LIBRARY   RVB

EXETYPE   WINDOWS

CODE      MOVEABLE DISCARDABLE

DATA      SINGLE FIXED

HEAPSIZE  4096

EXPORTS
    WEP               @1 RESIDENTNAME
   
    VBINITCC          @2
    RepCtlProc        @3
    RvbFieldSelection @4
    RvbVerifyField    @5
    RvbGetFormField   @6
    RvbSetFormField   @7
    RvbInit           @8
    RvbRec            @9
    RvbExit           @10
    RvbSetTextField   @11
    RvbSetNumField    @12
    RvbSetDoubleField @13
    RvbGetDataField   @14
    RvbGetSortField   @15
    RvbDrawPicture    @16
    RvbGetPictureInfo @17
    RvbDrawBitmap     @18
