;----------------------------------------------------------------------------
; Push.def - module definition file for PUSH.DLL custom control
;----------------------------------------------------------------------------

LIBRARY         MULTI
EXETYPE         WINDOWS
DESCRIPTION     'Visual Basic Multi-Select Listbox Control'

CODE            MOVEABLE
DATA            MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE        1024

;----------------------------------------------------------------------------
