LIBRARY VBLABEL
EXETYPE WINDOWS
DESCRIPTION 'VB Label V1.0 by Mark Gamber, May 1992'
CODE MOVEABLE
DATA MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE 1024


