken variiert je nach Patronen- und Tintenbehältertyp.

Wenn Sie mit der Maus auf eine Patrone in der Grafik zeigen, wird eine QuickInfo-Meldung mit dem Patronentyp angezeigt.

Bestimmte Druckermodelle unterstützen die Warnfunktion bei niedrigem Tintenstand nicht.

Bei bestimmten Druckermodellen wird bei den Informationen zur BJ-Patrone der Batteriestand durch eine Grafik angezeigt.

Position des Papierstärkenhebels

Zeigt die Hebelposition am Drucker an.

Hinweis:

Bestimmte Druckermodelle können die Hebelposition nicht anzeigen.

Besitzer

Zeigt den Namen des Eigentümers des Druckdokuments an.

Dokumentname

Zeigt den Namen des Druckdokuments an.

Druckseiten

Zeigt Seitennummer der Druckseite  und die gesamte Druckseitenzahl an.

Schaltfläche Weiter

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird in einer Client-Server-Druckumgebung das Dialogfeld „Sprachmonitor“ auf dem Server-Bildschirm vom Fenster „Statusmonitor“ auf dem Client-Bildschirm aus geschlossen und der Druckvorgang fortgesetzt.

Schaltfläche Druckvorgang abbrechen

Hält den aktuellen Druckvorgang an.

Hinweis:

Die Schaltfläche Druckvorgang abbrechen ist nur verfügbar, solange die Druckdaten an den Drucker gesendet werden. Nachdem die Druckdaten gesendet wurden, ist die Schaltfläche abgeblendet und kann nicht aktiviert werden.


Register Druckstatus

In diesem Register können Sie den Status sowie den Fortschritt des lokalen und des Client-Server-Druckvorgangs überprüfen.

Dokumentname

Zeigt einen Dokumentnamen mit Mini-Symbol an. Das Mini-Symbol zeigt jeweils folgenden Status an:

Status	Bedeutung
Spool-Vorgang	Die Druckdaten werden gespoolt.
Wird gedruckt	Das Dokument wird gedruckt.
Neustarten	Der Druckvorgang wird wiederholt.
Warten auf Druckvorgang	Der Druckauftrag befindet sich in der Warteschlange.
Gedruckt	Der Druckvorgang ist abgeschlossen.
Angehalten	Der Druckauftrag wurde angehalten.
Löschvorgang	Die Druckdaten werden gelöscht.
Gelöscht	Der Druckauftrag wurde gelöscht.
Kein Papier	Das Papierfach ist leer. Es muß Papier nachgelegt werden, bevor der Druckvorgang fortgesetzt werden kann.
Offline	Der Drucker ist offline.
Fehler	Ein Druckerfehler ist aufgetreten.
Status

Zeigt den Funktionsstatus des Druckers an.

Besitzer

Der Name des Besitzers der einzelnen Druckaufträge entsprechend dem angemeldeten Benutzernamen.

Größe

Die Größe jedes einzelnen Druckauftrags wird angezeigt.