NAME    gtest1 WINDOWAPI
DESCRIPTION 'gtest1 - Copyright : Steven L. Murray'
STUB        'OS2STUB.EXE'
DATA         MULTIPLE NONSHARED
STACKSIZE    32768
HEAPSIZE     12288
PROTMODE
EXPORTS
 

