LIBRARY   REP

CODE      MOVEABLE DISCARDABLE

DATA      PRELOAD SINGLE FIXED

HEAPSIZE  1024

EXPORTS
    WEP              @1 RESIDENTNAME

    form             @2
    RepInit          @3
    RepRec           @4
    RepExit          @5
    RepGetParent     @6
    RepSetMsgCallback @7

    LineParam        @8
    PrintProc        @9
    PrintAbortParam  @10
    FrEditSubclass   @11
    RepWndProc       @12
    PrinterParam     @13
    NewSecParam      @14
    SysParam         @15
    FieldNameParam   @16
    ExpParam         @17
    OpParam          @18
    FuctParam        @19
    DlgParam         @20
    CreateDlgParam   @21
    ModifyDlgParam   @22
    SecSortParam     @23
    SecBreakParam    @24
    FrWndProc        @25
    EditSecParam     @26
    SumParam         @27
    NumFieldParam    @28
    TextFieldParam   @29
    DateFieldParam   @30
    LogFieldParam    @31
    DeviceParam      @32
    DlgInputParam    @33
    PosParam         @34
    OutlineParam     @35
    JumpParam        @36
    PrintParam       @37
    ScrPrintProc     @38
    ScrPrintAbortParam @39
    RepParam         @40
