Copyright: Copyright CANON INC. 1999-2001


Funktionen dieses Druckermodells
Funktionen dieses Druckermodells (BJC-6100, BJC-6200)

 Druckköpfe ausrichten

Der Fehler bei der Druckkopfausrichtung wurde behoben. Durch Ausrichtung der Druckköpfe können Probleme, wie beispielsweise Farbverschiebungen, behoben werden. Nach dem Auswechseln einer BJ-Patrone sollten Sie immer die Druckköpfe ausrichten, um einen korrekten Ausdruck zu gewährleisten.

1. Klicken Sie in der Registerkarte Wartung auf die Schaltfläche Druckkopfausrichtung.

Eine Meldung wird angezeigt.

2. Das in der Meldung beschriebene Druckkopfausrichtungsmuster wird ausgedruckt, und die entsprechende Maßnahme kann ausgeführt werden.

 Papiereinzugsrollen reinigen

Manchmal treten Probleme beim Papiereinzug auf, falls sich Papierstaub zwischen den Papiereinzugsrollen des Druckers festgesetzt hat. Um dies zu beheben, reinigen Sie die Papiereinzugsrollen mit dem speziellen Reinigungskit.

1. Vergewissern Sie sich, daß der Drucker angeschaltet ist.

2. Legen Sie das Reinigungsblatt so in den automatischen Papiereinzug, daß die haftenden Bereiche nach vorn zeigen.

Im Druckerhandbuch finden Sie weitere Hinweise.

3. Klicken Sie in der Registerkarte Wartung auf die Schaltfläche Reinigung der Papiereinzugwalzen.

4. Falls eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

Das Reinigungsblatt wird in den Drucker eingezogen, und die Einzugswalzen werden gereinigt.

 Drucker ausschalten

1. Klicken Sie in der Registerkarte Wartung auf die Schaltfläche Ausschalten.

2. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.

Der Drucker ist ausgeschaltet. Mit der POWER-Taste am Drucker schalten Sie den Drucker wieder ein.

 Automatisches Ein- und Ausschalten einrichten

Mit der Option Automatisches Ausschalten wird der Drucker automatisch ausgeschaltet, wenn für einen bestimmten Zeitraum keine Druckdaten vom Computer gesendet wurden. Mit der Option Automatisches Einschalten wird der Drucker automatisch eingeschaltet, sobald der Computer Druckdaten sendet.

So verwenden Sie diese Funktionen:

1. Klicken Sie in der Registerkarte Wartung auf die Schaltfläche Autom. Ein/Aus.

Das Dialogfeld Autom. Ein/Aus-Einstellungen wird geöffnet.

2. Wählen Sie Aktiviert aus der Liste, um das Automatische Einschalten zu verwenden.

3. Wählen Sie eine Leerlaufzeit aus der Liste, um das Automatische Ausschalten zu verwenden.

Der Drucker wird ausgeschaltet, wenn während der Leerlaufzeit keine Druckdaten gesendet werden.

4. Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist, und klicken Sie auf Senden.

5. Falls eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

Die Funktion ist aktiviert. Falls Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, wählen Sie die Option Deaktiviert, und gehen Sie wie oben beschrieben vor.

 Druckereinstellungen ändern

Bei Bedarf können Sie den Betriebsmodus des Druckers ändern.

1. Klicken Sie in der Registerkarte Wartung auf die Schaltfläche Eigene Einstellungen.

2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

Drucker in ECP-Modus versetzen

Wenn Sie diese Option aktivieren, kann der Drucker mit dem Computer im ECP-Modus kommunizieren, falls die parallele Schnittstelle Ihres Computers für den ECP-Modus konfiguriert wurde. Ist diese Option nicht aktiviert, wird ein kompatibler Modus verwendet.

Pause nach jeder Seite

Aktivieren Sie diese Option, bevor Sie einen tintenintensiven Ausdruck starten, damit eine Pause nach dem Ausdruck jeder Seite erfolgt. Dies ist vorteilhaft, wenn jede Seite lange Zeit zum Trocknen benötigt und die Tinte andernfalls auf die Rückseite der nächsten Druckseite abfärben würde.

Pause nach Scan-Vorgang

Wenn Sie diese Option aktivieren, legt der Druckkopf während des Ausdrucks nach jedem Seitendurchgang eine Pause ein. Diese Vorgehensweise ist nützlich, wenn die Tinte nicht rasch genug trocknet.

Druckkopf nach Ersetzen der Patrone automatisch ausrichten

Wenn Sie diese Option aktivieren, versucht der Drucker, den Druckkopf nach Ersetzen der Patrone automatisch auszurichten.

Druckköpfe manuell ausrichten

Wenn Sie diese Option aktivieren und im Register Wartung auf die Schaltfläche Druckkopfausrichtung klicken, wird anstelle der automatischen die manuelle Druckkopfausrichtung ausgeführt.

3. Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist, und klicken Sie auf Senden.

4. Falls eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

Anwender, die keine Zugriffsberechtigung zur Druckerverwaltung haben, können nicht die Einstellungen für Ausschalten, Autom. Ein/Aus und Eigene Einstellungen ändern. Das Gleiche gilt, wenn der Setup-Bildschirm von einer Anwendungssoftware aus geöffnet wird.

 Starten des BJ-Statusmonitors

1.  Klicken Sie auf die Schaltfläche Status Monitor starten… im Register Wartung. Mit dem BJ Status Monitor können Sie Druckaufträge überwachen und steuern. Er informiert Sie auch über mögliche Probleme während des Druckvorgangs.


Dialogfeld Druckkopfausrichtung
Dialogfeld Druckkopfausrichtung (BJC-6200)

In den Feldern auf der rechten Seite geben Sie die Nummern der gedruckten Ausrichtungsmusterelemente an, deren Linien sich am nächsten sind. Diese Nummern können Sie direkt eintippen oder über die [image] -Schaltflächen auswählen.

Standardauflösung ausrichten

1. Betrachten Sie das Druckmuster Y in der obersten Zeile. Geben Sie die Nummer des am besten ausgerichteten Elements in Vertikale Ausrichtung (Y) an.

2. Betrachten Sie die Druckmuster X1 bis X6 in den sechs mittleren Zeilen. Geben Sie die Nummer des am besten ausgerichteten Elements in Horizontale Ausrichtung (X1 bis X6) an.

3. Betrachten Sie die Druckmuster B1 und B2 in den beiden untersten Zeilen. Geben Sie die Nummer des am besten ausgerichteten Elements in Bidirektionale Ausrichtung (B1 und B2) an.

4. Klicken Sie auf OK.

Hochauflösung ausrichten

1. Betrachten Sie das Druckmuster Y in der obersten Zeile. Geben Sie die Nummer des am besten ausgerichteten Elements in Vertikale Ausrichtung (Y) an.

2. Betrachten Sie die Druckmuster X1 bis X6 in den sechs mittleren Zeilen. Geben Sie die Nummer des am besten ausgerichteten Elements in Horizontale Ausrichtung (X1 bis X6) an.

3. Betrachten Sie die Druckmuster B1 und B2 in den beiden untersten Zeilen. Geben Sie die Nummer des am besten ausgerichteten Elements in Bidirektionale Ausrichtung (B1 und B2) an.

4. Klicken Sie auf OK.


BJ-Patrone wechseln (BJC-6000, BJC-6100, BJC-6200, BJC-6500)

Vergewissern Sie sich zunächst, daß der Drucker angeschaltet ist.

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

Der Patronenhalter zentriert sich von selbst.

2. Legen Sie den Verriegelungshebel der gewünschten Patrone nach oben um.

3. Wechseln Sie die BJ-Patrone aus.

4. Schließen Sie die Verriegelung (legen Sie den Hebel nach unten um).

5. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Warten Sie, bis der Drucker den letzten Druckvorgang abgeschlossen hat.

Sobald die grüne POWER-Anzeigelampe am Drucker nicht mehr blinkt, ist der Drucker wieder einsatzbereit.

Hinweis:

Im Druckerhandbuch finden Sie weitere Hinweise.


Drucken auf Banner-Papier (BJC-6200)

Banner-Papier besteht aus Blättern in A4-Größe, die an der Längsseite miteinander verbunden sind (Endlospapier). Es wird häufig zur Dekoration und für Poster verwendet. Banner-Papier wird auf andere Weise in den Drucker geladen als andere Druckmedien. Die Anwendung, aus der gedruckt wird, und der Druckertreiber müssen korrekt eingerichtet sein; andernfalls kann es zu Druckproblemen kommen. Das Laden und Bedrucken von Banner-Papier wird im folgenden erläutert.

So laden Sie Banner-Papier in den Drucker

1. Schieben Sie den Hebel für die Papierdicke nach unten.

2. Bewegen Sie die Papierablage nach oben, und ziehen Sie das Ausgabefach heraus.

3. Trennen Sie die benötigte Anzahl Blätter plus ein zusätzliches Blatt vom Banner-Papier ab.

4. Laden Sie das Papier so in den automatischen Papiereinzug ein, daß die zu bedruckende Seite nach vorne und die Perforation zwischen dem ersten und dem zweiten Blatt nach oben zeigt.

5. Achten Sie darauf, daß das bedruckte Banner-Papier vor dem Drucker nach unten hängen kann.

Hinweis:

Der Tintenverbrauch beim Bedrucken von Banner-Papier ist hoch. Deshalb sollten Sie vor dem Drucken eine volle BJ-Patrone einsetzen, damit die Tinte nicht während des Druckvorgangs ausgeht.

So drucken Sie auf Banner-Papier

1. Erstellen Sie in einer Anwendung eine Datei, die sich für das Drucken auf Banner-Papier eignet. Richten Sie die Druckereinstellungen in der Anwendung so ein, daß 2 bis 6 Blatt A4-Papier bedruckt werden.

2. Legen Sie im Register Optionen des Druckertreibers den Punkt Nomales papier aus der Liste Medientyp fest.

3. Klicken Sie auf das Register Seite einrichten und wählen Sie dann Banner-Druck aus der Liste Drucktyp.

4. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.

5. Schließen Sie den Druckertreiber durch Klicken auf OK.

6. Starten Sie den Druckvorgang von der Anwendung aus.

7. Wenn die Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm erscheint, prüfen Sie noch einmal, daß die Druckerhebel korrekt eingestellt sind und das Banner-Papier richtig geladen ist.

8. Klicken Sie auf OK , um den Druckvorgang zu starten.

Hinweis:

Wenn Einstellungen vorgenommen wurde, die Drucken auf Banner-Papier erlauben, gelten die folgenden Restriktionen für die Einstellungen im Druckertreiber-Setup-Fenster.

Im Register Optionen erscheint Autom. Papiereinzug für Papierquelle, und die Einstellungsänderung wird deaktiviert.

Im Register Seite einrichten sind Druckerpapiergröße, Kopien, Umgekehrte Reihenfolge und Sortieren abgeblendet und nicht verfügbar.

Im Register Stempel/Hintergrund sind alle Bedienungselemente nicht verfügbar.

Im Register Effekte arbeitet das Kontrollkästchen Photo Optimizer PRO nicht, falls markiert.

Wenn Sie im Druckdialogfeld der Anwendung die Anzahl der Exemplare auswählen können, geben Sie "1" an. Auf Banner-Papier können nicht mehrere Kopien gleichzeitig gedruckt werden.